WATERSCHAPSBLAD
Officiële uitgave van het dagelijks bestuur van het Waterschap Zuiderzeeland

Beperking Openbaarheid Archief
Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland;
gelezen het bestuursvoorstel met zaaknummer BOVS-01091 d.d. 8 december 2020 en gelezen het advies met betrekking tot openbaarheid Archief 47 Waterschap Zuiderzeeland (periode 2000-2014), kenmerk: U2020-93;
besluit:
Beperkingen te stellen aan de openbaarheid van het archief 47 van waterschap Zuiderzeeland over de periode 2000-2014, volgens de in de bijlage gegeven specificatie, in verband met eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en/of onevenredige benadeling of bevoordeling.
Raadpleging, gebruik of vervaardiging van reproducties van de in de bijlage genoemde inventarisnummers bewaarde archiefbescheiden is tot het moment van openbaarmaking uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder van de archiefbewaarplaats, die aan deze toestemming voorwaarden kan verbinden.
Dit besluit treedt in werking na publicatie op/in het Waterschapsblad. Het besluit wordt als bijlage gevoegd bij de Verklaring van Overbrenging van archief 47 van waterschap Zuiderzeeland over de periode 2000-2014
Aldus vastgesteld in de vergadering van DenH d.d. 8 december 2020
Lelystad, 8 december 2020,
het college van Dijkgraaf en Heemraden,
de secretaris-directeur, de dijkgraaf,
ing. W. Slob MSc. ir. H.C. Klavers.

Bijlage
I nv. nr | Omschrijving | Jaar openbaarmaking
52 | Kabinetstukken, 1999 | 2050
566 | Vergaderstukken van het managementteam (Kabinet), NB Bevat vertrouwelijke stukken, 20 december 1999-13 december 2000 | 2051
567 | Vergaderstukken van het managementteam (Kabinet), 2001 | 2052
568 | Vergaderstukken van het managementteam (Kabinet), 18 augustus 2005-2 juni 2008 | 2059
643 | Stukken betreffende de benoeming, beëdiging, herbenoeming en ontslag van de Dijkgraaf, Mr. H.L. Tiesinga, 1999-2013. | 75 jaar na geboortedatum
647 | Stukken betreffende de benoeming van een voorlopige dijkgraaf, 1999-2000 | 75 jaar na geboortedatum
648 | Stukken betreffende de benoeming van een plaatsvervangend dijkgraaf, 2000-2002. | 75 jaar na geboortedatum
649 | Stukken betreffende de benoeming plaatsvervangend secretaris-directeur, 2000. | 75 jaar na geboortedatum
650 | Stukken betreffende de benoeming van de secretaris-directeur ad interim en de secretaris-directeur, 2002-2004. | 75 jaar na geboortedatum
653 | Notulen van de besloten vergaderingen van de algemene vergadering (KABINET), 1999. NB Bevat vertrouwelijke stukken. | 2050
654 | Notulen van de besloten vergaderingen van de algemene vergadering (KABINET), 2002-2012 | 2063
683 | Notulen van de vergaderingen van het college van dijkgraaf en heemraden (KABINET), 9 januari 2001-16 juni 2009. NB Bevat vertrouwelijke stukken. | 2060
762-763 | Stukken betreffende de aanwijzing toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren, 2000-2010. | 2085 of 75 jaar na geboortedatum
824- 834 | Personeelsdossiers | 75 jaar na geboortedatum
897-901 | Stukken betreffende de aanpassing perceel 1 en 2, 2007-2008.NB Het betreft het bestek ZZL-2007.20.0/IB | 2029
908 | AWZI Dronten Tekeningen, 2009 | 2030
911 | 'Aanpassing AWZI Dronten', tekeningen, 2012. | 2033
912 | Bestek en de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing, 2013 | 2034
913 | Proces-verbaal van aanbesteding, notulen bouwvergaderingen en het projectplan, 2010-2014 | 2035
914 | Rapporten 'Grondonderzoek aanpassing waterzuivering te Dronten' en 'Constructief uitgangspuntenrapport Constructies op RWZI's', 2012 | 2033
915 | Rapporten 'Bodemonderzoek aanpassing AWZI Dronten', 'Bodemonderzoek 2007 locatie gemeente Dronten sectie A nummer 7201 en 3376 voorheen Installatieweg 22', 'Dossier machineveiligheid voor de aanpassing AWZI Dronten' en 'Explosieveiligheidsdocument', 2008-2012 | 2033
917-920 | AWZI Dronten uitbreiding Tekeningen map 1 t/m 4, 2013 | 2034
924 | Aanpassing van de bouwkundige installatie AWZI Dronten, Proces-verbaal van aanbesteding en de notulen van de bouwvergaderingen, 2013-2014 | 2035
926 | Veiligheids- en gezondheidsplan en tekeningen I, 2012-2013 | 2034
928-929 | Tekeningen II en III, 2012 | 2033
930 | Stukken betreffende de elektronische installatie aanpassing. Opnameverslag, aanbestedingsformulier, notulen bouwvergaderingen, 2012-2014 | 2035
934 | Tekeningen besturingsinstallatie, 2013 | 2034
935 | Stukken betreffende de elektronische installatie aanpassing. Tekeningen, 2012 | 2033
943 | Stukken betreffende de bouwvergunning voor de verandering en vergroting van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Aanvraag en beschikking bouwvergunning en tekeningen, 2003 | 2024
944 | Tekeningen en de standaard detailbundel en het veiligheids- en gezondheidsplan, 2003 | 2024
945 | Tekeningen, 2003 | 2024
946 | Stukken betreffende de bouwkundige en civiele werken ten behoeve van de aanpassingen en de uitbreiding, Bestek en voorwaarden, nota van inlichtingen en tekeningen, 2003 | 2024
950-951 | Bouwvergunning met tekeningen map 1 en II, 2003 | 2024
956-961 | Tekeningen behorende bij de berekeningen constructies map I-IV, 2003 | 2024
966 | Tekeningen Betonson van de tracé leidingen en de controles van de waterdichtheid betonnen buizen, 2004-2006 | 2027
971 | Gunningsadvies civielbestek, 2003-2004 | 2025
972 | Vergaderstukken van de bouwvergaderingen, 2004-2005 | 2026
976-989 | Stukken betreffende de uitbreiding voor de werktuigbouwkundige werken, 2003-2006. | 2027
1001-1006 | Stukken betreffende de electrotechnische werken ten behoeve van de aanpassingen en de uitbreiding, 2003-2006. | 2027
1013 | Goedgekeurde berekeningen en tekeningen van de nabezinktank 1 en actief slibtank1 voorgespannen tankwanden, 2004-2005. | 2026
1023 | Stukken betreffende de aanleg en onderhoud terreininrichting, Bestek. procesa-verbaal van aanbesteding, nota van inlichtingen, 2006. NB Het betreft het bestek 60.20 | 2027
1024 | Stukken betreffende de bouw van een externe slibbuffer. Bestek, 2010 | 2031
1025 | Bestekvoorwaarden civieltechnische, werktuigbouwkundige en elektronische werken, 2009 | 2030
1026 | Proces-verbaal van aanbesteding en het funderingsadvies, 2009-2010 | 2031
1027 | Tekeningen | 2031
1028 | Veiligheids- gezondheids- en milieuplan, notulen van de bouwvergaderingen en het opnameverslag, 2010-2012 | 2033
1034 | AWZI Tollebeek Stukken betreffende het civieltechnische gedeelte van de hydraulische uitbreiding fase 1a. Bestek en voorwaarden en de contractstukken VBK Hoorn, 2000 | 2021
1036 | contractstukken inzake de werktuigbouwkundige werken door Landindustrie, 2000 NB Het betreft het bestek 2000.02.ZG | 2021
1037 | meer- en minderwerk en proces-verbaal eindewerk, 2000 | 2021
1038 | Stukken betreffende het bestek en voorwaarden voor de elektrotechnische installatie van de hydraulische uitbreiding fase 1a, nota van toelichting, risico inventarisatie en evalutie, fuctioneel ontwerp en tekeningen, 1999-2001.1 omslag NB Het betreft bestek 2000.03.ZG | 2021
1040-1041 | Stukken betreffende de uitbreiding, 2006-2007. NB Het betreft bestek ZZL-2006.37.0/IB |
1040 | Systeemkeuze en voorontwerp uitbreiding, tekeningen en de notulen startbepreking en brainstorm, | 2005-2007
1041 | Definitief ontwerp, 2028 | 2007
1042 | Stukken betreffende de uitbreiding, 2006-2008. Projectplan, proces-verbaal van aanbesteding, nota van inlichtingen en plan van aanpak voor adviesdiensten, 2006-2007 | 2028
1046 | Tekeningen behorende bij de aanvraag van de bouwvergunning en de vergunning van de gemeente Noordoostpolder, 2007-2008 | 2029
1050 | Aanlegvergunning, asbestinventarisatie en definitief ontwerp, 2008 | 2029
1056 | Proces-verbaal van aanbesteding, rapportage 'Geotechnisch Bodemonderzoek te Tollebeek', het funderingsadvies, bouwvergunning van de gemeente Noordoostpolder, 2008-2010 | 2031
1059-1063 | Stukken betreffende de werktuigbouwkundige uitbreiding, map 1 t/m 5, 2008. NB Het betreft het bestek ZZL-2008.44.0/IB | 2029
1064-1067 | Stukken betreffende de elektrotechnische installatie voor de uitbreiding, 2008. NB Het betreft het bestek ZZL-2008.45.0/IB | 2029
1070 | AWZI Zeewolde Stukken betreffende de aanpassing van de beluchting. Bestek en tekeningen, 2008-2009 | 2030
1071 | Proces-verbaal van aanbesteding en notulen van de bouwvergaderingen, 2009-2011 | 2032
1072 | Rapport 'Toekomst AWZI Zeewolde, berekeningen toekomstige scenario’s, 'V&G Plan, schoonmaken van de nitrificatietank en de beluchtingstank' en tekeningen, 2008-2010 | 2031
1073 | Tekeningen en de bedienings- en installatiehandleiding voor de draaizuigblower, 2008-2012 | 2033
3899 | Bestek, nota van inlichtingen, tekeningen, het Veiligheidsplan en het rapport 'Saneringsonderzoek poldergemaal 'De Blocq van Kuffeler' te Almere', 2000-2004 | 2025
3910 | Stukken betreffende de voorbereiding van het bestek electrificeren van het gemaal, rapporten 'Renovatie Blocq van Kuffeler gemaal' en "Controleberekening gemaal Blocq van Kuffeler te Almere', 2005-2006. | 2027
3914 | Bestek nieuwbouw magazijn en de nota van inlichtingen en aanwijzing, 2006. | 2027
3919 | Stukken betreffende het electrificeren van het gemaal, 2007-2008. Tekeningen. | 2029
3921 | Inspectierapporten en tekeningen | 2030
3922 | Aanbesteding, doorberekeningen en tekeningen, 2008-2009 | 2030
3926-3929 | Stukken betreffende het aanpassen van het gemaal Buma. Tekeningen map 1 t/m 3, 2004 | 2025
3930 | Proces-verbaal van aanbesteding en opdrachtverlening, 2005-2006 | 2027
3931 | Rapport 'Capaciteitsmeting gemaal Buma te Rutten', algemene voorschriften civieltechnische, werktuigbouwkundige en elektrotechnische werken met tekeningen, 2003-2005 | 2026
3932 | Stukken betreffende het project renovatie gemaal Buma en Smeenge, 2011-2013. Het aanbestedingsformulier, het opname verslag en de notulen bouwvergaderingen, 2012 | 2033
3933 | Proces-verbaal van aanbesteding, bestekvoorwaarden Afdeling III, inspectierapport gemaal Smeenge en tekeningen, 2001-2012 | 2033
3936 | Weekrapporten deel 2 en tekeningen | 2033
3938 | Diversen opdrachtbevestigingen van het meerwerk, 2011-2012 | 2031
3941 | Bestek 'Leveren, installeren, opleveren en garanderen van nieuwe aardgas gestookte ketels voor de gemalen Colijn te Ketelhaven en Lovink te Biddinghuizen' en het proces-verbaal van aanbesteding, 2006-2008. | 2029
3942 | Bestek, nota van inlichtingen en proces-verbaal van aanwijzing en van aanbesteding, 2007-2008 | 2029
3943 | Procesverbaal van aanbesteding, 2007-2008 | 2029
3945 | Tekeningen en voortgangsrapportages, 2007-2008 | 2029
3947 | Bestek 'Groot onderhoud gemalen De Fuut en De Kievit te Tollenbeek, nota van inlichtingen, proces-verbaal van aanbesteding en van aanwijzing en de 'rapportage Geotechnisch Bodemonderzoek te Tollenbeek', 2005-2008 | 2029
3949 | Stukken betreffende het grootonderhoud van het Vijzelgemaal Leeghwater te Almere, 2011. | 2032
3952-3954 | Gemaal Lovink.Bestek, nota van inlichtingen en proces-verbaal van aanwijzing, en tekeningen, 2008-2009 | 2030
3957 | Stukken betreffende het bestek en voorwaarden vervanging elektrische en werktuigbouwkundige installatie van het poldergemaal Smeenge, nota van inlichtingen en de contractstukken, 2000. | 2021
3959 | Stukken betreffende de invloed van de renovatie van het gemaal, 2009-2013. | 2034
3971 | Stukken betreffende de bouw van het Vijzelgemaal Tollebeek (IJsvogel) Werktuigkundig en Elektrotechnisch, 2009-2011. Diversen rapporten ter voorbereiding van de bouw, 2009 | 2030
3973 | Stukken betreffende de bouw van het Vijzelgemaal Tollebeek (IJsvogel). Tekeningen ZGF-/23D001 blad 1-3, ZGF-/06A001 blad 1 en 2, 2010 | 2031
3974 | Nota van inlichtingen, notulen van de bouwvergaderingen en het inschrijfbiljet met bijlage van de aannemer, 2011 | 2032
3975 | Proces-verbaal van aanbesteding, 2011 | 2032
3978 | Tekeningen ZGF-/06C001 blad 1-4, ZGF-/07C001 blad 1 en 2 en ZGF-19C001, 2010 | 2031
3979 | Notulen bouwvergadering, proces-verbaal van aanbesteding en de uitritvergunning van de gemeente Noordoostpolder, 2010-2011 | 2032
3983 | Aanbestedingsformulier en het proces-verbaal van aanbesteding, 2011-2012 | 2033
3984 | Meerwerk 2011 | 2032
4003 | Gemaal Vissering. Stukken betreffende de herinrichting van het terrein, bestek, procesverbaal van aanbesteding, 2008-2010. | 2031
4015 | Stukken betreffende de bodemsanering, inschrijvingsformulieren BAM infr en NTP Infra B.V., 2007 | 2028
4016 | Stukken betreffende de bodemsanering, inschrijfformulier van BioSoil B.V., 2007 | 2028
4017 | Proces-verbaal van aanbesteding, 2007 | 2028
4021 | Stukken betreffende Wet milieuvergunning een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor een poldergemaal van de gemeente Lelystad, 2005-2009. | 2030
4160 | Stukken betreffende de toetsing van de veiligheid van de dijken in de Noordoostpolder en de verbindende primaire waterkering Kadoelersluis met de bijbehorende tekeningen, 2000-2001. | 2022
4161-4163 | Stukken betreffende de veiligheid buitendijkse gebieden, 2003-2004. | 2025