STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Wijziging van het Reglement Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs
Het bestuur van de Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs, besluit, gelet op de Wet op het primair onderwijs, het Besluit Vervangingsfonds (
Stb. 2022, 191
) en de statuten van de Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs, het volgende:
Besluit,
Het Reglement Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs 2025 (Staatscourant 2024, 38166), wordt als volgt gewijzigd,
A
In Bijlage 6 ‘Informatieprotocol’, in bijlage 3 ‘Werkwijze normbekostiging’ wordt onder ‘Tabel 1: normvergoeding per 1 januari 2025’ een tabel toegevoegd, die als volgt komt te luiden.

Tabel 2: normvergoeding per 1 november 2025
| Ondergrens | Bovengrens | Normvergoeding per uur
Klasse 1 | – | € 3.662 | € 22,78
Klasse 2 | € 3.662 | € 4.684 | € 30,50
Klasse 3 | € 4.684 | € 5.709 | € 40,31
Klasse 4 | € 5.709 | € 6.712 | € 46,39
Klasse 5 | € 6.712 | – | € 59,89
Deze wijziging werkt terug tot 1 november 2025.