STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Nieuwe normen NEN
Overzicht van nieuwe publicaties van Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut, inclusief de Europese normen, in de periode van 6 maart 2025 tot en met 4 april 2025. De normen kunnen worden besteld via de Webshop van NEN (www.nen.nl). Heeft u vragen, neem dan contact op met NEN Klantenservice via klantenservice@nen.nl, of telefonisch 015-2690 391 (bereikbaar tussen 9:00 en 17:00 uur). Correspondentieadres: Postbus 5059, 2600 GB Delft.
Document number | Title
AgroFood & Consument |
NEN-EN 13806-1:2025 en | Voedingsmiddelen – Bepaling van sporenelementen – Deel 1: Bepaling van totaal kwik in voedingsmiddelen door middel van atoomabsorptiespectrometrie (AAS) – Koudedamptechniek na ontsluiting onder druk
NEN-EN 13806-2:2025 en | Voedingsmiddelen – Bepaling van sporenelementen – Deel 2: Bepaling van totaal kwik in voedingsmiddelen door middel van atoomfluorescentiespectrometrie (AFS) – Koudedamptechniek na ontsluiting onder druk
NEN-EN 13806-3:2025 en | Voedingsmiddelen – Bepaling van sporenelementen – Deel 3: Bepaling van totaal kwik in voedingsmiddelen met atomaire absorptie rechtstreeks uit het voedingsmiddel (elementaire kwikanalyse)
NEN-EN 14960-4:2025 en | Inflatable play equipment – Part 4: Additional safety requirements and test methods for bungee runs
NEN-EN-ISO 16187:2025 en | Schoeisel – Beproevingsmethoden voor schachtmateriaal, voering en inlegzolen – Antibacteriële activiteiten
NEN-EN 18165:2025 Ontw. en | Electronic cigarettes and e-liquids – Child safety requirements and test methods Commentaar voor: 2025-04-22
NEN-ISO 18184:2025 en | Textiel – Bepaling van de antivirale activiteit van textielproducten
NEN-EN-ISO 20122:2024 (Cor. 2024-11) en | Vegetable oils – Determination of mineral oil saturated hydrocarbons (MOSH) and mineral oil aromatic hydrocarbons (MOAH) with online-coupled high performance liquid chromatography-gas chromatography-flame ionization detection (HPLC-GC-FID) analysis – Method for low limit of quantification
NEN-ISO 22863-14:2025 en | Fireworks – Test methods for determination of specific chemical substances – Part 14: Qualitative identification of perchlorates
NEN-ISO 22863-15:2025 en | Fireworks – Test methods for determination of specific chemical substances – Part 15: Qualitative identification of nitrates
NEN-ISO 23231:2025 en | Textiel – Bepaling van dimensionele veranderingen van stoffen – Versnelde procedure
NEN-EN-ISO 23649:2025 en | Chemicals for the leather tanning industry – Determination of cyclosiloxanes
NEN-ISO 24255:2025 en | Essential oil of clary sage (Salvia sclarea L.) "prewilted" French type and "chopped" French type
NEN-ISO 6289:2025 en | Skies – Woordenlijst
Bouw & Installatie |
NEN-EN-ISO 10928:2025 en | Kunststofleidingsystemen – Buizen en hulpstukken van met glasvezel versterkte thermohardende kunststoffen (GVK) – Methoden voor regressieanalyse en hun gebruik
NEN-EN 12100:2025 en | Kunststofleidingsystemen – Afsluiters van polyetheen (PE) – Beproevingsmethode voor de weerstand tegen buiging bij driepuntsbelasting
NEN-EN 1420:2024 Ontw. en | Influence of organic materials on water intended for human consumption – Determination of odour, flavour, colour and turbidity of water in piping and storage systems Commentaar voor: 2025-03-06
NEN-EN 1680:2025 en | Kunststofleidingsystemen – Afsluiters voor leidingsystemen van polyetheen (PE) – Beproevingsmethode voor de bepaling van de lekdichtheid tijdens en na toepassing van buiging op het bedieningsmechanisme
NEN-EN 17823:2024/C1:2025 en | Akoestische eigenschappen van bouwelementen en gebouwen – Laboratoriummeting van de contactgeluidisolatie van trappen en trapisolatie-elementen
NEN-EN 3-11:2025 Ontw. en | Portable fire extinguishers – Part 11: Performance, requirements, test method and marking for EN 3-7 extinguishers suitable to be used on lithium-ion battery fires Commentaar voor: 2025-04-15
NEN 5077:2019+A1:2025 nl | Geluidwering in gebouwen – Bepalingsmethoden voor de grootheden voor geluidwering van uitwendige scheidingsconstructies, luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie en geluidniveaus veroorzaakt door installaties
NEN-ISO 6082:2025 en | Construction project governance – Guidance on delivery management
NTA 8133:2021+A1:2025 en | Draagbare blustoestellen – Prestatie-eisen, beproevingsmethoden en markering voor geschiktheid voor het blussen van lithiumaccubranden
Elektriciteits Voorziening |
NEN-EN 50388-2:2025 en | Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer – Energievoorziening en rollend materieel – Technische criteria voor de coördinatie tussen energievoorziening en rollend materieel om interoperabiliteit te bereiken – Deel 2: Stabiliteit en harmonisch
NEN-EN-IEC 60851-1:2021/A1:2025 en;fr | Winding wires – Test methods – Part 1: General
NEN-EN-IEC 60898-3:2025 en | Elektrische accessoires – Stroomonderbrekers voor overstroombeveiliging voor huishoudelijke en soortgelijke installaties – Deel 3: Stroomonderbrekers voor DC-werking
NEN-EN-IEC 60898-3:2025/A1:2025 en | Elektrische accessoires – Stroomonderbrekers voor overstroombeveiliging voor huishoudelijke en soortgelijke installaties – Deel 3: Stroomonderbrekers voor DC-werking
NEN-EN-IEC 60898-3:2025/A11:2025 en | Elektrische accessoires – Stroomonderbrekers voor overstroombeveiliging voor huishoudelijke en soortgelijke installaties – Deel 3: Stroomonderbrekers voor DC-werking
NEN-EN-IEC 60947-2:2025 en;fr | Laagspanningsschakelaars – Deel 2: Vermogenschakelaars
NEN-IEC 61039:2025 en;fr | Classification of insulating liquids
NEN-EN-IEC 61400-3-2:2025 en;fr | Windturbines – Deel 3-2: Ontwerpeisen voor drijvende offshore windturbines
NEN-EN-IEC 61439-5:2023/C1:2025 en;fr | Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen – Deel 5: Inrichtingen voor verdeelkasten in openbare netwerken
NVN-IEC/TS 62271-315:2025 en | High-voltage switchgear and controlgear – Part 315: Direct current (DC) transfer switches
NVN-IEC/TS 62271-320:2025 en | High-voltage switchgear and controlgear – Part 320: Environmental aspects and life cycle assessment rules for high-voltage switchgear and controlgear
Elektrische Producten |
NEN-IEC 60050-726:2025 en;fr | International Electrotechnical Vocabulary (IEV) – Part 726: Transmission lines and waveguides
NEN-EN-IEC 60086-4:2025 en;fr | Droge batterijen – Deel 4: Veiligheid van lithiumbatterijen
NEN-EN-IEC 60704-2-6:2012/A11:2025 en | Household and similar electrical appliances – Test code for the determination of airborne acoustical noise – Part 2-6: Particular requirements for tumble dryers
NEN-EN-IEC 61121:2013/A12:2025 en | Trommeldrogers voor huishoudelijk gebruik – Methode voor het meten van de gebruikseigenschappen
NEN-EN-IEC 62813:2025 en;fr | Lithium ion capacitors for use in electric and electronic equipment – Test methods for electrical characteristics
NEN-EN-IEC 63522-11:2025 en;fr | Electrical relays – Tests and measurements – Part 11: Enclosure protection and degree of protection
NEN-EN-IEC 63522-12:2025 en;fr | Electrical relays – Tests and measurements – Part 12: Internal moisture
NEN-EN-IEC 63522-14:2025 en;fr | Electrical relays – Tests and measurements – Part 14: Mould growth
Elektro & ICT |
NEN-EN 300220-2:2025-03 en | Kort bereik apparatuur (SRD) te gebruiken in het frequentiebereik 25 MHz tot 1000 MHz frequentiebereik met vermogen tot 500mW e.r.p.; Deel 2: Geharmoniseerde norm voor toegang tot het radiospectrum voor niet-specifieke radio-apparatuur
NEN-EN 300395-2:2025-02 en | TETRA and Critical Communications Evolution (TCCE); Speech codec for full-rate traffic channel; Part 2: TETRA codec
NEN-EN 300468:2025-02 en | Digital Video Broadcasting (DVB) – Specification for Service Information (SI) in DVB systems
NEN-EN 300487:2024-12 en | Satellietgrondstations en -systemen (SES) – Mobiele grondstations alléén voor ontvangst (ROMES) werkend op de 1,5 GHz frequentieband voor datacommunicatie – Geharmoniseerde norm voor toegang tot het spectrum
NEN-EN 301489-28:2024-11 en | Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) norm voor radio-apparatuur en diensten – Deel 28: Specifieke voorwaarden voor draadloze digitale video verbindingen – Geharmoniseerde norm voor Elektromagnetische compatibiliteit
NEN-EN 301489-52:2024-11 en | Electromagnetische Compatibiliteit (EMC) norm voor radio-apparatuur en radiodiensten – Deel 52: Specifieke condities voor Cellulaire Communicatie Mobiele en draagbare radio-apparatuur en bijkomende uitrusting – Geharmoniseerde norm voor Elektromagnetische compatibiliteit
NEN-EN 301893:2024-11 en | 5 GHz WAS/RLAN – Geharmoniseerde norm voor toegang tot het spectrum
NEN-EN 301908-14:2025-02 en | IMT cellular networks – Harmonised Standard for access to radio spectrum; Part 14: Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) Base Stations (BS) Release 15
NEN-EN 301908-18:2025-02 en | IMT cellular networks; Harmonised Standard for access to radio spectrum; Part 18: NR, E-UTRA, UTRA and GSM/EDGE Multi-Standard Radio (MSR) Base Station (BS) Release 17
NEN-EN 302064:2024-10 en | Draadloze digitale videoverbindingen werkend op de 1,3 GHz tot 50 GHz frequentieband; Geharmoniseerde norm voor toegang tot radiospectrum
NEN-EN 302065-3-1:2025-02 en | Short Range Devices (SRD) using Ultra Wide Band technology (UWB); Harmonised standard for access to radio spectrum; Part 3: UWB devices installed in motor and railway vehicles; Sub-part 1:Requirements for UWB devices for vehicular access systems within 3,8 GHz to 4,2 GHz or 6 GHz to 8,5 GHz
NEN-EN 302065-4-1:2025-02 en | Kort bereik apparatuur (SRD) met gebruik van Ultra-breedband technologie (UWB) – Geharmoniseerde standaard voor toegang tot het radiospectrum – Deel 4: Materiaaldetectie-apparatuur – Subdeel 1: Bouwmateriaalanalyse onder 10,6 GHz
NEN-EN 303659:2025-02 en | Kort bereik apparatuur (SRD) in datanetwerken; radio-apparatuur te gebruiken in de frequentiebereiken 865 MHz tot 868 MHz en 915 MHz tot 919,4 MHz; Geharmoniseerde norm voor toegang tot het radiospectrum
NEN-EN 303800-3:2025-02 en | Environmental Engineering (EE); Assessment of material efficiency of ICT network infrastructure goods (circular economy); Part 3: Server and data storage product availability of firmware and of security updates to firmware
NEN-EN 303800-5:2024-11 en | Environmental Engineering (EE) – Assessment of material efficiency of ICT network infrastructure goods (circular economy) – Part 5: Server and data storage product disassembly and disassembly instruction
NEN-EN 303978:2024-12 en | Satellietgrondstations en -systemen (SES) – Grondstations op mobiele platforms (ESOMP) die communiceren met satellieten in een geostationaire baan, opererend in de 27,5 tot 30,0 GHz en 17,3 GHz tot 20,2 GHz frequentiebanden; Geharmoniseerde norm voor toegang tot het spectrum
NEN-EN 319412-4:2024-11 en | Electronic Signatures and Infrastructures (ESI) – Certificate Profiles – Part 4: Certificate profile for web site certificates
Energie |
NEN-ISO 13227:2025 en | Petroleumproducten en smeermiddelen – Reologische eigenschappen van smeervetten – Bepaling van het vlampunt met behulp van een oscillerende reometer met een parallel plaatmeetsysteem
NEN-ISO 13511:2025 en | Petroleumproducten en smeermiddelen – Reologische eigenschappen van smeervetten – Bepaling van de consistentie van vetten met metaalzeepverdikkingsmiddel door een oscillerende reometer met een kegel/plaatmeetsysteem
NEN-EN 15491:2025 en | Ethanol als component voor bijmenging in benzine – Bepaling van het totale zuurgehalte – Titratiemethode met een kleurindicator
NEN-EN 15698-1:2025 en | Stadsverwarmingsbuizen – Thermisch geïsoleerde dubbele buissystemen voor ondergrondse warm water leidingnetten – Deel 1: Fabrieksmatig geproduceerde stalen dubbele buissystemen met polyurethaanschuim als isolatiemateriaal en met een polyetheen buitenmantel
NEN-EN 15698-2:2025 en | Stadsverwarmingsbuizen – Thermisch geïsoleerde dubbele buissystemen voor ondergrondse warm water leidingnetten – Deel 2: Fabrieksmatig geproduceerde stalen hulpstukken en afsluiters met polyurethaanschuim als isolatiemateriaal en met een ommanteling van polyetheen
NEN-EN-ISO 19901-4:2025 en | Aardolie- en aardgasindustrie – Specifieke eisen voor buitengaatse constructies – Deel 4: Geotechnische en funderingontwerp overwegingen
NEN 3650-6:2025 nl | Eisen voor buisleidingsystemen – Deel 6: Aanvullende eisen voor oprolbare buisleidingelementen van thermoplast met versterkingslaag
NEN-EN 448:2025 en | Stadsverwarmingsbuizen – Fabrieksmatig geïsoleerde verbonden buissystemen voor ondergrondse warmwaterleidingnetten – Hulpstukken samengesteld uit een stalen mediumvoerend hulpstuk met polyurethaanschuim als isolatiemateriaal en met een polyetheen buitenmantel
NEN-EN 488-1:2025 en | Stadsverwarmingsbuizen – Geïsoleerde buissystemen voor stadsverwarming – Deel 1: In de fabriek geproduceerde stalen afsluiters voor stalen leidingen met polyurethaanschuim
NEN-EN 488-2:2025 en | Buizen voor stadsverwarming en koeling – Geïsoleerde buissystemen voor stadsverwarming en koeling – Deel 2: In de fabriek geproduceerde stalen afsluiters voor stalen leidingen met polyurethaanschuim als isolatiemateriaal en met een ommanteling van polyetheen
NEN-EN-ISO 9351:2025 en | Galvanische anoden voor kathodische bescherming in zeewater en saline sedimenten
Industrie |
NEN-ISO 10110-11:2025 en | Optiek en optische instrumenten – Voorbereidingen voor technische tekeningen voor optische elementen en systemen – Deel 11: Gegevens zonder toleranties
NEN-EN 12900:2025 en | Compressoren voor koelvloeistoffen – Indelingsvoorwaarden, toleranties en weergave van prestatiegegevens
NEN-EN 12965:2019+A1:2025 en | Trekkers en machines voor land- en bosbouw – Aftaktussenassen en hun beschermkappen – Veiligheid
NEN-EN 12999:2020+A1:2025 en | Hijskranen – Laadkranen
NEN-EN 13001-3-1:2025 en | Hijskranen – Algemeen ontwerp – Deel 3-1: Grenstoestanden en bewijs van geschiktheid van staalconstructies
NEN-EN 13204:2025 en | Aangedreven reddingsapparatuur voor de brandweer en de hulpverlening – Eisen voor veiligheid en prestatie
NEN-EN-ISO 13672:2025 en | Fasteners – Parallel grooved pins – Half-length diamond grooves
NEN-EN-ISO 14119:2025 en | Veiligheid van machines – Blokkeerinrichtingen gekoppeld aan afschermingen – Uitgangspunten voor ontwerp en keuze
NEN-EN 14125:2025 en | Thermoplastisch en flexibel metalen leidingwerk voor ondergrondse installaties voor benzinestations
NEN-EN 14361:2025 en | Aluminium en aluminiumlegeringen – Chemische analyse – Monsters van gesmolten metaal
NEN-ISO 14617-1:2025 en | Grafische symbolen voor schema's – Deel 1: Algemene voorschriften
NEN-EN-ISO 15118-10:2025 en | Wegvoertuigen – Communicatie-interface tussen voertuig en elektriciteitsnetwerk – Deel 10: Eisen voor fysieke laag en gegevensverbindingslaag voor single pair Ethernet
NEN-EN 15594:2025 Ontw. en | Railtoepassingen – Bovenbouw – Restauratie van rails door elektrisch booglassen Commentaar voor: 2025-04-15
NEN-ISO 16123:2025 en | Schepen en maritieme techniek – Scheepskranen – Zwenklagers
NEN-EN-ISO 16610-31:2025 en | Geometrical product specifications (GPS) – Filtration – Part 31: Robust profile filters: Gaussian regression filters
NEN-EN-ISO 16610-45:2025 en | Geometrical product specifications (GPS) – Filtration – Part 45: Morphological profile filters: Segmentation
NEN-EN-ISO 16811:2025 en | Niet-destructief onderzoek – Ultrasoon onderzoek – Instelling van gevoeligheid en bereik
NEN-EN-ISO 16826:2025 en | Niet-destructief onderzoek – Ultrasoon onderzoek – Onderzoek naar onvolkomenheden loodrecht op het oppervlak
NEN-EN-ISO 16834:2025 en | Lastoevoegmaterialen – Draadelektroden, draden, staven en lasmetaal voor booglassen onder gasbescherming van staalsoorten met een hoge treksterkte – Indeling
NEN-ISO 17579:2025 en | Schepen en maritieme technologie – Ontwerp- en testvereisten voor pneumatische snelsluitende kleppen
NEN-EN 18142:2025 Ontw. en | Self-loading mobile concrete mixers – Safety requirements and verification Commentaar voor: 2025-05-05
NEN-EN 18154:2025 Ontw. en | Hyperloop systems – Vocabulary and definition Commentaar voor: 2025-04-15
NEN-EN 18166:2025 Ontw. en | Hyperloop systems – General requirements Commentaar voor: 2025-04-22
NEN-ISO 18650-2:2025 en | Machines en apparatuur voor de bouw – Betonmengers – Deel 2: Procedure voor onderzoek van mengrendement
NEN-ISO 20766-19:2025 en | Wegvoertuigen – Onderdelen van brandstofsystemen voor LPG – Deel 19: Drukbegrenzingskleppen voor gasvoerende buizen
NEN-ISO 20766-22:2025 en | Wegvoertuigen – Onderdelen van brandstofsystemen voor LPG – Deel 22: Stroomvoorzieningsbus (brandstofpomp/actuators/brandstofniveausensor)
NEN-EN-ISO 21952:2025 en | Lastoevoegmaterialen – Draadelektroden en lasmetaal voor booglassen onder gasbescherming van kruipbestendig staal – Indeling
NEN-EN-ISO 23625:2025 en | Small craft – Lithium-ion batteries
NEN-ISO 24477:2025 en | Vacuum technology – Vacuum gauges – Specifications, calibration and measurement uncertainties for spinning rotor gauges
NEN-EN-ISO 25178-601:2025 en | Geometrische productspecificaties (GPS) – Oppervlaktegesteldheid: Oppervlakte – Deel 601: Nominale eigenschappen van contactinstrumenten (naaldvormig)
NEN-EN-ISO 25178-602:2025 en | Geometrische productspecificaties (GPS) – Oppervlaktegesteldheid: Oppervlakte – Deel 602: Nominale kenmerken van contactloze instrumenten
NEN-EN-ISO 25178-603:2025 en | Geometrische productspecificaties (GPS) – Oppervlaktegesteldheid: Oppervlakte – Deel 603: Nominale kenmerken van contactloze (faseverschuiving interferometrische microscopie) instrumenten
NEN-EN-ISO 25178-604:2025 en | Geometrische productspecificaties (GPS) – Oppervlaktegesteldheid: Oppervlakte – Deel 604: Nominale kenmerken van contactloze (door interferometrische coherentie-aftasting) instrumenten
NEN-EN-ISO 25178-605:2025 en | Geometrische productspecificaties (GPS) – Oppervlaktegesteldheid: Oppervlakte – Deel 605: Nominale kenmerken van contactloze instrumenten met punt autofocus sonde
NEN-EN-ISO 26304:2025 en | Lastoevoegmaterialen – Massieve draadelektroden, gevulde draadelektroden en elektrode-flux-combinaties voor het onderpoederlassen van hoge sterkte staalsoorten – Classificatie
NEN-EN 415-8:2025 en | Veiligheid van verpakkingsmachines – Deel 8: Omsnoeringsmachines
NEN-EN 573-3:2025 Ontw. en | Aluminium and aluminium alloys – Chemical composition and form of wrought products – Part 3: Chemical composition and form of products Commentaar voor: 2025-05-05
NEN-EN 602:2025 Ontw. en | Aluminium and aluminium alloys – Wrought products – Chemical composition of semi-finished products used for the fabrication of articles for use in contact with foodstuff Commentaar voor: 2025-05-05
NEN-ISO 7613:2025 en | Ships and marine technology – Hopper dredger – Suction tube position monitor
NEN-EN 81-43:2025 en | Veiligheidsregels voor de vervaardiging en de installatie van liften – Bijzondere liften voor het vervoer van personen en goederen – Deel 43: Liften voor hijskranen
NEN-ISO 8600-1:2025 en | Optiek en optische instrumenten – Medische endoscopen en endotherapische toestellen – Deel 1: Algemene eisen
NEN-EN-ISO 8611-1:2025 en | Pallets voor goederenbehandeling – Vlakke pallets – Deel 1: Beproevingsmethoden
NEN-EN-ISO 8611-2:2025 en | Pallets voor goederenbehandeling – Vlakke pallets – Deel 2: Prestatie-eisen en keuze van beproevingen
NEN-EN-ISO 8740:2025 en | Fasteners – Parallel grooved pins, with chamfer point – Full-length diamond grooves
NEN-EN-ISO 8741:2025 en | Fasteners – Reverse-taper grooved pins – Half-length progressive grooves
NEN-EN-ISO 8744:2025 en | Fasteners – Taper grooved pins – Full-length progressive grooves
NEN-EN-ISO 8745:2025 en | Fasteners – Taper grooved pins – Half-length progressive grooves
NEN-EN-ISO 8746:2025 en | Fasteners – Grooved pins with round head – Full-length diamond grooves
NEN-EN-ISO 8747:2025 en | Fasteners – Grooved pins with countersunk head – Full-length diamond grooves
Kennis- & Informatiediensten |
NEN-EN-ISO 10218-1:2025 en | Robots en robot apparatuur – Veiligheidseisen – Deel 1: Industriële robots
NEN-EN-ISO 10218-2:2025 en | Robots en robot apparatuur – Veiligheidseisen voor industriële robots – Deel 2: Industriële robottoepassingen en robotcellen
NEN-ISO/IEC 10373-6:2025 en | Cards and security devices for personal identification – Test methods – Part 6: Contactless proximity objects
NEN-EN-ISO 13143:2025 en | Electronic fee collection – Evaluation of on-board and roadside equipment for conformity to ISO 12813
NEN-ISO 14721:2025 en | Space Data System Practices – Reference model for an open archival information system (OAIS)
NEN-ISO/IEC 15424:2025 en | Information technology – Automatic identification and data capture techniques – Data carrier identifiers (including symbology identifiers)
NEN-ISO 16363:2025 en | Space data and information transfer systems – Audit and certification of trustworthy digital repositories
NEN-ISO 16919:2025 en | Space data and information transfer systems – Requirements for bodies providing audit and certification of candidate trustworthy digital repositories
NEN-EN 17249-5:2025 en | Intelligent transport systems – eSafety – Part 5: eCall for UNECE category L1 and L3 powered two-wheel vehicles
CEN/CLC/TR 18145:2025 en | Milieuvriendelijke Artificial Intelligence
CWA 18193:2025 en | Standardized On-site Audits of Smart Readiness Indicator (SRI) for Buildings
NEN-ISO/IEC 19566-6:2019/A2:2025 en | Information technologies – JPEG systems – Part 6: JPEG 360 – Amendment 2: Revision to the equirectangular projection constraints
NEN-ISO/IEC 19777-4:2025 en | Information technology – Computer graphics and image processing – Extensible 3D (X3D) language bindings – Part 4: C++
NEN-ISO/IEC 19794-14:2022/A1:2025 en | Information technology – Biometric data interchange formats – Part 14: DNA data – Amendment 1: Conformance requirements
NEN-ISO 22166-202:2025 en | Robotics – Modularity for service robots – Part 202: Information model for software modules
NVN-CEN ISO/TS 22726-2:2025 en | Intelligent transport systems – Dynamic data and map database specification for connected and automated driving system applications – Part 2: Logical data model of dynamic data
NEN-ISO/IEC 23003-4:2025 en | Information technology – MPEG audio technologies – Part 4: Dynamic range control
NEN-ISO/IEC 23092-1:2025 en | Information technology – Genomic information representation – Part 1: Transport and storage of genomic information
NEN-ISO 26324:2025 en | Informatie en documentatie – Digitaal object identificatiesysteem
NEN-EN-ISO/IEC 27555:2025 en | Information security, cybersecurity and privacy protection – Guidelines on personally identifiable information deletion
NEN-ISO/IEC 29110-5-6-4:2025 en | Systems and software engineering – Life cycle profiles for very small entities (VSEs) – Part 5-6-4: Systems engineering guidelines for the generic Advanced profile
NEN-ISO/IEC 29158:2025 en | Automatic identification and data capture techniques – Bar code symbol quality test specification – Direct part mark (DPM)
NEN-ISO/IEC 30134-4:2017/A1:2025 en | Information technology – Data centres – Key performance indicators – Part 4: IT Equipment Energy Efficiency for servers (ITEEsv)
NEN-ISO 30302:2022/A1:2025 en | Information and documentation – Management systems for records – Guidelines for implementation – Amendment 1: Non conformities, corrective actions and climate change requirements
NEN-ISO 32122:2025 en | Transaction assurance in E-commerce – Guidance for offering online dispute resolution services
NPR 5333:2025 Ontw. nl | Output-gebaseerd meten, prestatiemanagement en contractering voor agile softwareontwikkeling en -onderhoud Commentaar voor: 2025-07-01
NEN-ISO/IEC 7816-3:2006/A1:2025 en | Identification cards – Integrated circuit cards – Part 3: Cards with contacts – Electrical interface and transmission protocols – Amendment 1: Additional voltage classes
NEN-EN-ISO 7817-1:2024 en | Building Information Modelling – Level of Information Need – Part 1 Concepts and principles
NEN-ISO 8000-118:2025 en | Data quality – Part 118: Application of ISO 8000-115 to natural location identifiers
Materiaaltechnologie |
NEN-ISO 14811:2025 en | Ultra-low carbon high boron steel wire rod for copper cladded wire
Materialen & Bouwproducten |
NEN-EN 12350-13:2025 Ontw. en | Testing fresh concrete – Part 13: Bleeding test – Static and pressure Commentaar voor: 2025-04-15
NEN-EN 12390-20:2025 Ontw. en | Testing hardened concrete – Part 20: Determination of porosity Commentaar voor: 2025-04-15
NEN-EN 12390-4:2025 en | Beproeving van verhard beton – Deel 4: Druksterkte – Specificatie voor drukbanken
NEN-ISO 12439:2025 en | Aanmaakwater voor beton
NEN-EN-ISO 12460-2:2025 en | Wood-based panels – Determination of formaldehyde release – Part 2: Small-scale chamber method
NEN-EN 12608-1:2025 Ontw. en | Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) profiles for the fabrication of windows and doors – Classification, requirements and test methods – Part 1: Non-covered PVC-U profiles Commentaar voor: 2025-05-05
NEN-EN 12697-17:2025 Ontw. en | Bitumineuze mengsels – Testmethoden – Deel 17: Deeltjesverlies van monsters van poreus asfalt Commentaar voor: 2025-05-12
NEN-EN 12697-23:2025 Ontw. en | Bitumineuze mengsels – Beproevingsmethoden – Deel 23: Bepaling van de splijttreksterkte van bitumineuze proefstukken Commentaar voor: 2025-05-12
NEN-EN 12697-27:2025 Ontw. en | Bitumineuze mengsels – Beproevingsmethoden – Deel 27: Monsterneming Commentaar voor: 2025-05-12
NEN-EN 12697-35:2025 en | Bitumineuze mengsels – Beproevingsmethoden – Deel 35: Mengen in het laboratorium
NVN-CEN/TS 12697-51:2025 en | Bitumineuze mengsels – Beproevingsmethoden – Deel 51: Oppervlakte afschuifsterkte beproeving
NEN-ISO 13061-16:2025 en | Fysische en mechanische eigenschappen van hout – Beproevingsmethoden voor kleine foutvrije proefstukken – Deel 15: Bepaling van de volumetrische uitzetting
NEN-EN-ISO 13473-5:2025 en | Karakterisering van de textuur van bestratingen met oppervlakprofielen – Deel 5: Bepaling van megastructuur
NEN-EN 17940:2025 en | Glass in building – Folio interlayers for the manufacturing of laminated glass
NEN-ISO 19338:2025 en | Performance requirements for standards on concrete structures
NEN-EN-ISO 20505:2025 en | Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) – Mechanical properties of ceramic composites at room temperature – Determination of the interlaminar shear strength and shear modulus of continuous-fibre-reinforced composites by the compression of double-notched test pieces and by the Iosipescu test
NEN-ISO 21452:2025 en | Specification and requirements of thermal spray coatings for power plant boiler tubes
NEN-ISO 21465:2025 en | Test method for CMAS corrosion of thermal/environmental barrier coatings under dynamic thermal cycling
NEN-EN-ISO 28721-2:2025 en | Email – Geëmailleerde apparatuur voor procestechniek – Deel 2: Aanduiding en specificatie van weerstand tegen chemische belasting en thermische shock
NEN-EN 478:2025 en | Kunststoffen – Profielen van ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC-U) – Uiterlijk na verhitting bij 150 °C – Beproevingsmethode
NEN-ISO 4907-4:2025 en | Plastics – Ion exchange resin – Part 4: Determination of particle size by laser diffraction method
NCS 7201:2025 nl | Zelfverklaring 'Proefbelasting van funderingspalen' behorend bij NEN 7201
NEN 7201:2025 nl | Geotechniek – Bepaling van het axiaal draagvermogen van funderingspalen door middel van proefbelastingen
NEN-EN-ISO 8407:2021/A1:2025 en | Corrosie van metalen en legeringen – Verwijdering van corrosieproducten van corrosieproefstukken
NEN-EN-ISO 9038:2025 en | Bepaling van het vermogen van vloeistoffen om zelfontbranding te weerstaan
Milieu & Maatschappij |
NEN-EN-ISO 11074:2025 en | Bodem – Woordenlijst
CEN/TS 18117:2025 en | Workplace exposure – Detection and characterization of airborne NOAA using electron microscopy – Rules for sampling and analysis
NEN-ISO 5667-27:2025 en | Waterkwaliteit – Monsterneming – Deel 27: Richtlijn voor monsterneming van microplastics in water
NTA 5675:2025 nl | Luchtkwaliteit – Aanvullende eisen voor metingen door geaccrediteerde instellingen aan stationaire bronnen – Toepassing van NEN-EN-ISO/IEC 17025:2018 op periodieke metingen
NEN 6517:2025 nl | Water – Tellen, determineren en biovolumebepaling van zoöplankton (Cladocera, Copepoda, Rotifera) &gt; 50 µm en het bepalen van de groottestructuur van Daphnia
Zorg & Welzijn |
NEN-EN-ISO 10993-4:2017-10/A1:2025 en | Biologische evaluatie van medische hulpmiddelen – Deel 4: Keuze van testen voor interacties met bloed
NEN-EN-ISO 10993-5:2009/A11:2025 en | Biologische evaluatie van medische hulpmiddelen – Deel 5: Beproeving op in-vitro cytotoxiciteit
NEN-EN-ISO 13402:2025 en | Chirurgische en tandheelkundige handinstrumenten – Bepaling van de weerstand tegen autoclaveren, corrosie en thermische blootstelling
NEN-EN-ISO 15883-2:2025 en | Desinfecterende wasmachines – Deel 2: Eisen en beproevingen voor desinfecterende wasmachines die chirurgische instrumenten, anesthesie-apparatuur, schalen, glaswerk etc. thermisch desinfecteren
NEN-EN-ISO 15883-3:2025 en | Desinfecterende wasmachines – Deel 3: Eisen en beproevingen voor desinfecterende wasmachines voor containers bestemd voor menselijke uitwerpselen
NEN-EN 18167:2025 Ontw. en | Quality along the patient pathway in medical imaging in Radiology services Commentaar voor: 2025-04-15
NVN-ISO/TS 23541-2:2025 en | Gezondheidsinformatica – Categoriële structuur voor representatie van het 3D-positiesysteem van het menselijk lichaam – Deel 2: Lichaamsbeweging
NEN-EN-IEC 60601-2-16:2025 en;fr | Medische elektrische toestellen – Deel 2-16: Bijzondere eisen voor de veiligheid en essentiële prestatie van apparatuur voor bloeddialyse, bloeddiafiltratie and bloedfiltratie
NEN-EN-IEC 60601-2-40:2025 en;fr | Medical electrical equipment – Part 2-40: Particular requirements for the basic safety and essential performance of electromyographs and evoked response equipment
NEN-EN-IEC 61669:2016/A1:2025 en;fr | Elektro-akoestiek – Apparatuur voor in situ metingen (r.e.m. real ear measurement) van akoestische kenmerken van hoortoestellen
NEN-EN-IEC 61846:2025 en;fr | Ultrasone technologie – Drukgolf-blaassteenvergruizers – Veldkarakteristieken
NEN-EN-IEC 62127-2:2025 en;fr | Ultrasone technologie – Hydrofoons – Deel 2: IJking van ultrasone technologievelden
NEN-ISO 7176-14:2022/A1:2025 en | Rolstoelen – Deel 14: Vermogen- en besturingssystemen voor elektrische rolstoelen en scooters – Eisen en beproevingsmethoden – Amendement 1: Correctie van de genoemde norm
NEN 7518:2025 Ontw. nl | Gegevensuitwisseling in de zorg – Identificatie en authenticatie Commentaar voor: 2025-06-24
NEN-EN-IEC 80601-2-71:2025 en;fr | Medische elektrische toestellen – Deel 2-71: Speciale eisen voor algemene veiligheid en essentiële prestaties van functionele nabij-infrarood spectroscopie (NIRS) apparatuur
NEN-ISO 8536-6:2025 en | Infusieapparatuur voor medisch gebruik – Deel 6: Drogingssluitingen bij infusieflacons