STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Cusumsysteem Erkenninghouder Gasinstallaties
Zoetermeer, 17 november 2025
JBZ.25.0099365
De directie van de Dienst Wegverkeer,
Gelet op artikel 104 van de Regeling erkenningen wegverkeer;
Besluit:
Artikel
1.

Definities
Voor de toepassing van deze regeling worden de begripsbepalingen van de Regeling erkenningen wegverkeer overgenomen.
Voorts wordt verstaan onder:
a.
herkeuring:
steekproef als bedoeld in artikel 103, eerste lid, van de Regeling erkenningen wegverkeer alsmede de second opinion als bedoeld in het Toezichtbeleid Erkenninghouders, Keurmeesters en Technici RDW;
b.
cusumsysteem erkenninghouder:
het systeem van bonus- en strafpunten voor de erkenninghouder per keuringsplaats als bedoeld in artikel 104 van de Regeling erkenningen wegverkeer;
c.
cusumbijdrage:
de bijdrage aan straf- of bonuspunten van een herkeuring;
d.
cusumstand:
startwaarde vermeerderd met de som van bonus- en strafpunten van herkeuringen waarbij de cusumstand niet kleiner wordt dan 0;
e.
gradatie:
kwalificatie van een gebrek uitgedrukt in strafpunten bij toepassing van de eisen als bedoeld in artikel 69 van de Regeling erkenningen wegverkeer.
Artikel
2.

Toepassing
Het cusumsysteem wordt toegepast bij herkeuringen ten behoeve van het meten van de kwaliteit bij de keuring van gasinstallaties.
Artikel
3.

Gradaties
1.
Gradaties worden ingedeeld in:
- a.
gradatie 1: een gering gebrek dat 1 strafpunt oplevert;
- b.
gradatie 2: een ernstig gebrek dat 3 strafpunten oplevert;
- c.
gradatie 3: een kritiek gebrek waarbij door de onjuiste keuring van de gasinstallaties sprake is van een apert onveilig voertuig dat 3 strafpunten oplevert en waarbij terstond een intrekking van de erkenning wordt overwogen;
2.
De cusumbijdrage wordt berekend aan de hand van:
- a.
een bonuspunt van –0,4 punt na een herkeuring zonder constateringen van missers,
- b.
totaal aantal strafpunten na een herkeuring met constateringen van missers.
Artikel
4.

Startwaarde
De erkenninghouder wordt geplaatst op een startwaarde van 3,0 punten:
- a.
na het verlenen van een erkenning,
- b.
als een cusumstand van 12 wordt bereikt of overschreden;
- c.
bij één afzonderlijke cusumbijdrage van 10 of hoger;
- d.
bij een apert onveilig voertuig.
Artikel
5.

Intrekking Regeling Cusumsysteem Erkenninghouders Gasinstallaties 2017
De Regeling Cusumsysteem Erkenninghouders Gasinstallaties 2017, Stcrt. 2017, 12304 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2026.
Artikel
6.

Historie
De voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling bestaande cusumstanden blijven in stand.
Artikel
7.

Ingangsdatum
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2026.
Artikel
8.

Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Cusumsysteem Erkenninghouder Gasinstallaties.
De directie van de Dienst Wegverkeer,
J.
Woudstra
Algemeen Directeur