STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Nieuwe normen NEN
Overzicht van nieuwe publicaties van Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut, inclusief de Europese normen, in de periode van 8 juli 2025 tot en met 11 augustus 2025. De normen kunnen worden besteld via de Webshop van NEN (www.nen.nl). Heeft u vragen, neem dan contact op met NEN Klantenservice via klantenservice@nen.nl, of telefonisch 015-2690 391 (bereikbaar tussen 9:00 en 17:00 uur). Correspondentieadres: Postbus 5059, 2600 GB Delft.
Document number | Title
AgroFood & Consument |
NEN-EN 12572-1:2025 Ontw. en | Kunstmatige klimobjecten – Deel 1: Veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor ACS met zelfzekeringspunten Commentaar voor: 2025-08-25
NEN-EN 12572-2:2025 Ontw. en | Kunstmatige klimobjecten – Deel 2: Veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor boulderwanden Commentaar voor: 2025-08-25
NEN-EN 12572-3:2025 Ontw. en | Kunstmatige klimobjecten – Deel 3: Veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor grepen Commentaar voor: 2025-08-25
NEN-EN 14372:2025 2e Ontw. en | Artikelen voor zuigelingen en peuters – Eetgerei en voedingsartikelen – Veiligheidseisen en proeven Commentaar voor: 2025-09-16
NEN-EN 17961:2025 en | Bergbeklimmersuitrusting – Lastverdelers – Veiligheidseisen en beproevingsmethoden
NEN-EN-ISO 17971:2025 en | Textiel – Slimme textielproducten – Testmethode voor het evalueren van de werking op aanraakschermen
NEN-EN 18204:2025 Ontw. en | Algen en algenproducten – Bepaling van het fycocyaninegehalte in Arthrospira (Spirulina) Commentaar voor: 2025-08-11
NEN-EN 18206:2025 Ontw. en | Algen en algenproducten – Methoden voor bemonstering en analyse – Bepaling van het gehalte aan bètacaroteen, fucoxanthine en luteïne in microalgen Commentaar voor: 2025-08-11
NEN-EN 18207:2025 Ontw. en | Algen en algenproducten – Bepaling van het uronzuur gehlate in bruinwier en alginaatproducten Commentaar voor: 2025-08-11
NEN-EN 18210:2025 Ontw. en | Algen en algenproducten – Bepaling van de vetzuursamenstelling Commentaar voor: 2025-09-09
NEN-ISO 20397-3:2025 en | Biotechnology – Massively parallel sequencing – Part 3: General requirements and guidance for metagenomics
NEN-EN-ISO 20768:2022/A1:2025 en | Vapour products – Routine analytical vaping machine – Definitions and standard conditions – Amendment 1: Correction of puff profile requirements
NEN-ISO 22002-1:2025 en | Basisvoorwaardenprogramma's op het gebied van voedselveiligheid – Deel 1: Voedselproductie
NEN-ISO 22002-100:2025 en | Basisvoorwaardenprogramma's op het gebied van voedselveiligheid – Deel 100: Eisen voor de bevoorradingsketen van voedsel, diervoeder en verpakking.
NEN-ISO 22002-2:2025 en | Basisvoorwaardenprogramma's op het gebied van voedselveiligheid – Deel 2: Catering
NEN-ISO 22002-4:2025 en | Basisvoorwaardenprogramma's op het gebied van voedselveiligheid – Deel 4: Vervaardiging van verpakking voor voedsel
NEN-ISO 22002-5:2025 en | Basisvoorwaardenprogramma's op het gebied van voedselveiligheid – Deel 5: Transport en opslag
NEN-ISO 22002-6:2025 en | Basisvoorwaardenprogramma’s op het gebied van voedselveiligheid – Deel 6: Productie van diervoeder
NEN-ISO 22002-7:2025 en | Basisvoorwaardenprogramma's op het gebied van voedselveiligheid – Deel 7: Retail en groothandel
NEN-ISO 23106:2025 en | Textielvloerbedekkingen – Vervaardiging van veranderingen van uiterlijk met de trommelproef volgens Vettermann
NEN-ISO 23122:2025 en | Tapijten – Vervaardiging van veranderingen van uiterlijk met de trommelproef met zeskant
NEN-EN 650:2025 en | Veerkrachtige vloerbedekkingen – Vloerbedekkingen van polyvinylchloride op een ruglaag van jute of op een ruglaag van polyestervilt of op polyestervilt met een ruglaag van polyvinylchloride – Specificatie
NEN-ISO 8700:2025 en | Plantaardige voedingsmiddelen en voedselingrediënten – Definities en technische criteria voor etikettering en claims
Bouw & Installatie |
NEN-EN 1017:2025 en | Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Dolomiet (half gebrand)
NEN-EN-ISO 12628:2022/A1:2025 en | Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële installaties – Bepaling van de afmetingen, haaksheidheid en rechtheid van voorgevormde leidingisolatie
NEN-EN 14664:2025 Ontw. en | Chemicaliën voor behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – IJzer(III)sulfaat, granulaat Commentaar voor: 2025-09-16
NEN-EN 15330-6:2025 Ontw. en | Sportvloeren en sportvelden – Oppervlakken van kunstgras – Deel 6: specificaties voor kunstgras tapijten. Commentaar voor: 2025-09-23
NEN-EN 15780:2025 en | Ventilatie van gebouwen – Luchtkanalen – Reinheid van ventilatiesystemen
CEN/TS 17152-4:2025 en | Plastics piping systems for non-pressure underground conveyance and storage of non-potable water – Boxes used for infiltration, attenuation and storage systems – Part 4: Guidance for structural design of modular systems
CEN ISO/TR 19175:2025 en | Geographic information – Gap analysis of geospatial standards for indoor-outdoor seamless navigation
NVN-ISO/TS 19677:2025 en | Beoordelen van de negatieve impact van natuurbranden op het milieu en op mensen door blootstelling aan het milieu
NEN 2686:2025 nl | Luchtdoorlatendheid van gebouwen – Meetmethode
NPR 3378-3:2025 nl | Praktijkrichtlijn gasinstallaties – Sectie gasleidingen – Deel 3: Dimensionering gasleiding voor aardgas, propaan en waterstof met de grafiekmethode – Leidraad bij NEN 1078 en NEN 8078
NPR 3378-48:2025 nl | Praktijkrichtlijn gasinstallaties – Sectie afvoersystemen – Deel 48: Renovatie van rookgasafvoer en verbrandingsluchttoevoer in de gestapelde bouw – Leidraad bij NEN 2757-1, NEN 2757-2 en NEN 8757
NEN-ISO 5371:2025 en | Containment high efficiency filtration units (CHEFU) in ventilatiesystemen met bioveiligheidsrisico
NEN 7036:2025 Ontw. nl | Geribbelde draineerbuizen van ongeplasticeerd PVC Commentaar voor: 2025-10-23
NEN-EN 752:2017/Ontw. A1:2025 en | Buitenriolering – Rioolmanagement Commentaar voor: 2025-09-02
NEN-EN 817:2024/C1:2025 en | Sanitaire kranen – Mechanisch instelbare mengkranen (PN10) – Algemene technische eisen
NEN 8757:2025 nl | Bepalingsmethoden van de geschiktheid van systemen voor de afvoer van rookgas van gebouwgebonden installaties – Bepalingsmethoden voor bestaande bouw
NEN-EN 878:2025 Ontw. en | Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Aluminiumsulfaat Commentaar voor: 2025-09-16
NEN-EN 882:2025 Ontw. en | Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Natriumaluminaat Commentaar voor: 2025-09-16
NEN-EN 887:2025 Ontw. en | Chemicaliën voor behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Aluminiumijzer (III) sulfaat Commentaar voor: 2025-09-16
NEN-EN 888:2025 Ontw. en | Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – IJzer (III) chloride Commentaar voor: 2025-09-16
NEN-EN 889:2025 Ontw. en | Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – IJzer (II) sulfaat Commentaar voor: 2025-09-16
NEN-EN 890:2025 Ontw. en | Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – IJzer (III) sulfaat, vloeibaar Commentaar voor: 2025-09-16
NEN-EN 891:2025 Ontw. en | Chemicaliën voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – IJzer (III) chloridesulfaat Commentaar voor: 2025-09-16
Elektriciteits Voorziening |
NEN-EN 50206-2:2025 Ontw. en | Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer – Rollend materieel – Pantografen: Eigenschappen en beproevingen – Deel 2: Pantografen voor metrostellen en Lightrail-voertuigen Commentaar voor: 2025-09-03
NEN-EN 50463-4:2017/A1:2025 en | Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer – Energiemeting aan boord van railvoertuigen – Deel 4: Communicatie
NEN-EN 50463-5:2017/A1:2025 en | Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer – Energiemeting aan boord van railvoertuigen – Deel 5: Conformiteitsbeoordeling
CLC/TR 50542-2:2025 en | Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer – Besturing via treindisplays in de bestuurderscabine (TDC) – Deel 2: Functionele interface (FIS) van displaysystemen
NPR-CLC/TR 50750:2025 en | Report on the use of EN 45545-2 and EN 45545-5 for electronic equipment on board rolling stock
NEN-EN-IEC 60947-3:2021/A1:2025 en;fr | Laagspanningsschakelaars – Deel 3: Schakelaars, scheiders, gecombineerde eenheden van schakelaars/scheiders en smeltveiligheden
NEN-EN-IEC 60947-7-1:2025 en;fr | Laagspanningsschakelaars – Deel 7-1: Aanvullende apparatuur – Aansluitklemmen voor koperen geleiders
NEN-EN-IEC 60947-9-2:2025 en;fr | Laagspanningsschakelaars en verdeelinrichtingen – Deel 9-2: Actieve systemen voor het afleiden van vlambogen – Lichtgevoelige vlamboogdetectietoestellen en vlamboogafleiders
NEN-EN-IEC 61203:2025 en;fr | Synthetic organic esters – Guidelines for maintenance and use in electrical equipment
NEN-EN-IEC 62590-1:2025 en;fr | Railway applications – Electronic power converters for fixed installations – Part 1: General requirements
Elektrische Installaties |
NEN-EN 50270:2025 2e Ontw. en | Elektromagnetische compatibiliteit – Elektrisch materieel voor de detectie en meting van brandbare gassen, giftige gassen of zuurstof Commentaar voor: 2025-09-03
NEN-EN-IEC 60079-5:2015/A1:2025 en | Explosieve atmosferen – Deel 5: Bescherming van materieel door zandvulling "q"
NEN-EN-IEC 60079-6:2015/A1:2025 en;fr | Explosieve atmosferen – Deel 6: Bescherming van materieel door olievulling "o"
NEN-IEC 60092-301:2025 en | Elektrische installaties in schepen – Deel 301: Apparatuur – Generatoren en motoren
HD 60364-5-53:2022/C2:2025 en | Elektrische installaties van gebouwen – Deel 5-53: Keuze en installatie van elektrisch materieel – Schakel- en besturingsapparatuur
HD 60364-8-82:2025 en | Low-voltage electrical installations – Part 8-82: Functional aspects – Prosumer's low-voltage electrical installations
HD 60364-8-82:2025/A11:2025 en | Low-voltage electrical installations – Part 8-82: Functional aspects – Prosumer's low-voltage electrical installations
NEN-EN-IEC 61131-3:2025 en;fr | Programmeerbare besturingen – Deel 3: Programmeertalen
NPR-IEC/TR 61508-3-3:2025 en | Functionele veiligheid van elektrische/elektronische/programmeerbare elektronische veiligheidssystemen – Deel 3-3: Object-georiënteerde software in veiligheidsgerelateerde systemen
Elektrische Producten |
NEN-EN 50604-1:2016/A2:2025 en | Oplaadbare lithium accu's voor toepassingen op LEV (Licht Elektrisch Voertuig) – Deel 1: Algemene veiligheidseisen en beproevingsmethoden
NEN-EN-IEC 55011:2025 en;fr | Industrial, scientific and medical equipment – radiofrequency disturbance characteristics – Limits and methods of measurement
NEN-EN-IEC 60061-2:1993/A60:2025 en;fr | Lampvoeten en lamphouders alsmede kalibers voor controle van uitwisselbaarheid en veiligheid – Deel 2: Lamphouders
NEN-IEC 60335-2-114:2022/A1:2025 en;fr | Household and similar electrical appliances – Safety – Part 2-114: Particular requirements for Personal-e-Transporters
NEN-EN-IEC 60335-2-34:2023/A12:2025 en | Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen – Veiligheid – Deel 2-34: Bijzondere eisen voor motorcompressoren
NEN-EN-IEC 60730-1:2016/A11:2024/C11:2025 en | Automatische elektrische regelaars – Deel 1: Algemene eisen
NEN-EN-IEC 60730-2-8:2025 en;fr | Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik – Deel 2-8: Bijzondere eisen voor elektrisch bediende waterafsluiters inclusief mechanische eisen
NEN-IEC 62014-4:2025 en | IP-XACT, Standard Structure for Packaging, Integrating, and Reusing IP within Tool Flows
NEN-EN-IEC 62841-2-7:2024/C11:2025 en | Elektrisch aangedreven handgereedschap, verplaatsbaar gereedschap en gazon- en tuinmachines – Veiligheid – Deel 2-7: Specifieke eisen voor hand sproeipistolen
NEN-EN-IEC 62868-2-1:2021/A1:2025 en;fr | Organische lichtbronnen met lichtdioden (OLED) voor algemene verlichting – Veiligheid – Deel 2-1: Bijzondere eisen – Half-geïntegreerde OLED modules
NPR-IEC/TR 63340-1:2025 en | Electronic displays for special applications – Part 1: General introduction
NPR-IEC/TR 63340-2:2025 en | Electronic displays for special applications – Part 2: Elevator and escalator
NPR-IEC/TR 63340-3:2025 en | Electronic displays for special applications – Part 3: Gaming and e-sports
NEN-EN-IEC 63522-18:2025 en;fr | Electrical relays – Tests and measurements – Part 18: Thermal resistance of the coil
NEN-EN-IEC 63522-5:2025 en;fr | Electrical relays – Tests and measurements – Part 5: Insulation resistance
NEN-EN-IEC 82474-1:2025 en;fr | Material declaration – Part 1: General requirements
NPR 8868:2019+C1:2025 nl | Evaluatieprotocol voor de elektrostatische eigenschappen van een geïnstalleerd ESD-vloersysteem
Elektro & ICT |
NEN-EN 301126-1:2025-07 en | Fixed Radio Systems – Conformance testing – Part 1: Point-to-Point equipment – Definitions, general requirements and test procedures
NEN-EN 301489-5:2025-07 en | ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 5: Specific conditions for Private land Mobile Radio (PMR) and ancillary equipment (speech and non-speech) and Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Harmonised Standard for ElectroMagnetic Compatibility
NEN-EN 302065-4-4:2025-07 en | Short Range Devices (SRD) using Ultra Wide Band technology (UWB) – Harmonised Standard for access to radio spectrum – Part 4: Material Sensing devices – Sub-part 4: Exterior material sensing applications for ground based vehicles below 10,6 GHz
NEN-EN 302217-1:2025-07 en | Fixed Radio Systems – Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas – Part 1: Overview, common characteristics and requirements not related to access to radio spectrum
NEN-EN 302217-2:2025-07 en | Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas; Part 2: Digital systems operating in frequency bands from 1 GHz to 174,8 GHz; Harmonised Standard for access to radio spectrum
NEN-EN 302217-4:2025-07 en | Vaste radiosystemen – Eigenschappen en eisen voor één op één apparatuur en antennes – Deel 4: Antennes
NEN-EN 302372:2025-07 en | Short Range Devices (SRD) using Ultra Wide Band technology (UWB); Harmonised standard for access to radio spectrum; Tank Level Probing Radar (TLPR) equipment operating in the frequency ranges 4,5 GHz to 7 GHz, 8,5 GHz to 10,6 GHz, 24,05 GHz to 27 GHz, 57 GHz to 64 GHz, 75 GHz to 85 GHz
NEN-EN 305550-5:2025-07 en | Short Range Devices (SRD) to be used in the 40 GHz to 260 GHz frequency range; Harmonised Standard for access to radio spectrum; Part 5: Ultra Short Range Communication (USRC) equipment operating within 57 GHz to 64 GHz
NEN-EN 319142-2:2025-07 en | Electronic Signatures and Infrastructures (ESI) – PAdES digital signatures – Part 2: Additional PAdES signatures profiles
NEN-EN 319412-2:2025-06 en | Electronic Signatures and Infrastructures (ESI) – Certificate Profiles – Part 2: Certificate profile for certificates issued to natural persons
NEN-EN 319412-5:2025-06 en | Electronic Signatures and Infrastructures (ESI) – Cerfificate Profiles – Part 5: QCStatements
NEN-EN 319421:2025-07 en | Electronic Signatures and Infrastructures (ESI) – Policy and security Requirements for Trust Service Providers issuing Time-Stamps
Energie |
NEN-ISO 1014-1:2025 en | Cokes – Deel 1: Bepaling van schijnbare relatieve dichtheid
NEN-ISO 1014-2:2025 en | Cokes – Deel 2: Bepaling van de werkelijke relatieve dichtheid
NEN-ISO 1014-3:2025 en | Cokes – Deel 3: Bepaling van porositeit
NEN-ISO 13909-1:2025 en | Steenkool en cokes – Mechanische monsterneming – Deel 1: Algemene inleiding
NEN-ISO 13909-2:2025 en | Steenkool en cokes – Mechanische monsterneming – Deel 2: Steenkool – Monsterneming van bewegende stromen
NEN-ISO 13909-3:2025 en | Steenkool en cokes – Mechanische monsterneming – Deel 3: Steenkool – Monsterneming van statische partijen
NEN-ISO 13909-4:2025 en | Steenkool en cokes – Mechanische monsterneming – Deel 4: Steenkool – Preparatie van analysemonsters
NEN-ISO 13909-5:2025 en | Steenkool en cokes – Mechanische monsterneming – Deel 5: Cokes – Monsterneming van bewegende stromen
NEN-ISO 13909-6:2025 en | Steenkool en cokes – Mechanische monsterneming – Deel 6: Cokes – Preparatie van analysemonsters
NEN-ISO 13909-7:2025 en | Steenkool en cokes – Mechanische monsterneming – Deel 7: Methoden voor de bepaling van de precisie van monsterneming, monsterpreparatie en analyse
NEN-ISO 15238:2025 en | Steenkool – Bepaling van het totale cadmiumgehalte
NEN-EN 15721:2025 Ontw. en | Ethanol als component voor bijmenging in benzine – Bepaling van hogere alcoholen, methanol en vluchtige onzuiverheden – Gaschromatografiemethode Commentaar voor: 2025-08-11
CEN/TR 16389:2025 en | Automotive fuels – Paraffinic diesel fuel and blends with FAME – Background to the parameters required and their respective limits and determination
NEN-EN 16997:2025 en | Vloeibare aardolieproducten – Bepaling van het zwavelgehalte in ethanol (E85) motorbrandstof – Methode via golflengte-dispersieve röntgenstraal fluorescentiespectrometrie
NPR-CEN/TR 18172:2025 en | Determination of aerobic biological degradation of fully formulated lubricants in an aqueous solution – Test method based on O2-consumption Lubricants – study report
NEN-ISO 18796-2:2025 en | Oil and gas industries including lower carbon energy – Internal coating of carbon steel process vessels – Part 2: Requirements and guidance for the selection of coating systems
NEN-ISO 1952:2025 en | Kolen – Bepaling van extraheerbare metalen in verdund zoutzuur
NEN-ISO 19880-5:2025 en | Gasvormige waterstof – Waterstoftankstations – Deel 5: Dispenser slangen en slangassemblages
NEN-EN-ISO 19905-1:2023 (Cor. 2024-07)/A1:2025 en | Oil and gas industries including lower carbon energy – Site-specific assessment of mobile offshore units – Part 1: Jack-ups: elevated at a site – Amendment 1: Corrections to strength of tubular members, Table B-2 and simplified free-field liquefaction assessment calculation method
NEN-EN-ISO 22734-1:2025 en | Waterstofgeneratoren met toepassing van waterelektrolyse – Deel 1: Veiligheid
NEN-EN 228:2025 en | Brandstoffen voor wegvoertuigen – Ongelode benzine – Eisen en beproevingsmethoden
NEN-EN-ISO 24078:2025 en | Waterstof in energiesystemen – Vocabulaire
NEN-EN-ISO 3170:2025 en | Vloeibare aardolieproducten – Handmatige monsterneming
NEN-ISO 3966:2025 en | Debietmeting van vloeistof in gesloten leidingen – Snelheidsoppervlaktemethode met Pitot statische buizen
NEN-EN 590:2025 en | Brandstoffen voor wegvoertuigen – Diesel – Eisen en beproevingsmethoden
NEN-EN-ISO 6143:2025 en | Gasanalyse – Vergelijkingsmethoden voor de bepaling van de samenstelling van kalibratiegasmengsels
ICT, Industrie en Vervoer (KP) |
NEN-EN 18239:2025 Ontw. en | Digital Product Passport – access rights management, information system security, and business confidentiality Commentaar voor: 2025-09-23
Industrie |
NEN-EN-ISO 10511:2025 en | Fasteners – Prevailing torque hexagon nuts – Thin nuts (with non-metallic insert)
NEN-EN-ISO 10512:2025 en | Fasteners – Prevailing torque hexagon nuts – Regular nuts (with non-metallic insert), with fine pitch thread
NEN-EN-ISO 10513:2025 en | Fasteners – Prevailing torque hexagon nuts – High nuts (all metal), with fine pitch thread
NEN-ISO 10516:2025 en | Railway applications – Vehicle reference masses
NEN-EN 1127-1:2025 Ontw. en | Plaatsen waar explosiegevaar kan heersen – Explosiepreventie en -bescherming – Deel 1: Grondbeginselen en methodologie Commentaar voor: 2025-09-02
NEN-EN 12312-15:2020+A2:2025 en | Grondafhandelingsapparatuur – Bijzondere eisen – Deel 15: Tractoren voor bagage en apparatuur
NEN-EN 13223:2025 Ontw. en | Veiligheidseisen voor kabelbaaninstallaties voor het vervoer van personen – Aandrijfsystemen en andere mechanische uitrusting Commentaar voor: 2025-09-02
NEN-ISO 13347-1:2025 en | Ventilators – Bepaling van het ventilatorgeluid onder gestandaardizeerde laboratoriumomstandigheden – Deel 1: Algemeen overzicht
NEN-ISO 13347-4:2025 en | Ventilators – Bepaling van het ventilatorgeluid onder gestandaardizeerde laboratoriumomstandigheden – Deel 4: Geluidintensiteitsmethode
NEN-EN 13953:2025 Ontw. en | LPG-uitrusting en toebehoren – Veiligheidskleppen voor verplaatsbare hervulbare gasflessen voor vloeibaar gas (LPG) Commentaar voor: 2025-08-25
NEN-EN 14363-1:2025 Ontw. en | Railway applications – Testing and simulation for the assessment of running characteristics of railway vehicles operated on the heavy rail network – Part 1: General Commentaar voor: 2025-08-11
NEN-EN 14363-2:2025 Ontw. en | Railway applications – Testing and simulation for the acceptance of running characteristics of railway vehicles operated on the heavy rail network – Part 2: Safety against derailment on twisted track Commentaar voor: 2025-08-11
NEN-EN 14363-3:2025 Ontw. en | Railway applications – Testing and simulation for the acceptance of running characteristics of railway vehicles operated on the heavy rail network – Part 3: Stationary tests not obligatory on a European level Commentaar voor: 2025-08-11
NEN-EN 14363-4:2025 Ontw. en | Railway applications – Testing and simulation for the acceptance of running characteristics of railway vehicles operated on the heavy rail network – Part 4: On-track testing Commentaar voor: 2025-08-11
NEN-EN 14363-5:2025 Ontw. en | Railway applications – Testing and simulation for the acceptance of running characteristics of railway vehicles operated on the heavy rail network – Part 5: Calculations/Simulations Commentaar voor: 2025-08-11
NEN-EN-ISO 14732:2025 en | Laspersoneel – Kwalificatiebeproevingen van bedieners en lasinstellers voor gemechaniseerd en automatisch lassen van metalen
NEN-EN 15011:2025 Ontw. en | Hijskranen – Brugkranen en portaalkranen Commentaar voor: 2025-09-02
NEN-EN 15016-2:2023/Ontw. A1:2025 en | Technische tekeningen – Railtoepassingen – Deel 2: Onderdelenlijsten Commentaar voor: 2025-08-11
NEN-EN 15085-2:2020+A2:2025 en | Railway applications – Welding of railway vehicles and components – Part 2: Requirements for welding manufacturer
NEN-EN-ISO 15708-3:2025 en | Niet-destructief onderzoek – Stralingsmethoden voor computertomografie – Deel 3: Functioneren en uitleg
NEN-EN-ISO 15708-4:2025 en | Niet-destructief onderzoek – Stralingsmethoden – Computertomografie – Deel 4: Kwalificatie
NEN-EN 16139:2025 en | Meubelen – Sterkte, duurzaamheid en veiligheid – Eisen voor stoelen voor niet-huishoudelijk gebruik
NEN-EN-ISO 16809:2025 en | Niet-destructief onderzoek – Ultrasone diktebepaling
NEN-EN-ISO 16827:2025 en | Niet-destructief onderzoek – Ultrasoon onderzoek – Beschrijving en groottebepaling van onvolkomenheden
NEN-ISO 17123-11:2025 en | Optics and optical instruments – Field procedures for testing geodetic and surveying instruments – Part 11: GNSS instruments
NEN-ISO 17123-6:2025 en | Optica en optische instrumenten – Procedures voor het beproeven van geodetische en meetkundige instrumenten – Deel 6: Roterende lasers
NEN-EN 17923:2025 en | Apparatuur voor wijnbouw en wijnbereiding – Veiligheid – Most- en druivenoogstpompen
CEN/TS 18084:2025 en | Wegvoertuigen – Recycling met postshreddertechnologie – Ontwerpaanbevelingen voor kunststofproducten
NEN-EN 18208:2025 Ontw. en | Warmtewisselaars voor vloeistof-vloeistofsystemen zonder faseovergang – Beproevingsmethode voor de prestatiebepaling Commentaar voor: 2025-09-09
NEN-EN 1868:2025 2e Ontw. en | Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen – Definities en lijst van gelijkwaardige termen Commentaar voor: 2025-09-02
NEN-EN-ISO 18752:2025 en | Rubber hoses and hose assemblies – Wire- or textile-reinforced single-pressure types for hydraulic applications – Specification
NEN-EN 1915-2:2025 Ontw. en | Grondafhandelingsapparatuur voor vliegtuigen – Algemene eisen – Deel 2: Stabiliteits- en sterkte-eisen, berekeningen en beproevingsmethoden Commentaar voor: 2025-08-18
NEN-EN-ISO 19232-3:2025 en | Niet-destructief onderzoek – Beeldkwaliteit van radiografische afbeeldingen – Deel 3: Beeldkwaliteitsklassen
ISO 19741:2025 en | Optics and photonics – Optical materials and components – Test method for striae in infrared optical materials
NEN-EN 2133:2025 Ontw. en | Aerospace series – Cadmium plating of steels with specified tensile strength = 1450 MPa, copper, copper alloys and nickel alloys Commentaar voor: 2025-08-18
NEN-ISO 21740:2025 en | Space systems – Launch window estimation and collision avoidance
NEN-EN 2283:2025 Ontw. en | Aerospace series – Testing of aircraft wiring Commentaar voor: 2025-08-25
NEN-EN-ISO 23308-1:2025 en | Energie-efficiëntie van mobiele transportwerktuigen – Beproevingsmethoden – Deel 1: Algemeen
NEN-EN-ISO 23308-2:2025 en | Energie-efficiëntie van mobiele transportwerktuigen – Beproevingsmethoden – Deel 2: Bedienergestuurde gemotoriseerde transportwerktuigen, goederen- en personentransportwerktuigen en trekkende voertuigen
NEN-EN-ISO 23308-3:2025 en | Energie-efficiëntie van mobiele transportwerktuigen – Beproevingsmethoden – Deel 3: Heftrucks voor het behandelen van containers
NEN-EN-ISO 23308-6:2025 en | Energie-efficiëntie van mobiele transportwerktuigen – Beproevingsmethoden – Deel 6: Portaalheftrucks voor containers
NEN-ISO 25711:2025 en | Railway applications – Vocabulary for fire safety of rolling stocks
NEN-EN 3475-404:2025 en | Aerospace series – Cables, electrical, aircraft use – Test methods – Part 404: Thermal shock
NEN-EN 3613:2025 Ontw. en | Aerospace series – Bolts, normal hexagonal head, relieved shank, long thread, in heat resisting nickel base alloy NI-PH2601 (Inconel 718), silver plated – Classification: 1275 MPa/650 °C Commentaar voor: 2025-08-11
NEN-EN 3740:2025 Ontw. en | Aerospace series – Bolts, shouldered, thin hexagonal head, close tolerance shank, short thread, in titanium alloy, anodized, MoS2 coated – Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature)/315 °C Commentaar voor: 2025-08-25
NEN-ISO 374-6:2025 en | Beschermende handschoenen tegen gevaarlijke chemicaliën en micro-organismen – Deel 6: Beschermende handschoenen voor kappers
NEN-EN 4650:2025 Ontw. en | Aerospace series – Wire and cable marking process, UV Laser Commentaar voor: 2025-08-25
NEN-EN-ISO 5149-4:2025 en | Koelsystemen en warmtepompen – Veiligheids- en milieu-eisen – Deel 4: Bewerking, onderhoud, reparatie en herstel
NEN-EN-ISO/ASTM 52938-1:2025 en | Additive manufacturing van metalen – Milieu, gezondheid en veiligheid – Deel 1: Veiligheidseisen voor PBF-LB-machines
NEN-EN-ISO 5821:2025 en | Resistance welding – Spot welding electrodes – Female electrode caps
NEN-EN 593:2025 Ontw. en | Industriële kleppen – Metalen vlinderkleppen Commentaar voor: 2025-08-18
NEN-EN 6118:2025 en | Aerospace series – Pure aluminium IVD coating for fasteners
NPR-ISO/TR 6750-2:2025 en | Earth-moving machinery – Operator's manual – Part 2: List of references
NEN-EN-ISO 7040:2025 en | Fasteners – Prevailing torque hexagon nuts – Regular nuts (with non-metallic insert)
NEN-EN-ISO 7041:2025 en | Fasteners – Prevailing torque hexagon nuts – High nuts (with non-metallic insert)
NEN-EN-ISO 7042:2025 en | Fasteners – Prevailing torque hexagon nuts – High nuts (all metal)
NEN-ISO 7368:2025 en | Hydrauliek – Tweepoortspatroonventielen – Inbouwafmetingen van patroonkamers
NEN-EN-ISO 7719:2025 en | Fasteners – Prevailing torque hexagon nuts – Regular nuts (all metal)
NEN-EN-ISO 7720:2025 en | Fasteners – Prevailing torque hexagon nuts – High nuts (all metal) with slot(s)
NEN-EN 81-76:2025 en | Veiligheidsregels voor de vervaardiging en de installatie van liften – Bijzondere toepassingen voor personenliften en personen-goederenliften – Deel 76: Evacuatie van personen met een handicap met behulp van liften
NEN-ISO 9828-1:2025 en | Railway applications – Fire protection on railway vehicles – Part 1: General
Kennis- & Informatiediensten |
NEN-ISO/IEC 10192-4-3:2025 en | Information technology – Home electronic system (HES) interfaces – Part 4-3: Common user interface and cluster-to-cluster interface to support interworking among home cluster systems – Messaging
NEN-EN-ISO 13140:2025 en | Electronic fee collection – Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to ISO 13141
CEN/TS 13149-8:2025 en | Public transport – Road vehicle scheduling and control systems – Part 8: Physical layer for IP communication
NEN-ISO 14306-1:2025 en | Industrial automation systems and integration – JT file format specification for 3D visualization – Part 1: Overview and fundamental principles
NEN-ISO 14306-2:2025 en | Industrial automation systems and integration – JT file format specification for 3D visualization – Part 2: Vocabulary
NEN-ISO/IEC 14496-10:2025 en | Information technology – Coding of audio-visual objects – Part 10: Advanced video coding
NEN-ISO 15924:2022/Amd 1:2025 en | Information and documentation – Codes for the representation of names of scripts – Amendment 1
NEN-ISO/IEC 15944-12:2025 en | Information technology – Business operational view – Part 12: Privacy protection requirements (PPR) on information life cycle management (ILCM) and EDI of personal information (PI)
NEN-ISO/IEC 18012-3:2025 en | Information technology – Home electronic system (HES) – Guidelines for product interoperability – Part 3: Lexicon
NEN-ISO/IEC 18012-4:2025 en | Information technology – Home electronic system (HES) – Guidelines for product interoperability – Part 4: Event encoding
NEN-ISO/IEC 18026:2025 en | Information technology – Spatial reference model (SRM)
CWA 18245:2025 en | Trusted Data Transaction – Part 2: Trustworthiness requirements
NEN-ISO/IEC 19086-1:2016/A1:2025 en | Information technology – Cloud computing – Service level agreement (SLA) framework – Part 1: Overview and concepts
NEN-ISO/IEC 19086-3:2017/A1:2025 en | Information technology – Cloud computing – Service level agreement (SLA) framework – Part 3: Core conformance requirements
NEN-ISO/IEC 21794-6:2025 en | Information technology – Plenoptic image coding system (JPEG Pleno) – Part 6: Learning-based point cloud coding
NEN-ISO/IEC 23001-17:2024/A1:2025 en | Information technology – MPEG systems technologies – Part 17: Carriage of uncompressed video and images in ISO base media file format – Amendment 1: High precision timing tagging
NEN-ISO/IEC 23008-12:2025 en | Information technology – High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments – Part 12: Image File Format
CEN ISO/TS 24315-1:2025 en | Intelligent transport systems – Management of electronic traffic regulations (METR) – Part 1: Vocabulary
NEN-ISO/IEC 27553-2:2025 en | Information security, cybersecurity and privacy protection – Security and privacy requirements for authentication using biometrics on mobile devices – Part 2: Remote modes
NEN-ISO/IEC 30129:2015/A2:2025 en | Information technology – Telecommunications bonding networks for buildings and other structures
NEN-ISO/IEC 30186:2025 en | Digital twin – Maturity model and guidance for a maturity assessment
NEN-EN 50090-6-2:2025 en | Home and Building Electronic Systems (HBES) – Part 6-2: IoT Semantic Ontology model description
NEN-EN 50173-10:2025 en | Information technology – Generic cabling systems – Part 10: Single pair cabling
NEN-EN-IEC 61300-3-46:2025 en;fr | Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 3-46: Examinations and measurements – Bore diameter in rectangular ferrules
NEN-EN-IEC 61754-36:2025 en;fr | Fibre optic interconnecting devices and passive components – Fibre optic connector interfaces – Part 36: Type SAC connector family
Materialen & Bouwproducten |
NEN-EN 10338:2025 en | Warmgewalste en koudgewalste platte producten van multifase stalen voor koudvervorming – Technische leveringsvoorwaarden
NEN-ISO 11124-7:2025 en | Preparation of steel substrates before application of paints and related products – Specifications for metallic blast-cleaning abrasives – Part 7: High chromium white cast iron grit
NEN-EN-ISO 11357-6:2025 en | Kunststoffen – Dynamische differentie-calorimetrie (DSC) – Deel 6: Bepaling van de oxidatie-inductietijd (isothermal OIT) en oxidatie-inductietemperatuur (dynamic OIT)
NEN-EN-ISO 1183-1:2025 en | Kunststoffen – Methoden voor het bepalen van de dichtheid van niet-geschuimde kunststoffen – Deel 1: Dompelmethode, vloeistof pyknometermethode en titratiemethode
NEN-EN 13036-8:2025 en | Oppervlak-eigenschappen van weg- en vliegveldverhardingen – Beproevingsmethoden – Deel 8: Bepaling van vlakheid en onregelmatigheden
NEN-EN 1370:2025 Ontw. en | Gieterijtechniek – Onderzoek van oppervlaktegesteldheid Commentaar voor: 2025-09-16
NEN-ISO 1382:2025 en | Rubber – Vocabulary
NEN-EN 14932:2025 en | Kunststoffen – Rekbare thermoplastische foliën voor kuilvoederverpakking
NEN-EN-ISO 15630-3:2025 en | Staal voor de wapening en voorspanning van beton – Beproevingsmethoden – Deel 3: Voorspanstaal
NEN-EN 1564:2025 Ontw. en | Gieterijtechniek – Ausferritisch nodulair gietijzer Commentaar voor: 2025-09-02
NEN-EN-ISO 15715:2025 en | Bindmiddelen voor verven en vernissen – Bepaling van de troebelheid
NEN-ISO 16206:2025 en | Phase quantitative analysis of residual quartz in silica bricks – X-ray diffraction method
NEN-EN-ISO 16383-1:2025 en | Geotechnisch onderzoek en testen – Laboratoriumonderzoek van gesteente – Deel 1: Bepaling van het watergehalte
NEN-ISO 16674:2025 en | Corrosion control engineering life cycle of power transmission and transformation systems – General requirements
NEN-EN-ISO 16701:2025 en | Corrosie van metalen en legeringen – Corrosie in een kunstmatige atmosfeer – Versnelde corrosieproef met blootstelling onder gecontroleerde omstandigheden aan cyclische inwerking van vocht en intermitterend sproeien met een zoutoplossing
NEN-EN 18064-1:2025 en | Plastics – Quality recommendations and basis for specifications for application of plastic recyclates in products – Part 1: General aspects
NEN-EN 18064-2:2025 en | Plastics – Quality recommendations and basis for specifications for application of plastic recyclates in products – Part 2: Polyethylene (PE)
NEN-EN 18064-3:2025 en | Plastics – Quality recommendations and basis for specifications for application of plastic recyclates in products – Part 3: Polypropylene (PP)
NEN-EN 18064-4:2025 en | Plastics – Quality recommendations and basis for specifications for application of plastic recyclates in products – Part 4: Poly(ethylene terephthalate) (PET)
NEN-EN 18064-5:2025 en | Plastics – Quality recommendations and basis for specifications for application of plastic recyclates in products – Part 5: Poly(vinyl chloride) (PVC)
NEN-EN 18064-6:2025 en | Plastics – Quality recommendations and basis for specifications for application of plastic recyclates in products – Part 6: Polystyrene (PS)
NEN-EN 18064-7:2025 en | Plastics – Quality recommendations and basis for specifications for application of plastic recyclates in products – Part 7: Acrylonitrile- butadiene-styrene (ABS)
NEN-EN 18070:2025 en | Performance of wood adhesives exposed to high temperatures with regard to behaviour of load-bearing timber structures in fire – Test method, evaluation and classification
NEN-EN 18079:2025 en | Wood-based panels – Determination of free melamine applying extraction and high-performance liquid chromatography (HPLC) with ultraviolet detection
NEN-EN 18080:2025 en | Glass in building – Reaction to fire – Mounting and fixing instructions for glass products and extended application of test results
NEN-EN 18205:2025 Ontw. en | Qualification of Welding Procedures for Plastic Materials Commentaar voor: 2025-08-18
NEN-ISO 18985:2025 en | Recycled aggregates for concrete
NEN-EN-ISO 19396-1:2025 en | Paints and varnishes – Determination of pH value – Part 1: pH sensors with glass membrane
NEN-EN-ISO 19396-2:2025 en | Paints and varnishes – Determination of pH value – Part 2: pH sensors with ISFET technology
NEN-EN 206:2014+A2:2021+NEN 8005:2022+A1:2025 nl | Beton – Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit + Nederlandse invulling van NEN-EN 206+A2
NEN-EN-ISO 2361:2025 en | Electrodeposited nickel coatings on magnetic and non-magnetic substrates – Measurement of coating thickness – Magnetic method
NEN-EN-ISO 2440:2025 en | Buigzame en niet-buigzame schuimrubbermaterialen – Versnelde verouderingsprocessen
NEN-EN-ISO 4255:2025 en | Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) – Mechanical properties of ceramic composites at high temperature – Determination of uniaxial tensile properties of tubes
NEN-EN 508-2:2025 Ontw. en | Dakbedekkingsproducten van metaalplaat – Specificatie voor zelfdragende producten van staalplaat, aluminiumplaat of corrosievast- staalplaat – Deel 2: Aluminium Commentaar voor: 2025-09-09
NEN-EN-ISO 527-2:2025 en | Kunststoffen – Bepaling van de trekeigenschappen – Deel 2: Beproevingsomstandigheden voor pers-, spuitgiet- en extrusiekunststoffen
NEN-EN-ISO 6270-2:2025 en | Verven en vernissen – Bepaling van resistentie tegen luchtvochtigheid – Deel 2: Condensatie (gesloten cabinet met verwarmd water)
NEN-ISO 6502-1:2025 en | Rubber – Bepaling van het vulkanisatiegedrag met rheometers – Deel 1: Inleiding
NEN-ISO 6502-2:2025 en | Rubber – Bepaling van het vulkanisatiegedrag met rheometers – Deel 2: Oscillerende schijf
NEN-EN 755-2:2025 en | Aluminium en aluminiumlegeringen – Vervormde staven, buizen en profielen – Deel 2: Mechanische eigenschappen
NEN 8005:2022+A1:2025 nl | Nederlandse invulling van NEN-EN 206: Beton – Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit
NEN-EN-ISO 8502-5:2025 en | Voorbehandeling van stalen ondergronden voor het aanbrengen van verven en aanverwante producten – Beproevingen voor de beoordeling van de oppervlaktereinheid – Deel 5: Meting van chloor op stalen oppervlakken voorbehandeld om te verven (methode met iondetectiebuis)
NEN 9200:2025 nl | Metalen ophangconstructies en bevestigingsmiddelen in zwembaden – Eisen en inspecties
NEN-EN-ISO 9556:2025 en | Steel and iron – Determination of total carbon content – Infrared absorption method after combustion in an induction furnace
Milieu & Maatschappij |
NVN-ISO/TS 16099:2025 en | Water – Polymerase chain reaction (PCR) voor de detectie en kwantificering van micro-organismen en virussen – Algemene eisen, kwaliteitsborging en validatie
NEN-ISO 18386:2025 en | Soil quality – Screening method for soil temperature – Measurement by infrared (IR) thermometer
NEN 2990:2020+C1:2020/A1:2025 Ontw. nl | Lucht – Eindbeoordeling na asbestverwijdering Commentaar voor: 2025-09-22
NEN-ISO 55011:2025 en | Assetmanagement – Richtlijnen voor het ontwikkelen van overheidsbeleid om assetmanagement te activeren
NEN 6600-2:2019+A1:2025 nl | Water – Monsterneming – Deel 2: Oppervlaktewater
Zorg & Welzijn |
NEN-ISO 16843-2:2025 en | Health informatics – Categorial structures for representation of acupuncture – Part 2: Needling
NEN-EN 18178-1:2025 Ontw. en | Apparaten ter voorkoming van luchtweginfecties voor zelf- en derdenbescherming – Deel 1: Eisen en markering Commentaar voor: 2025-08-25
NEN-EN 18178-2:2025 Ontw. en | Apparaten ter voorkoming van luchtweginfecties voor zelf- en derdenbescherming – Deel 2: Testmethoden Commentaar voor: 2025-08-25
NEN-ISO 18193:2021/A1:2025 en | Cardiovascular implants and artificial organs – Cannulae for extracorporeal circulation
NEN-EN-ISO 18397:2025 en | Tandheelkunde – Aangedreven scalers
NEN-ISO 19836:2025 en | Traditional Chinese medicine – Platycodon grandiflorus root
NVN-CEN ISO/TS 5615:2025 en | Gezondheidsinformatica – Versnellen van veilige, effectieve en beveiligde zorg op afstand en mobiele gezondheidszorg door middel van op standaarden gebaseerde interoperabiliteitsoplossingen die de door pandemieën aan het licht gebrachte lacunes aanpakken
NVN-ISO/TS 5615:2025 en | Gezondheidsinformatica – Versnellen van veilige, effectieve en beveiligde zorg op afstand en mobiele gezondheidszorg door middel van op standaarden gebaseerde interoperabiliteitsoplossingen die de door pandemieën aan het licht gebrachte lacunes aanpakken
NEN-ISO 5834-1:2025 en | Implantaten voor chirurgie – Ultrahoog moleculair gewicht polyethyleen – Deel 1: Poedervorm
NEN-ISO 5834-2:2025 en | Implantaten voor chirurgie – Ultrahoog moleculair gewicht polyethyleen – Deel 2: Gegoten vormen
NEN-ISO 5834-3:2025 en | Implantaten voor chirurgie – Ultrahoog moleculairgewicht polyethyleen – Deel 3: Versnelde verouderingsmethoden na gammabestraling in de lucht
NEN-ISO 5834-4:2025 en | Chirurgische implantaten – Polyetheen met een ultra-hoge moleculaire massa – Deel 4: Meetmethode van de oxidatie-index
NEN-ISO 5834-5:2025 en | Chirurgische implantaten – Polyetheen met een ultra-hoge moleculaire massa – Deel 5: Morfologische beoordelingsmethode
NEN-EN-IEC 61847:2025 en;fr | Ultrasone technologie – Chirurgische systemen – Meting en verklaring van de basisuitvoerkenmerken
NEN 7517:2025 Ontw. nl | Gegevensuitwisseling in de zorg – Toestemming Commentaar voor: 2025-10-15