STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.
Besluit van de Minister van Klimaat en Groene Groei van 25 oktober 2025, nr. WJZ/101444591, tot vaststelling van de correcties voor de voorschotverlening coöperatieve energieopwekking 2026 (Besluit vaststelling voorlopige correctiebedragen Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking 2026) [KetenID 28331]
De Minister van Klimaat en Groene Groei,
Gelet op artikel 9 van de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking;
Besluit:
Artikel
1

(begripsbepalingen)
In dit besluit wordt verstaan onder:
netlevering:
elektriciteit die op het elektriciteitsnet wordt ingevoed;
niet-netlevering:
elektriciteit die op een installatie wordt ingevoed;
openstellingsbesluit 2021:
Besluit openstelling Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking 2021;
openstellingsbesluit 2022:
Besluit openstelling Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking 2022;
openstellingsbesluit 2023:
Besluit openstelling Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking 2023;
openstellingsbesluit 2024:
Besluit openstelling Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking 2024;
openstellingsbesluit 2025:
Besluit openstelling Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking 2025;
regeling:
Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking;
voorlopige correctiebedrag:
bedrag als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de regeling.
Artikel
2

(vaststelling voorlopige correctiebedrag)
Voor een categorie productie-installaties als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabel genoemde artikel, wordt het voorlopige correctiebedrag voor 2026 vastgesteld op het bedrag dat is genoemd in de derde kolom.
1 | 2 | 3
Artikel openstellingsbesluit 2021 | Omschrijving categorie | Voorlopig correctiebedrag 2026 in euro/kWh
Artikel 3, onderdeel a | Zonne-energie, kleinverbruikers-aansluiting | 0,036
Artikel 3, onderdeel b | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting netlevering | 0,036
Artikel 3, onderdeel b | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting niet-netlevering | 0,093
Artikel 3, onderdeel c, subonderdeel i | Windenergie, kleinverbruikers-aansluiting, ≥ 8,5 m/s | 0,064
Artikel 3, onderdeel c, subonderdeel ii | Windenergie, kleinverbruikers-aansluiting, ≥ 8,0 en < 8,5 m/s | 0,064
Artikel 3, onderdeel c, subonderdeel iii | Windenergie, kleinverbruikers-aansluiting, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,064
Artikel 3, onderdeel c, subonderdeel iv | Windenergie, kleinverbruikers-aansluiting, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,064
Artikel 3, onderdeel c, subonderdeel v | Windenergie, kleinverbruikers-aansluiting, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,064
Artikel 3, onderdeel c, subonderdeel vi | Windenergie, kleinverbruikers-aansluiting, < 6,75 m/s | 0,064
Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel i | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 8,5 m/s | 0,064
Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel ii | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 8,0 en < 8,5 m/s | 0,064
Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel iii | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,064
Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel iv | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,064
Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel v | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,064
Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel vi | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, < 6,75 m/s | 0,064
Artikel 3, onderdeel e | Waterkracht ≥ 15 kW en ≤ 100 kW | 0,091
Artikel 3, onderdeel f | Waterkracht ≥ 15 kW en ≤ 150 kW | 0,091
1 | 2 | 3
Artikel openstellingsbesluit 2022 | Omschrijving categorie | Voorlopig correctiebedrag 2026 in euro/kWh
Artikel 3, onderdeel a | Zonne-energie, kleinverbruikers-aansluiting | 0,036
Artikel 3, onderdeel b | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting (netlevering) | 0,036
Artikel 3, onderdeel b | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting (niet-netlevering) | 0,093
Artikel 3, onderdeel c | Windenergie, kleinverbruikers-aansluiting | 0,064
Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel i | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 8,5 m/s | 0,064
Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel ii | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 8,0 en < 8,5 m/s | 0,064
Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel iii | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,064
Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel iv | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,064
Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel v | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,064
Artikel 3, onderdeel d, subonderdeel vi | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, < 6,75 m/s | 0,064
Artikel 3, onderdeel e | Waterkracht ≥ 15 kW en ≤ 100 kW | 0,091
Artikel 3, onderdeel f | Waterkracht ≥ 15 kW en ≤ 150 kW | 0,091
1 | 2 | 3
Artikel openstellingsbesluit 2023 | Omschrijving categorie | Voorlopig correctiebedrag 2026 in euro/kWh
Artikel 3, eerste lid, onderdeel a | Zonne-energie, kleinverbruikers-aansluiting | 0,050
Artikel 3, eerste lid, onderdeel b | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting (netlevering) | 0,050
Artikel 3, eerste lid, onderdeel b | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting (niet-netlevering) | 0,082
Artikel 3, eerste lid, onderdeel c | Windenergie, kleinverbruikers-aansluiting | 0,064
Artikel 3, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel i | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 8,5 m/s | 0,064
Artikel 3, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel ii | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 8,0 en < 8,5 m/s | 0,064
Artikel 3, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel iii | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,064
Artikel 3, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel iv | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,064
Artikel 3, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel v | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,064
Artikel 3, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel vi | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, < 6,75 m/s | 0,064
Artikel 3, eerste lid, onderdeel e | Waterkracht kleinverbruikersaansluiting ≥ 15 kW en ≤ 100 kW | 0,091
Artikel 3, eerste lid, onderdeel f | Waterkracht grootverbruikersaansluiting ≥ 15 kW en ≤ 150 kW | 0,091
1 | 2 | 3
Artikel openstellingsbesluit 2024 | Omschrijving categorie | Voorlopig correctiebedrag 2026 in euro/kWh
Artikel 3, eerste lid, onderdeel a | Zonne-energie, kleinverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kWp en ≤ 100 kWp (netlevering) | 0,050
Artikel 3, eerste lid, onderdeel b | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kWp en < 500 kWp (netlevering) | 0,052
Artikel 3, eerste lid, onderdeel b | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kWp en < 500 kWp (niet-netlevering) | 0,088
Artikel 3, eerste lid, onderdeel c | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, gebouwgebonden, ≥ 500 kWp en ≤ 6 MWp (netlevering) | 0,052
Artikel 3, eerste lid, onderdeel c | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, gebouwgebonden, ≥ 500 kWp en ≤ 6 MWp (niet-netlevering) | 0,088
Artikel 3, eerste lid, onderdeel d | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, drijvend op water, ≥ 500 kWp en ≤ 6 MWp (netlevering) | 0,052
Artikel 3, eerste lid, onderdeel d | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, drijvend op water, ≥ 500 kWp en ≤ 6 MWp (niet-netlevering) | 0,088
Artikel 3, eerste lid, onderdeel e | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, grondgebonden, ≥ 500 kWp en ≤ 6 MWp (netlevering) | 0,052
Artikel 3, eerste lid, onderdeel e | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, grondgebonden, ≥ 500 kWp en ≤ 6 MWp (niet-netlevering) | 0,088
Artikel 3, eerste lid, onderdeel f | Windenergie, kleinverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kW en ≤ 100 KW | 0,064
Artikel 3, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 1° | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kW en < 1 MW, ≥ 8,5 m/s | 0,072
Artikel 3, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 2° | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kW en < 1 MW, ≥ 8,0 en < 8,5 m/s | 0,072
Artikel 3, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 3° | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kW en < 1 MW, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,072
Artikel 3, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 4° | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kW en < 1 MW, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,072
Artikel 3, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 5° | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kW en < 1 MW, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,072
Artikel 3, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 6° | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kW en < 1 MW, < 6,75 m/s | 0,072
Artikel 3, eerste lid, onderdeel h, subonderdeel 1° | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 1 MW en ≤ 6 MW, ≥ 8,5 m/s | 0,072
Artikel 3, eerste lid, onderdeel h, subonderdeel 2° | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 1 MW en ≤ 6 MW, ≥ 8,0 en < 8,5 m/s | 0,072
Artikel 3, eerste lid, onderdeel h, subonderdeel 3° | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 1 MW en ≤ 6 MW, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,072
Artikel 3, eerste lid, onderdeel h, subonderdeel 4° | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 1 MW en ≤ 6 MW, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,072
Artikel 3, eerste lid, onderdeel h, subonderdeel 5° | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 1 MW en ≤ 6MW, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,072
Artikel 3, eerste lid, onderdeel h, subonderdeel 6° | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 1 MW en ≤ 6 MW, < 6,75 m/s | 0,072
Artikel 3, eerste lid, onderdeel i | Waterkracht, kleinverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kW en ≤ 100 kW | 0,091
Artikel 3, eerste lid, onderdeel j | Waterkracht, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kW en ≤ 150 kW | 0,091
1 | 2 | 3
Artikel openstellingsbesluit 2025 | Omschrijving categorie | Voorlopig correctiebedrag 2026 in euro/kWh
Artikel 3, eerste lid, onderdeel a | Zonne-energie, kleinverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kWp en ≤ 100 kWp (netlevering) | 0,037
Artikel 3, eerste lid, onderdeel b | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kWp en < 500 kWp (netlevering) | 0,052
Artikel 3, eerste lid, onderdeel b | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kWp en < 500 kWp (niet-netlevering) | 0,109
Artikel 3, eerste lid, onderdeel c | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, gebouwgebonden, ≥ 500 kWp en ≤ 6 MWp (netlevering) | 0,052
Artikel 3, eerste lid, onderdeel c | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, gebouwgebonden, ≥ 500 kWp en ≤ 6 MWp (niet-netlevering) | 0,088
Artikel 3, eerste lid, onderdeel d | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, drijvend op water, ≥ 500 kWp en ≤ 6 MWp (netlevering) | 0,052
Artikel 3, eerste lid, onderdeel d | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, drijvend op water, ≥ 500 kWp en ≤ 6 MWp (niet-netlevering) | 0,088
Artikel 3, eerste lid, onderdeel e | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, grondgebonden, ≥ 500 kWp en ≤ 6 MWp (netlevering) | 0,052
Artikel 3, eerste lid, onderdeel e | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, grondgebonden, ≥ 500 kWp en ≤ 6 MWp (niet-netlevering) | 0,088
Artikel 3, eerste lid, onderdeel f | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, grondgebonden, natuurinclusief, ≥ 500 kWp en ≤ 6 MWp (netlevering) | 0,052
Artikel 3, eerste lid, onderdeel f | Zonne-energie, grootverbruikers-aansluiting, grondgebonden, natuurinclusief, ≥ 500 kWp en ≤ 6 MWp (niet-netlevering) | 0,088
Artikel 3, eerste lid, onderdeel g | Windenergie, kleinverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kW en ≤ 100 KW | 0,064
Artikel 3, eerste lid, onderdeel h, subonderdeel 1° | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kW en ≤ 1 MW, ≥ 8,5 m/s | 0,072
Artikel 3, eerste lid, onderdeel h, subonderdeel 2° | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kW en ≤ 1 MW, ≥ 8,0 en < 8,5 m/s | 0,072
Artikel 3, eerste lid, onderdeel h, subonderdeel 3° | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kW en ≤ 1 MW, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,072
Artikel 3, eerste lid, onderdeel h, subonderdeel 4° | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kW en ≤ 1 MW, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,072
Artikel 3, eerste lid, onderdeel h, subonderdeel 5° | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kW en ≤ 1 MW, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,072
Artikel 3, eerste lid, onderdeel h, subonderdeel 6° | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kW en ≤ 1 MW, < 6,75 m/s | 0,072
Artikel 3, eerste lid, onderdeel i, subonderdeel 1° | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, > 1 MW en ≤ 6 MW, ≥ 8,5 m/s | 0,072
Artikel 3, eerste lid, onderdeel i, subonderdeel 2° | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, > 1 MW en ≤ 6 MW, ≥ 8,0 en < 8,5 m/s | 0,072
Artikel 3, eerste lid, onderdeel i, subonderdeel 3° | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, > 1 MW en ≤ 6 MW, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,072
Artikel 3, eerste lid, onderdeel i, subonderdeel 4° | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, > 1 MW en ≤ 6 MW, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,072
Artikel 3, eerste lid, onderdeel i, subonderdeel 5° | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, > 1 MW en ≤ 6MW, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,072
Artikel 3, eerste lid, onderdeel i, subonderdeel 6° | Windenergie, grootverbruikers-aansluiting, > 1 MW en ≤ 6 MW, < 6,75 m/s | 0,072
Artikel 3, eerste lid, onderdeel j | Waterkracht, kleinverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kW en ≤ 100 kW | 0,091
Artikel 3, eerste lid, onderdeel k | Waterkracht, grootverbruikers-aansluiting, ≥ 15 kW en ≤ 150 kW | 0,091
Artikel
3

(inwerkingtreding)
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2026.
Artikel
4

(citeertitel)
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling voorlopige correctiebedragen Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking 2026.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
's-Gravenhage,
25 oktober 2025
De Minister van Klimaat en Groene Groei,
S.Th.M.
Hermans

TOELICHTING
1.

Inleiding
Dit besluit is een nadere uitwerking van de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (hierna: de regeling). Op basis van de regeling wordt de productie van hernieuwbare energie gestimuleerd door het verschil te subsidiëren tussen de gemiddelde kostprijs en de gemiddelde marktwaarde daarvan. De subsidie per kWh bedraagt het verschil tussen een basisbedrag (de kostprijs voor de productie van hernieuwbare elektriciteit per kWh) en een correctiebedrag per kWh dat gerelateerd is aan onder meer de elektriciteitsprijs.
De correctiebedragen worden jaarlijks opnieuw berekend om zo de ontwikkeling van de marktwaarde van elektriciteit mee te nemen in de hoogte van de subsidie. Als de correctie voor elektriciteitsprijzen lager wordt dan de basiselektriciteitsprijs zoals opgenomen in de beschikking tot subsidieverlening, dan wordt die correctie gelijkgesteld aan de basiselektriciteitsprijs. De basiselektriciteitsprijs wordt jaarlijks per categorie productie-installaties gepubliceerd in het openstellingsbesluit en vastgelegd in de afgegeven beschikkingen. Deze basiselektriciteitsprijs blijft gedurende de hele subsidieperiode gelden.
2.

Doel
Met dit besluit worden de voorlopige correctiebedragen voor 2026 vastgesteld. Sinds 2021 wordt met openstellingsbesluiten jaarlijks de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking opengesteld. Voor subsidies die zijn aangevraagd en verleend bij deze openstellingsbesluiten, worden met onderhavig besluit per categorie productie-installaties voor hernieuwbare energie de voorlopige correctiebedragen voor 2026 vastgesteld. Met deze bedragen wordt bij de voorschotverlening gerekend. Deze (jaarlijks vast te stellen) voorlopige correctiebedragen zijn van belang voor de berekening van de voorschotten voor 2026 bij de verschillende categorieën productie-installaties. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2026.
3.

Opzet van dit besluit
De opzet van dit besluit is als volgt. De voorlopige correctiebedragen zijn per categorie productie-installaties vastgesteld. Voor zonne-energie wordt een onderscheid gemaakt in netlevering (invoeding op het elektriciteitsnet) en niet-netlevering (invoeding op een installatie).
Dit besluit kent de volgende opbouw:
- • artikel 1: begripsbepalingen;
- • artikel 2: vaststelling voorlopige correctiebedrag;
- • artikel 3: inwerkingtreding;
- • artikel 4: citeertitel.
De voorlopige correctiebedragen zijn opgebouwd uit de som van drie componenten:
- a.
de gemiddelde elektriciteitsprijs voor elektriciteit die wordt ingevoegd op het elektriciteitsnet (netlevering) of de gemiddelde elektriciteitsprijs voor elektriciteit die niet wordt ingevoegd op het net maar op een installatie (niet-netlevering);
- b.
de gemiddelde waarde van de garanties van oorsprong; en
- c.
andere correcties die een substantiële invloed hebben op het verschil tussen de gemiddelde kostprijs van hernieuwbare elektriciteit en de relevante gemiddelde marktprijs van elektriciteit en die voortvloeien uit maatregelen van de overheid.
Deze som van deze drie componenten (de gemiddelde elektriciteitsprijs voor netlevering of niet-netlevering, de gemiddelde waarde van de garanties van oorsprong en de andere correcties) zijn als één voorlopig correctiebedrag weergegeven in de derde kolom van de tabel bij artikel 2 van dit besluit. De basis voor deze vaststelling ligt in artikel 9, eerste lid, van de regeling.
Bij de tabel geeft de eerste kolom het artikel aan uit de openstellingsbesluiten waarin een bepaalde categorie productie-installaties wordt aangewezen. In de tweede kolom is een verkorte omschrijving van de desbetreffende categorie productie-installaties opgenomen. Deze kolom is een hulpmiddel, voor de volledige omschrijving wordt verwezen naar het desbetreffende artikel van de openstellingsbesluiten.
Opgemerkt wordt dat de systematiek voor berekening van de voorlopige correctiebedragen steeds hetzelfde is als die van de uiteindelijk definitieve correctiebedragen voor de bevoorschotting. De definitieve voorschotbedragen over 2026 zullen na afloop van 2026 worden vastgesteld, vóór 1 april 2027 (artikel 6 van de regeling). Het enige verschil is dat bij de correctiebedragen voor de bevoorschotting gebruikt wordt gemaakt van de verwachte jaargemiddelde waarde, terwijl bij de definitieve correctiebedragen na afloop van het betreffende kalenderjaar gebruik wordt gemaakt van de daadwerkelijke gerealiseerde jaargemiddelde marktwaarde over het desbetreffende jaar.
4.

Rekenwijze en uitgangspunten
Bij de vaststelling van de definitieve correctiebedragen wordt gebruik gemaakt van notities van het Planbureau voor de Leefomgeving (hierna: PBL) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor de vaststelling van de definitieve correctiebedragen voor de categorieën productie-installaties. Voor een uitgebreide toelichting op de uitgangspunten, de berekeningswijze en de berekeningen zelf wordt verwezen naar de notities die openbaar zijn en beschikbaar worden gesteld via de website van het PBL en RVO. Voor een toelichting op de berekeningssystematiek van de subsidiehoogte en het gebruik van correctiebedragen wordt verwezen naar paragraaf 2.6 van het algemeen deel van de toelichting op de regeling (Stct. 2021, 11080).
5.

Regeldruk
De regeldruk voortvloeiend uit deze dit besluit is slechts in samenhang te zien met de bepalingen uit de regeling zelf en het openstellingsbesluit 2021. In paragraaf 4 van algemeen deel van de toelichting bij de regeling (Stct. 2021, 11080) is een uitgebreide toelichting op de regeldruk opgenomen. Deze regeling brengt geen inhoudelijke wijzigingen met zich mee. Het gaat hier puur om het vaststellen van de correctiebedragen en hoeft derhalve niet aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) te worden voorgelegd, op grond van de werkafspraken met het ATR.
De Minister van Klimaat en Groene Groei,
S.Th.M.
Hermans