WATERSCHAPSBLAD
Officiële uitgave van het dagelijks bestuur van het Waterschap Aa en Maas

Ontwerpbesluit beleidsregel onttrekkingsverbod
Het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas;
overwegende dat het dagelijks bestuur op 6 mei 2021 de ‘’Beleidsregel van het dagelijks bestuur van het Waterschap Aa en Maas houdende regels omtrent instellen en intrekken onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater‘’ heeft vastgesteld en deze op 14 mei 2021 heeft gepubliceerd in het waterschapsblad;
overwegende dat het waterschap op grond van de Keur waterschap Aa en Maas een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater kan instellen en dat voornoemde beleidsregels daarvoor het toetsingskader vormen voor het waterschap;
overwegende dat voornoemde beleidsregel is geëvalueerd naar aanleiding van de ingestelde onttrekkingsverboden van de afgelopen jaren en dat voornoemde beleidsregel op enkele punten dient te worden verduidelijkt en te worden aangevuld zodat het proces voor het instellen en intrekken van een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater zal verbeteren;
gelet op afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht ligt onderstaand besluit vanaf 13 juli 2023 tot en met 24 augustus 2023 ter inzage:
B E S L U I T :
- 1.
In de ‘’Beleidsregel van het dagelijks bestuur van het Waterschap Aa en Maas houdende regels omtrent instellen en intrekken onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater’’ de wijzigingen door te voeren zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit;
- 2.
Dit besluit wordt aangehaald als “eerste partiële herziening ‘’Beleidsregel van het dagelijks bestuur van het Waterschap Aa en Maas houdende regels omtrent instellen en intrekken onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater’’.
De secretaris
Pieter
Sennema
De dijkgraaf
Mario
Jacobs
Inzage
De bijbehorende ontwerpversie kunt u downloaden aan de linkerzijde van de pagina. Het ontwerpbesluit ligt tevens op werkdagen van 09.00-17.00 uur ter inzage bij Pettelaarpark 70, 5216 PP ’s-Hertogenbosch.
Alvorens u de stukken fysiek wil inzien, vragen wij u om vooraf contact met ons op te nemen.
Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen gedurende de periode van terinzagelegging gemotiveerd hun zienswijze indienen bij het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas. De zienswijze moet tenminste bevatten uw naam en adres, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waar uw zienswijze betrekking op heeft.
Wat gebeurt er met de zienswijzen?
Het dagelijks bestuur stelt een inspraaknota vast met alle ingediende zienswijzen en de reactie van het dagelijks bestuur hierop. Degene die een zienswijze heeft ingediend, krijgt een afschrift van de inspraaknota toegezonden. In de nota van zienswijzen worden géén persoonsgegevens vermeld.
Contact
Voor vragen over deze bekendmaking kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Planadvies en Vergunningen via een e-mail: secr_PenV@aaenmaas.nl
Bijlage
i | Toelichting In deze bijlage staat per artikel uit de ‘’Beleidsregel van het dagelijks bestuur van het Waterschap Aa en Maas houdende regels omtrent instellen en intrekken onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater‘’ in een aparte tabel aangegeven welke veranderingen in de bestaande tekst doorgevoerd worden. Om makkelijk te kunnen verwijzen zijn alle wijzigingen genummerd (kolom 1). In de tweede kolom van de tabel staat de vindplaats in de algemene regel zoals deze laatst is vastgesteld op 6 mei 2021. De wijziging is omschreven in de derde kolom en in de laatste kolom is kort omschreven waarom de wijziging wordt aangebracht. Er zijn alleen tabellen opgenomen voor regels waarin daadwerkelijk iets aangepast wordt. Daar waar dat verduidelijkend is, is in de derde kolom de wijziging vetgedrukt aangegeven.
Beleidsregel omtrent instellen en intrekken onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater
nr. | vindplaats | aanpassing | reden
1.1 | 3. instellen algeheel onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater | De tekst luidt: Het beheergebied van waterschap Aa en Maas is daarvoor verdeeld in 17 hydrologische homogene gebieden. Per gebied is voor een referentiemeetpunt (meetpunt representatief voor het gebied) een kritische afvoer dan wel kritische waterstand (waterstand Maas bij belangrijke inlaatpunten) bepaald. Indien de gemiddelde dagafvoer/waterstand lager is dan deze kritische afvoer/waterstand kan worden overgegaan tot het instellen van een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater in het betreffende gebied. Bij het nemen van een besluit moeten ook worden meegewogen: Wordt vervangen door: Het beheergebied van waterschap Aa en Maas is daarvoor verdeeld in 18 hydrologische homogene gebieden. Per gebied is voor een referentiemeetpunt (meetpunt representatief voor het gebied) een signaalwaarde voor de afvoer of waterstand (waterstand Maas bij belangrijke inlaatpunten) bepaald. Indien de gemiddelde dagafvoer/waterstand lager is dan deze signaalwaarde kan worden overgegaan tot het instellen van een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater in het betreffende gebied. Bij het nemen van een besluit moeten ook worden meegewogen: | Deze waarde bepaalt het moment (signaal) wanneer een advies wordt gegeven over het wel of niet instellen van een onttrekkingsverbod.
1.2 | 4. standaard uitzonderingen bij een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater | De tekst luidt: Uitzondering 1: Het verbod geldt niet voor onttrekking ten behoeve van veedrenking en het blussen van branden. Wordt vervangen door: Uitzondering 1: Het verbod geldt niet voor onttrekking ten behoeve van veedrenking middels een weidepomp en het blussen van branden. | De voorwaarde dat veedrenking middels een weidepomp moet plaatsvinden wordt reeds enkele jaren genoemd in de besluiten waarmee een onttrekkingsverbod is ingesteld. Daarom is dit nu ook in de beleidsregel opgenomen.
1.3 | 4. standaard uitzonderingen bij een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater | Nieuwe toevoeging: Uitzondering 3: Het verbod geldt niet voor onttrekkingen ten behoeve van de volgende kapitaalintensieve: - 1. bedrijfsmatige fruitteelt; - 2. bedrijfsmatige groenteteelt; - 3. bedrijfsmatige bloemen- en plantenteelt; - 4. bedrijfsmatige bomenteelt. Uitzondering 4: Waterbekkens bedoeld voor de opvang en hergebruik van regenwater, indien: 1. deze niet in verbinding staat met het oppervlaktewatersysteem, en; 2. deze wordt gebruikt om regenwater op te vangen zodat hiermee kan worden beregend, en; 3. Deze is gelegen buiten de beschermde gebieden en attentiegebieden, en; 4. geen nadelig effect ontstaat op de desbetreffende waterbekken en het grondwatersysteem. Toelichting bij uitzondering 3 Het gaat om gewassen waarbij een totale mislukking van de oogst dreigt door watertekorten, terwijl met een relatief kleine hoeveelheid water grote schade kan worden voorkomen. Gebruik van grondwater voor beregening kan schade veroorzaken aan bepaalde kapitaalintensieve teelten als gevolg van bijvoorbeeld ijzerafzetting op de planten en/of vruchten. Om deze reden worden, ten behoeve van beregening van specifieke kapitaalintensieve teelten, onttrekkingen uit oppervlaktewater toegestaan en uitgezonderd van het onttrekkingsverbod. Voorbeelden van gewassen/teelten die niet als kapitaalintensief worden aangemerkt zijn: grasland (inclusief graszoden), maïs, suikerbieten, aardappelen en granen. | Met het uitzonderen van kapitaal intensieve teelten wordt invulling gegeven aan de uitvoering van de verdringingsreeks en de Waterwet (art. 2.9). Overigens werd dit vanaf 2019 in de praktijk al gedaan. Het hergebruik van regenwater uit waterbekkens is een goed alternatief voor het beregenen uit oppervlakte- en grondwater en zorgt ervoor dat het watersysteem minder belast wordt.
1.4 | 5. Intrekking onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater | De tekst luidt: Intrekking van het ingestelde onttrekkingsverbod vindt plaats indien de gemiddelde dagafvoer/waterstand zich ten minste 14 dagen achtereen boven de kritische afvoer / waterstand bevindt. Bij het nemen van een besluit moet worden meegewogen: - -lokale omstandigheden. - -weersvoorspellingen. Indien er opnieuw aanhoudende droogte wordt verwacht, kan het intrekken worden uitgesteld. Wordt vervangen door: 5a Het onttrekkinsgverbod uit oppervlaktewater geldt uiterlijk tot 1 november van het jaar waarin het verbod is ingesteld. Een besluit van het Dagelijks Bestuur is niet nodig. 5b Bij voldoende water kan het verbod eerder worden ingetrokken dan 1 november. Een besluit van het DB is hiervoor nodig. Toelichting 5b Tot Intrekking van het ingestelde onttrekkingsverbod kan worden besloten indien de gemiddelde dagafvoer/waterstand zich ten minste 14 dagen achtereen boven de signaalwaarde uitkomt. Bij het nemen van een besluit moet worden meegewogen: - -lokale omstandigheden. - -weersvoorspellingen. Indien er opnieuw aanhoudende droogte wordt verwacht, kan het intrekken worden uitgesteld. | Onafhankelijk of er voldoende water is in het watersysteem, is er na 1 november geen of nagenoeg geen behoefte om nog te onttrekken en te beregen uit oppervlaktewater. Het adviseren, het besluiten, bekendmaken en communiceren over het intrekken van een onttrekkingsverbod kost de organisatie onnodig tijd. Wel blijft de mogelijkheid dat als voor 1 november het watersysteem voldoende is aangevuld het besluit kan worden genomen eerder het onttrekkingsverbod in te trekken.
1.5 | 6. procedure en rechtsbescherming | De tekst luidt: Wanneer de gemeten afvoeren en/of waterstanden voldoen aan de toetsingscriteria genoemd onder 3 en 5 wordt een besluit genomen tot de instelling dan wel de intrekking van een onttrekkingsverbod. Artikel 8:2 aanhef en sub a van de Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat tegen dit besluit geen bezwaar en beroep kan worden ingesteld. Wordt vervangen door: Wanneer de gemeten afvoeren en/of waterstanden voldoen aan de signaalwaarde genoemd onder 3 en 5b wordt een besluit genomen tot de instelling dan wel de intrekking van een onttrekkingsverbod. Artikel 8:2 aanhef en sub a van de Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat tegen dit besluit geen bezwaar en beroep kan worden ingesteld. | Betreft een redactionele aanpassing naar aanleiding van de eerder vermelde wijzigingen.