STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Kennisgeving Kernenergiewet, Ontwerpvergunning Stichting IJsselland Ziekenhuis, Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
Vanaf 19 november 2025 tot en met 31 december 2025 ligt de ontwerpvergunning aan Stichting IJsselland Ziekenhuis ter inzage. Tot en met 31 december 2025 kan eenieder zienswijzen over de ontwerpvergunning indienen.

Achtergrond van de beschikking
Stichting IJsselland Ziekenhuis is een algemeen regionaal ziekenhuis dat medische zorg levert in de regio Rijnmond. Binnen het ziekenhuis wordt onder andere gebruikgemaakt van ioniserende straling uitzendende toestellen en radioactieve stoffen voor verschillende medische toepassingen. Voorbeelden van toepassingen zijn kankertherapie (radioactieve stoffen) en röntgenfoto’s (ioniserende straling uitzendende toestellen). Het IJsselland ziekenhuis heeft meerdere locaties in de regio Rijnmond.
De handelingen met radioactieve stoffen voor medische diagnostiek, medische therapie, (medisch) wetenschappelijk onderzoek en onderwijs vinden plaats op de hoofdlocatie Capelle aan den IJssel gelegen aan de Prins Constantijnweg 2 te Capelle aan den IJssel.
De handelingen met toestellen voor medische diagnostiek en onderwijs vinden plaats op de hoofdlocatie Capelle aan den IJssel gelegen aan de Prins Constantijnweg 2 te Capelle aan den IJssel, de locatie Krimpen aan den IJssel gelegen aan de Groenendaal 1 te Krimpen aan den IJssel en de locatie Kralingen gelegen aan de Oudedijk 15 te Rotterdam.
Stichting IJsselland Ziekenhuis heeft al een vergunning voor deze handelingen, deze is afgegeven op 28 mei 1991 met kenmerk 14591018, MBS laatstelijk gewijzigd op 30 juni 2023 met kenmerk ANVS-PP-2019/0050046-06.
Deze vergunning is acht keer gewijzigd en dateert van voor de wetswijziging in 2018. Om de overzichtelijkheid, naleving en handhaving van de vergunning te verbeteren heeft Stichting IJsselland ziekenhuis een revisie van haar vergunning aangevraagd.
De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) is op grond van de Kernenergiewet het bevoegd gezag.

Procedure
Stichting IJsselland Ziekenhuis heeft op 3 april 2025 een aanvraag voor een vergunning ingediend. Op verzoek van het bevoegd gezag is deze aanvraag op 9 juli 2025 en 21 oktober 2025 door Stichting IJsselland Ziekenhuis nog nader aangevuld.
Voor de behandeling van de vergunningaanvraag wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht toegepast. Met deze kennisgeving wordt mededeling gedaan van de ontwerpbeschikking en van de mogelijkheid tot inspraak.

Ontwerpvergunning
In de ontwerpvergunning is met de aangevraagde handelingen onder voorwaarden ingestemd. De vergunning zal worden verleend op grond van artikel 29 en 34 van de Kernenergiewet en artikel 3.5 en 3.8 van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

Waar kunt u de ontwerpvergunning inzien?
De ontwerpvergunning, de aanvraag en de overige relevante stukken kunt u vanaf 19 november 2025 tot en met 31 december 2025 inzien op de volgende locaties:
- • ANVS, Koningskade 4 te Den Haag. Om de stukken in te zien, kunt u telefonisch een afspraak maken: telefoon 088-489 0500 (bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur).
- • Gemeente Capelle aan den IJsselland, Rivierweg 111 te Capelle aan den IJssel. Op afspraak. Telefonisch via 14010 of online.
- • Gemeente Krimpen aan den IJssel, Raadhuisplein 2 te Krimpen aan den IJssel. Op afspraak telefonisch via 140180 of online.
- • Gemeente Rotterdam, Kralingen – Crooswijk, Oostzeedijk 276, te Rotterdam. Op afspraak. Telefonisch via 14010 of online.
- • Digitaal op de website van de ANVS.

Hoe kunt u op de ontwerpvergunning reageren?
Eenieder kan tot en met 31 december 2025 zienswijzen met betrekking tot de ontwerpvergunning naar voren brengen. Zienswijzen kunnen schriftelijk, per e-mail of mondeling worden ingediend:
- – Schriftelijk kunnen zienswijzen worden ingediend bij de ANVS, o.v.v. Zienswijze Stichting IJsselland Ziekenhuis, Postbus 16001, 2500 BA Den Haag.
- – Per e-mail kunnen zienswijzen worden ingediend bij Postbus.Aanvragenenmelden@anvs.nl, o.v.v. Zienswijze Stichting IJsselland Ziekenhuis.
- – Mondelinge zienswijzen kunnen tijdens kantooruren worden ingediend bij het ‘Informatiepunt Kernenergiewetvergunningen’, telefoon 088 – 489 05 00.
Wie zienswijzen indient, kan verzoeken de door hem/haar vermelde persoonsgegevens niet openbaar te maken.

Wat gebeurt er met de inspraakreacties?
Na de ontwerpvergunning wordt de definitieve vergunning opgesteld. In de definitieve vergunning wordt op de naar aanleiding van de ontwerpvergunning ingebrachte zienswijzen gereageerd.
Ook van de definitieve vergunning wordt openbaar kennisgegeven.

Waar vindt u meer informatie?
Heeft u vragen over de stukken of de procedure? Dan kunt u tijdens kantooruren bellen met het Informatiepunt Kernenergiewetvergunningen, telefoon 088 – 489 05 00.
Ook is het mogelijk om uw vraag te stellen via https://www.autoriteitnvs.nl/contact onder vermelding van ‘Vraag m.b.t. Zienswijze Stichting IJsselland Ziekenhuis’.