STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.
Regeling van de Minister van Klimaat en Groene Groei van 21 april 2025, nr. WJZ/ 97453641 tot vaststelling van de definitieve correcties voor de stimulering van duurzame energieproductie en klimaattransitie in het jaar 2024 (Regeling vaststelling definitieve correcties duurzame energieproductie en klimaattransitie 2024) [KetenID WGK 27593]
De Minister van Klimaat en Groene Groei,
Gelet op de artikelen 14, vierde lid, 22, vierde lid, 31, vierde lid, 39, vierde lid, 47, vierde lid, 54, vierde lid, 55i, derde lid, en 55p, derde lid, van het Besluit stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie;
Besluit:
§
1.

Begripsbepalingen
Artikel
1
In deze regeling wordt verstaan onder:
basisbedrag:
basisbedrag als bedoeld in de artikelen 11, eerste lid, 28, eerste lid, 44, eerste lid, en 55f, eerste lid, van het Besluit;
Besluit:
Besluit stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie;
regeling 2008:
Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2008;
regeling 2009:
Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2009;
regeling 2010:
Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2010;
regeling 2011:
Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2011;
regeling 2012:
Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2012;
regeling 2013:
Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2013;
regeling 2014:
Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2014;
regeling 2015:
Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2015;
regeling voorjaar 2016:
Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2016;
regeling najaar 2016:
Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie najaar 2016;
regeling voorjaar 2017:
Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2017;
regeling najaar 2017:
Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie najaar 2017;
regeling voorjaar 2018:
Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2018;
regeling najaar 2018:
Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie najaar 2018;
regeling voorjaar 2019:
Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2019;
regeling najaar 2019:
Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie najaar 2019;
regeling voorjaar 2020:
Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2020;
regeling najaar 2020:
Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2020;
regeling 2021:
Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2021;
regeling 2022:
Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2022;
regeling 2023:
Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2023;
regeling 2024:
Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2024
tenderbedrag:
tenderbedrag als bedoeld in de artikelen 19, eerste lid, 36, eerste lid, en 51, eerste lid, van het Besluit.
§
2.

Correctiebedragen hernieuwbare elektriciteit
Artikel
2
Voor de regelingen tot en met voorjaar 2020 worden voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabel genoemde artikel de correcties op het basisbedrag voor subsidie voor 2024 vastgesteld:
- a.
voor de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit: op het bedrag dat is genoemd in de derde kolom;
- b.
voor de waarde van garanties van oorsprong, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit: op € 0 per kWh;
- c.
voor andere correcties als bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit: op € 0 per kWh.
1 | 2 | 3
Artikel regeling 2008 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie elektriciteitsprijs 2024 in €/kWh
Artikel 3, eerste lid | Wind op land | 0,066
Artikel 9, eerste lid | Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV > 0,6 kWp en ≤ 3,5 kWp) | 0,303
Artikel 15, eerste lid | Afvalverbrandingsinstallatie AVI | 0,143
Artikel 22, eerste lid | Stortgas, AWZI, RWZI | 0,077
Artikel 29, eerste lid | Biomassa covergisting, GFT-vergisting en thermische conversie | 0,077
1 | 2 | 3
Artikel regeling 2009 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie elektriciteitsprijs 2024 in €/kWh
Artikel 2, eerste lid | Wind op land | 0,066
Artikel 7a, eerste en tweede lid | Wind op land ≥ 6 MW en wind in meer | 0,066
Artikel 8, eerste lid, onderdeel a | Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) > 0,6 kWp en ≤ 15 kWp | 0,303
Artikel 8, eerste lid, onderdeel b | Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) > 15 kWp en ≤ 100 kWp | 0,053
Artikel 15, eerste lid | Afvalverbrandingsinstallatie (AVI) | 0,143
Artikel 22, eerste lid | Stortgas, AWZI, RWZI | 0,077
Artikel 29, eerste lid | Biomassa covergisting, GFT-vergisting en thermische conversie | 0,077
Artikel 35, eerste lid | Waterkracht | 0,077
1 | 2 | 3
Artikel regeling 2010 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie elektriciteitsprijs 2024 in €/kWh
Artikel 2, eerste lid, onderdeel a | Wind op land < 6 MW | 0,066
Artikel 2, eerste lid, onderdeel b | Wind op land ≥ 6 MW | 0,066
Artikel 8, eerste lid, onderdeel a | Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 1 kWp en ≤ 15 kWp | 0,303
Artikel 8, eerste lid, onderdeel b | Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) > 15 kWp en ≤ 100 kWp | 0,053
Artikel 15, eerste lid | Afvalverbrandingsinstallatie (AVI) | 0,143
Artikel 22, eerste lid | Stortgas, AWZI, RWZI | 0,077
Artikel 29, eerste lid | Biomassa covergisting, GFT-vergisting, overige vergisting en thermische conversie | 0,077
Artikel 35, eerste lid | Waterkracht | 0,077
1 | 2 | 3
Artikel regeling 2011 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie elektriciteitsprijs 2024 in €/kWh
Artikel 4, eerste lid | Afvalverbrandingsinstallatie (AVI) | 0,143
Artikel 10, eerste lid | Stortgas, AWZI, RWZI | 0,077
Artikel 16, eerste lid | Waterkracht | 0,077
Artikel 21, eerste lid | Biomassa allesvergisting, co-vergisting en thermische conversie > 10 MW | 0,077
Artikel 26, eerste lid, onderdeel a | Wind op land < 6 MW | 0,066
Artikel 26, eerste lid, onderdeel b | Wind op land ≥ 6 MW | 0,066
Artikel 31, eerste lid | Wind in meer | 0,066
Artikel 35, eerste lid | Wind op zee | 0,077636
Artikel 40, eerste lid | Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15kWp | 0,044
Artikel 44, eerste lid | Thermische conversie ≤ 10 MW | 0,077
Artikel 48, eerste lid | Osmose | 0,077
Artikel 52, eerste lid | Geothermie (WKK) | 0,077
Artikel 56, eerste lid | Vrije stroming | 0,077
1 | 2 | 3
Artikel regeling 2012 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie elektriciteitsprijs 2024 in €/kWh
Artikel 4, eerste lid | Waterkracht | 0,077
Artikel 9, eerste lid | AWZI, RWZI | 0,077
Artikel 14, eerste lid, onderdeel a | Wind op land < 6 MW | 0,066
Artikel 14, eerste lid, onderdeel b | Wind op land < 6 MW windrijk | 0,066
Artikel 14, eerste lid, onderdeel c | Wind op land ≥ 6 MW | 0,066
Artikel 19, eerste lid | Wind in meer | 0,066
Artikel 24, eerste lid | Wind op zee | 0,077636
Artikel 28, eerste lid | Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp | 0,057
Artikel 32, eerste lid | Osmose | 0,077
Artikel 36, eerste lid | Vrije stroming | 0,077
1 | 2 | 3
Artikel regeling 2013 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie elektriciteitsprijs 2024 in €/kWh
Artikel 3, eerste lid, onderdeel a | Waterkracht nieuw | 0,077
Artikel 3, eerste lid, onderdeel b | Waterkracht renovatie | 0,077
Artikel 5, eerste lid | AWZI/RWZI – thermische drukhydrolyse | 0,077
Artikel 7, eerste lid, onderdeel a | Wind op land < 6 MW | 0,066
Artikel 7, eerste lid, onderdeel b | Wind op land ≥ 6 MW | 0,066
Artikel 9, eerste lid | Wind in meer | 0,066
Artikel 11, eerste lid | Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) | 0,055
Artikel 13, eerste lid | Wind op zee | 0,077636
Artikel 15, eerste lid | Osmose | 0,077
Artikel 17, eerste lid | Vrije stromingsenergie | 0,077
1 | 2 | 3
Artikel regeling 2014 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie elektriciteitsprijs 2024 in €/kWh
Artikel 3, eerste lid, onderdeel a | Waterkracht nieuw | 0,077
Artikel 3, eerste lid, onderdeel b | Waterkracht renovatie | 0,077
Artikel 5, eerste lid | AWZI/RWZI – thermische drukhydrolyse | 0,077
Artikel 7, eerste lid, onderdeel a | Wind op land < 6 MW | 0,066
Artikel 7, eerste lid, onderdeel b | Wind op land ≥ 6 MW | 0,066
Artikel 9, eerste lid | Wind in meer | 0,066
Artikel 11, eerste lid | Wind op zee | 0,077636
Artikel 13, eerste lid | Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) | 0,044
Artikel 15, eerste lid | Osmose | 0,077
Artikel 17, eerste lid | Vrije stromingsenergie | 0,077
1 | 2 | 3
Artikel regeling 2015 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie elektriciteitsprijs 2024 in €/kWh
Artikel 4, onderdeel a | Waterkracht nieuw | 0,077
Artikel 4, onderdeel b | Waterkracht renovatie | 0,077
Artikel 6 | AWZI/RWZI – thermische drukhydrolyse | 0,077
Artikel 8 | Wind op land | 0,053
Artikel 10 | Wind op land één-op-één vervanging | 0,053
Artikel 12 | Wind op verbindende waterkeringen | 0,053
Artikel 14 | Wind in meer | 0,053
Artikel 16 | Fotovoltaïsche zonnepanelen (Zon PV) ≥ 15 kWp en aansluiting >3*80A | 0,035
Artikel 18 | Osmose | 0,077
Artikel 20 | Vrije stromingsenergie, valhoogte < 50 cm | 0,077
Artikel 62 | Wind op land, overgangsregeling | 0,066
1 | 2 | 3
Artikel regeling voorjaar 2016 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie elektriciteitsprijs 2024 in €/kWh
Artikel 4, onderdeel a | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm | 0,081
Artikel 4, onderdeel b | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie | 0,081
Artikel 6 | Afval- of rioolwaterzuiveringsinstallatie (thermische drukhydrolyse) | 0,081
Artikel 8, eerste lid, onderdeel a | Wind op land, ≥ 8 m/s | 0,058
Artikel 8, eerste lid, onderdeel b | Wind op land, ≥ 7,5 en < 8 m/s | 0,058
Artikel 8, eerste lid, onderdeel c | Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,058
Artikel 8, eerste lid, onderdeel d | Wind op land, < 7,0 m/s | 0,058
Artikel 10, eerste lid, onderdeel a | Wind op primaire waterkeringen, ≥ 8,0 m/s | 0,058
Artikel 10, eerste lid, onderdeel b | Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,058
Artikel 10, eerste lid, onderdeel c | Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,058
Artikel 10, eerste lid, onderdeel d | Wind op primaire waterkeringen, < 7,0 m/s | 0,058
Artikel 12, eerste lid | Wind in meer, water ≥ 1 km^2 | 0,058
Artikel 14 | Fotovoltaïsche zonnepanelen, ≥ 15 kWp en aansluiting > 3*80A | 0,037
Artikel 16 | Osmose | 0,081
Artikel 18 | Vrije stromingsenergie, valhoogte < 50 cm en golfenergie | 0,081
1 | 2 | 3
Artikel regeling najaar 2016 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie elektriciteitsprijs 2024 in €/kWh
Artikel 4, onderdeel a | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm | 0,081
Artikel 4, onderdeel b | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie | 0,081
Artikel 6 | Afval- of rioolwaterzuiveringsinstallatie (thermische drukhydrolyse) | 0,081
Artikel 8, eerste lid, onderdeel a | Wind op land, ≥ 8 m/s | 0,058
Artikel 8, eerste lid, onderdeel b | Wind op land, ≥ 7,5 en < 8 m/s | 0,058
Artikel 8, eerste lid, onderdeel c | Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,058
Artikel 8, eerste lid, onderdeel d | Wind op land, < 7,0 m/s | 0,058
Artikel 10, eerste lid, onderdeel a | Wind op primaire waterkeringen, ≥ 8,0 m/s | 0,058
Artikel 10, eerste lid, onderdeel b | Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,058
Artikel 10, eerste lid, onderdeel c | Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,058
Artikel 10, eerste lid, onderdeel d | Wind op primaire waterkeringen, < 7,0 m/s | 0,058
Artikel 12, eerste lid | Wind in meer, water ≥ 1 km^2 | 0,058
Artikel 14 | Fotovoltaïsche zonnepanelen, ≥ 15 kWp en aansluiting > 3*80A | 0,037
Artikel 16 | Osmose | 0,081
Artikel 18 | Vrije stromingsenergie, valhoogte < 50 cm en golfenergie | 0,081
1 | 2 | 3
Artikel regeling voorjaar 2017 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie elektriciteitsprijs 2024 in €/kWh
Artikel 4, onderdeel a | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm | 0,081
Artikel 4, onderdeel b | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie | 0,081
Artikel 6 | Afval- of rioolwaterzuiveringsinstallatie (thermische drukhydrolyse) | 0,081
Artikel 8, eerste lid, onderdeel a | Wind op land, ≥ 8,0 m/s | 0,058
Artikel 8, eerste lid, onderdeel b | Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,058
Artikel 8, eerste lid, onderdeel c | Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,058
Artikel 8, eerste lid, onderdeel d | Wind op land, < 7,0 m/s | 0,058
Artikel 10, eerste lid, onderdeel a | Wind op primaire waterkeringen, ≥ 8,0 m/s | 0,058
Artikel 10, eerste lid, onderdeel b | Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,058
Artikel 10, eerste lid, onderdeel c | Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,058
Artikel 10, eerste lid, onderdeel d | Wind op primaire waterkeringen, < 7,0 m/s | 0,058
Artikel 12, eerste lid | Wind in meer, water ≥ 1 km^2 | 0,058
Artikel 14 | Fotovoltaïsche zonnepanelen, ≥ 15 kWp en aansluiting >3*80A | 0,037
Artikel 16 | Osmose | 0,081
Artikel 18 | Vrije stromingsenergie, valhoogte < 50 cm en golfenergie | 0,081
1 | 2 | 3
Artikel regeling najaar 2017 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie elektriciteitsprijs 2024 in €/kWh
Artikel 4, onderdeel a | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm | 0,081
Artikel 4, onderdeel b | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie | 0,081
Artikel 6 | Afval- of rioolwaterzuiveringsinstallatie (thermische drukhydrolyse) | 0,081
Artikel 8, eerste lid, onderdeel a | Wind op land, ≥ 8,0 m/s | 0,058
Artikel 8, eerste lid, onderdeel b | Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,058
Artikel 8, eerste lid, onderdeel c | Wind op land, ≥ 7,0 en < 8,5 m/s | 0,058
Artikel 8, eerste lid, onderdeel d | Wind op land, < 7,0 m/s | 0,058
Artikel 10, eerste lid, onderdeel a | Wind op primaire waterkeringen, ≥ 8,0 m/s | 0,058
Artikel 10, eerste lid, onderdeel b | Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,058
Artikel 10, eerste lid, onderdeel c | Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,058
Artikel 10, eerste lid, onderdeel d | Wind op primaire waterkeringen, < 7,0 m/s | 0,058
Artikel 12, eerste lid | Wind in meer, water ≥ 1 km^2 | 0,058
Artikel 14, onderdelen a en b | Fotovoltaïsche zonnepanelen, ≥ 15 kWp en aansluiting >3*80A | 0,037
Artikel 16 | Osmose | 0,081
Artikel 18 | Vrije stromingsenergie, valhoogte < 50 cm en golfenergie | 0,081
1 | 2 | 3
Artikel regeling voorjaar 2018 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie elektriciteitsprijs 2024 in €/kWh
Artikel 4, onderdeel a | Waterkracht, valhoogte < 50 cm waaronder vrije stroming en golfenergie | 0,081
Artikel 4, onderdeel b | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm | 0,081
Artikel 4, onderdeel c | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie | 0,081
Artikel 6 | Osmose | 0,081
Artikel 8, eerste lid, onderdeel a | Wind op land, ≥ 8 m/s | 0,058
Artikel 8, eerste lid, onderdeel b | Wind op land, ≥ 7,5 en < 8 m/s | 0,058
Artikel 8, eerste lid, onderdeel c | Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,058
Artikel 8, eerste lid, onderdeel d | Wind op land, < 7,0 m/s | 0,058
Artikel 10, eerste lid, onderdeel a | Wind op primaire waterkeringen, ≥ 8 m/s | 0,058
Artikel 10, eerste lid, onderdeel b | Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,5 en < 8 m/s | 0,058
Artikel 10, eerste lid, onderdeel c | Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,058
Artikel 10, eerste lid, onderdeel d | Wind op primaire waterkeringen, < 7,0 m/s | 0,058
Artikel 12, eerste lid | Wind in meer, water ≥ 1 km^2 | 0,058
Artikel 14, onderdeel a | Fotovoltaïsche zonnepanelen ≥ 15 kWp en < 1 MWp, aansluiting >3*80A (netlevering) | 0,037
Artikel 14, onderdeel a | Fotovoltaïsche zonnepanelen ≥ 15 kWp en < 1 MWp, aansluiting >3*80A (niet-netlevering) | 0,094
Artikel 14, onderdeel b | Fotovoltaïsche zonnepanelen, ≥ 1 MWp (netlevering) | 0,037
Artikel 14, onderdeel b | Fotovoltaïsche zonnepanelen, ≥ 1 MWp (niet-netlevering) | 0,077
1 | 2 | 3
Artikel regeling najaar 2018 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie elektriciteitsprijs 2024 in €/kWh
Artikel 4, onderdeel a | Waterkracht, valhoogte < 50 cm waaronder vrije stroming en golfenergie | 0,081
Artikel 4, onderdeel b | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm | 0,081
Artikel 4, onderdeel c | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie | 0,081
Artikel 6 | Osmose | 0,081
Artikel 8, eerste lid, onderdeel a | Wind op land, ≥ 8 m/s | 0,058
Artikel 8, eerste lid, onderdeel b | Wind op land, ≥ 7,5 en < 8 m/s | 0,058
Artikel 8, eerste lid, onderdeel c | Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,058
Artikel 8, eerste lid, onderdeel d | Wind op land, < 7,0 m/s | 0,058
Artikel 10, eerste lid, onderdeel a | Wind op primaire waterkeringen, ≥ 8 m/s | 0,058
Artikel 10, eerste lid, onderdeel b | Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,5 en < 8 m/s | 0,058
Artikel 10, eerste lid, onderdeel c | Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,058
Artikel 10, eerste lid, onderdeel d | Wind op primaire waterkeringen, < 7,0 m/s | 0,058
Artikel 12, eerste lid | Wind in meer, water ≥ 1 km^2 | 0,058
Artikel 14, onderdeel a | Fotovoltaïsche zonnepanelen ≥ 15 kWp en < 1 MWp, aansluiting >3*80A (netlevering) | 0,037
Artikel 14, onderdeel a | Fotovoltaïsche zonnepanelen ≥ 15 kWp en < 1 MWp, aansluiting >3*80A (niet-netlevering) | 0,094
Artikel 14, onderdeel b | Fotovoltaïsche zonnepanelen, ≥ 1 MWp (netlevering) | 0,037
Artikel 14, onderdeel b | Fotovoltaïsche zonnepanelen, ≥ 1 MWp (niet-netlevering) | 0,077
1 | 2 | 3
Artikel regeling voorjaar 2019 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie elektriciteitsprijs 2024 in €/kWh
Artikel 4, onderdeel a | Vrije stromingsenergie, valhoogte < 50 cm waaronder vrije stroming en golfenergie | 0,081
Artikel 4, onderdeel b | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm | 0,081
Artikel 4, onderdeel c | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie | 0,081
Artikel 6 | Osmose | 0,081
Artikel 8, eerste lid, onderdeel a | Wind op land, ≥ 8,0 m/s | 0,058
Artikel 8, eerste lid, onderdeel b | Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,058
Artikel 8, eerste lid, onderdeel c | Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,058
Artikel 8, eerste lid, onderdeel d | Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,058
Artikel 8, eerste lid, onderdeel e | Wind op land, < 6,75 m/s | 0,058
Artikel 10, eerste lid, onderdeel a | Wind op primaire waterkeringen, ≥ 8,0 m/s | 0,058
Artikel 10, eerste lid, onderdeel b | Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,5 en < 8 m/s | 0,058
Artikel 10, eerste lid, onderdeel c | Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,058
Artikel 10, eerste lid, onderdeel d | Wind op primaire waterkeringen, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,058
Artikel 10, eerste lid, onderdeel e | Wind op primaire waterkeringen, < 6,75 m/s | 0,058
Artikel 12, eerste lid | Wind in meer, water ≥ 1 km^2 | 0,058
Artikel 14, onderdeel a | Fotovoltaïsche zonnepanelen ≥ 15 kWp en < 1 MWp, aansluiting >3*80A (netlevering) | 0,037
Artikel 14, onderdeel a | Fotovoltaïsche zonnepanelen ≥ 15 kWp en < 1 MWp, aansluiting >3*80A (niet-netlevering) | 0,094
Artikel 14, onderdeel b | Fotovoltaïsche zonnepanelen, ≥ 1 MWp gebouwgebonden systeem (netlevering) | 0,037
Artikel 14, onderdeel b | Fotovoltaïsche zonnepanelen, ≥ 1 MWp gebouwgebonden systeem (niet-netlevering) | 0,077
Artikel 14, onderdeel c | Fotovoltaïsche zonnepanelen, ≥ 1 MWp niet gebouwgebonden systeem (netlevering) | 0,037
Artikel 14, onderdeel c | Fotovoltaïsche zonnepanelen, ≥ 1 MWp niet gebouwgebonden systeem (niet-netlevering) | 0,077
Artikel 14, onderdeel d | Fotovoltaïsche zonnepanelen, ≥ 1 MWp zonvolgend niet gebouwgebonden systeem (netlevering) | 0,037
Artikel 14, onderdeel d | Fotovoltaïsche zonnepanelen, ≥ 1 MWp zonvolgend niet gebouwgebonden systeem (niet-netlevering) | 0,077
1 | 2 | 3
Artikel regeling najaar 2019 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie elektriciteitsprijs 2024 in €/kWh
Artikel 4, onderdeel a | Vrije stromingsenergie, valhoogte < 50 cm waaronder vrije stroming en golfenergie | 0,081
Artikel 4, onderdeel b | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm | 0,081
Artikel 4, onderdeel c | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie | 0,081
Artikel 6 | Osmose | 0,081
Artikel 8, eerste lid, onderdeel a | Wind op land, ≥ 8,0 m/s | 0,058
Artikel 8, eerste lid, onderdeel b | Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,058
Artikel 8, eerste lid, onderdeel c | Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,058
Artikel 8, eerste lid, onderdeel d | Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,058
Artikel 8, eerste lid, onderdeel e | Wind op land, < 6,75 m/s | 0,058
Artikel 10, eerste lid, onderdeel a | Wind op primaire waterkeringen, ≥ 8,0 m/s | 0,058
Artikel 10, eerste lid, onderdeel b | Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,5 en < 8 m/s | 0,058
Artikel 10, eerste lid, onderdeel c | Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,058
Artikel 10, eerste lid, onderdeel d | Wind op primaire waterkeringen, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,058
Artikel 10, eerste lid, onderdeel e | Wind op primaire waterkeringen, < 6,75 m/s | 0,058
Artikel 12, eerste lid | Wind in meer, water ≥ 1 km^2 | 0,058
Artikel 14, onderdeel a | Fotovoltaïsche zonnepanelen ≥ 15 kWp en < 1 MWp, aansluiting >3*80A (netlevering) | 0,037
Artikel 14, onderdeel a | Fotovoltaïsche zonnepanelen ≥ 15 kWp en < 1 MWp, aansluiting >3*80A (niet-netlevering) | 0,094
Artikel 14, onderdeel b | Fotovoltaïsche zonnepanelen, ≥ 1 MWp gebouwgebonden systeem (netlevering) | 0,037
Artikel 14, onderdeel b | Fotovoltaïsche zonnepanelen, ≥ 1 MWp gebouwgebonden systeem (niet-netlevering) | 0,077
Artikel 14, onderdeel c | Fotovoltaïsche zonnepanelen, ≥ 1 MWp niet gebouwgebonden systeem (netlevering) | 0,037
Artikel 14, onderdeel c | Fotovoltaïsche zonnepanelen, ≥ 1 MWp niet gebouwgebonden systeem (niet-netlevering) | 0,077
Artikel 14, onderdeel d | Fotovoltaïsche zonnepanelen, ≥ 1 MWp zonvolgend niet gebouwgebonden systeem (netlevering) | 0,037
Artikel 14, onderdeel d | Fotovoltaïsche zonnepanelen, ≥ 1 MWp zonvolgend niet gebouwgebonden systeem (niet-netlevering) | 0,077
1 | 2 | 3
Artikel regeling voorjaar 2020 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie elektriciteitsprijs 2024 in €/kWh
Artikel 4, onderdeel a | Vrije stromingsenergie, valhoogte < 50 cm waaronder vrije stroming en golfenergie | 0,081
Artikel 4, onderdeel b | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm | 0,081
Artikel 4, onderdeel c | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie | 0,081
Artikel 6 | Osmose | 0,081
Artikel 8, eerste lid, onderdeel a | Wind op land, ≥ 8,0 m/s | 0,058
Artikel 8, eerste lid, onderdeel b | Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,058
Artikel 8, eerste lid, onderdeel c | Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,058
Artikel 8, eerste lid, onderdeel d | Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,058
Artikel 8, eerste lid, onderdeel e | Wind op land, < 6,75 m/s | 0,058
Artikel 10, eerste lid, onderdeel a | Wind op primaire waterkeringen, ≥ 8,0 m/s | 0,058
Artikel 10, eerste lid, onderdeel b | Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,5 en < 8 m/s | 0,058
Artikel 10, eerste lid, onderdeel c | Wind op primaire waterkeringen, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,058
Artikel 10, eerste lid, onderdeel d | Wind op primaire waterkeringen, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,058
Artikel 10, eerste lid, onderdeel e | Wind op primaire waterkeringen, < 6,75 m/s | 0,058
Artikel 12, eerste lid | Wind in meer, water ≥ 1 km^2 | 0,058
Artikel 14, onderdeel a | Fotovoltaïsche zonnepanelen ≥ 15 kWp en < 1 MWp, aansluiting 3*80A (netlevering) | 0,037
Artikel 14, onderdeel a | Fotovoltaïsche zonnepanelen ≥ 15 kWp en < 1 MWp, aansluiting 3*80A (niet-netlevering) | 0,094
Artikel 14, onderdeel b | Fotovoltaïsche zonnepanelen, ≥ 1 MWp gebouwgebonden systeem (netlevering) | 0,037
Artikel 14, onderdeel b | Fotovoltaïsche zonnepanelen, ≥ 1 MWp gebouwgebonden systeem (niet-netlevering) | 0,077
Artikel 14, onderdeel c | Fotovoltaïsche zonnepanelen, ≥ 1 MWp niet gebouwgebonden systeem (netlevering) | 0,037
Artikel 14, onderdeel c | Fotovoltaïsche zonnepanelen, ≥ 1 MWp niet gebouwgebonden systeem (niet-netlevering) | 0,077
Artikel 14, onderdeel d | Fotovoltaïsche zonnepanelen, ≥ 1 MWp zonvolgend niet gebouwgebonden systeem (netlevering) | 0,037
Artikel 14, onderdeel d | Fotovoltaïsche zonnepanelen, ≥ 1 MWp zonvolgend niet gebouwgebonden systeem (niet-netlevering) | 0,077
Artikel
3
Voor de regelingen vanaf najaar 2020 worden voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabel genoemde artikel de correcties op het basisbedrag voor subsidie voor 2024 vastgesteld:
- a.
voor de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit: op het bedrag dat is genoemd in de derde kolom;
- b.
voor de waarde van garanties van oorsprong, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit: op het bedrag dat is genoemd in de vierde kolom;
- c.
voor andere correcties als bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit: op € 0 per kWh.
1 | 2 | 3 | 4
Artikel regeling najaar 2020 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie elektriciteitsprijs 2024 in €/kWh | Voorlopige correctie waarde van garanties van oorsprong 2024 in €/kWh
Artikel 4, onderdeel a | Waterkracht, valhoogte < 50 cm waaronder vrije stroming en golfenergie | 0,081 | 0,000
Artikel 4, onderdeel b | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm | 0,081 | 0,000
Artikel 4, onderdeel c | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie | 0,081 | 0,000
Artikel 6 | Osmose | 0,081 | 0,000
Artikel 8, eerste lid, onderdeel a | Wind op land, ≥ 8,5 m/s | 0,058 | 0,002
Artikel 8, eerste lid, onderdeel b | Wind op land, ≥ 8,0 en < 8,5 m/s | 0,058 | 0,002
Artikel 8, eerste lid, onderdeel c | Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,058 | 0,002
Artikel 8, eerste lid, onderdeel d | Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,058 | 0,002
Artikel 8, eerste lid, onderdeel e | Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,058 | 0,002
Artikel 8, eerste lid, onderdeel f | Wind op land, < 6,75 m/s | 0,058 | 0,002
Artikel 10, eerste lid, onderdeel a | Wind op land, ≥ 8,5 m/s, hoogtebeperkt | 0,058 | 0,002
Artikel 10, eerste lid, onderdeel b | Wind op land, ≥ 8,0 en < 8,5 m/s, hoogtebeperkt | 0,058 | 0,002
Artikel 10, eerste lid, onderdeel c | Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s, hoogtebeperkt | 0,058 | 0,002
Artikel 10, eerste lid, onderdeel d | Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s, hoogtebeperkt | 0,058 | 0,002
Artikel 10, eerste lid, onderdeel e | Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s, hoogtebeperkt | 0,058 | 0,002
Artikel 10, eerste lid, onderdeel f | Wind op land, < 6,75 m/s, hoogtebeperkt | 0,058 | 0,002
Artikel 12, eerste lid, onderdeel a | Wind op waterkeringen, ≥ 8,5 m/s | 0,058 | 0,002
Artikel 12, eerste lid, onderdeel b | Wind op waterkeringen, ≥ 8,0 en < 8,5 m/s | 0,058 | 0,002
Artikel 12, eerste lid, onderdeel c | Wind op waterkeringen, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,058 | 0,002
Artikel 12, eerste lid, onderdeel d | Wind op waterkeringen, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,058 | 0,002
Artikel 12, eerste lid, onderdeel e | Wind op waterkeringen, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,058 | 0,002
Artikel 12, eerste lid, onderdeel f | Wind op waterkeringen, < 6,75 m/s | 0,058 | 0,002
Artikel 14, eerste lid | Wind in meer, water ≥ 1 km^2 | 0,058 | 0,002
Artikel 16, eerste lid, onderdeel a | Fotovoltaïsche zonnepanelen ≥ 15 kWp en < 1 MWp, aansluiting 3*80A (netlevering) | 0,037 | 0,002
Artikel 16, eerste lid, onderdeel a | Fotovoltaïsche zonnepanelen ≥ 15 kWp en < 1 MWp, aansluiting 3*80A (niet-netlevering) | 0,094 | 0,000
Artikel 16, eerste lid, onderdeel b | Fotovoltaïsche zonnepanelen ≥ 1 MWp, gebouwgebonden systeem (netlevering) | 0,037 | 0,002
Artikel 16, eerste lid, onderdeel b | Fotovoltaïsche zonnepanelen ≥ 1 MWp, gebouwgebonden systeem (niet-netlevering) | 0,077 | 0,000
Artikel 16, eerste lid, onderdeel c | Fotovoltaïsche zonnepanelen ≥ 1 MWp, niet gebouwgebonden systeem (netlevering) | 0,037 | 0,002
Artikel 16, eerste lid, onderdeel c | Fotovoltaïsche zonnepanelen ≥ 1 MWp, niet gebouwgebonden systeem (niet-netlevering) | 0,077 | 0,000
Artikel 16, eerste lid, onderdeel d | Fotovoltaïsche zonnepanelen ≥ 1 MWp, zonvolgend niet gebouwgebonden systeem (netlevering) | 0,037 | 0,002
Artikel 16, eerste lid, onderdeel d | Fotovoltaïsche zonnepanelen ≥ 1 MWp, zonvolgend niet gebouwgebonden systeem (niet-netlevering) | 0,077 | 0,000
Artikel 16, eerste lid, onderdeel e | Fotovoltaïsche zonnepanelen ≥ 1 MWp, drijvend op water (netlevering) | 0,037 | 0,002
Artikel 16, eerste lid, onderdeel e | Fotovoltaïsche zonnepanelen ≥ 1 MWp, drijvend op water (niet-netlevering) | 0,077 | 0,000
Artikel 16, eerste lid, onderdeel f | Fotovoltaïsche zonnepanelen ≥ 1 MWp, zonvolgend op water (netlevering) | 0,037 | 0,002
Artikel 16, eerste lid, onderdeel f | Fotovoltaïsche zonnepanelen ≥ 1 MWp, zonvolgend op water (niet-netlevering) | 0,077 | 0,000
1 | 2 | 3 | 4
Artikel regeling 2021 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie elektriciteitsprijs 2024 in €/kWh | Voorlopige correctie waarde van garanties van oorsprong 2024 in €/kWh
Artikel 11, onderdeel a | Waterkracht, valhoogte < 50 cm | 0,0807 | 0,0000
Artikel 11, onderdeel b | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm | 0,0807 | 0,0000
Artikel 11, onderdeel c | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie | 0,0807 | 0,0000
Artikel 13 | Osmose | 0,0807 | 0,0000
Artikel 15, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1° | Wind op land, ≥ 8,5 m/s | 0,0577 | 0,0020
Artikel 15, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2° | Wind op land, ≥ 8 en < 8,5 m/s | 0,0577 | 0,0020
Artikel 15, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 3° | Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,0577 | 0,0020
Artikel 15, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 4° | Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,0577 | 0,0020
Artikel 15, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 5° | Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,0577 | 0,0020
Artikel 15, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 6° | Wind op land, < 6,75 m/s | 0,0577 | 0,0020
Artikel 17, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 1° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 8,5 m/s | 0,0577 | 0,0020
Artikel 17, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 2° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 8 en < 8,5 m/s | 0,0577 | 0,0020
Artikel 17, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 3° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,0577 | 0,0020
Artikel 17, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 4° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,0577 | 0,0020
Artikel 17, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 5° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,0577 | 0,0020
Artikel 17, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 6° | Wind op land, hoogtebeperkt < 6,75 m/s | 0,0577 | 0,0020
Artikel 19, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 1° | Wind op waterkering, ≥ 8,5 m/s | 0,0577 | 0,0020
Artikel 19, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 2° | Wind op waterkering, ≥ 8 en < 8,5 m/s | 0,0577 | 0,0020
Artikel 19, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 3° | Wind op waterkering, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,0577 | 0,0020
Artikel 19, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 4° | Wind op waterkering, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,0577 | 0,0020
Artikel 19, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 5° | Wind op waterkering, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,0577 | 0,0020
Artikel 19, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 6° | Wind op waterkering, < 6,75 m/s | 0,0577 | 0,0020
Artikel 21, eerste lid | Wind in meer, water ≥ 1 km^2 | 0,0577 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel a | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, gebouwgebonden (netlevering) | 0,0371 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel a | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, gebouwgebonden (niet-netlevering) | 0,0940 | 0,0000
Artikel 23, eerste lid, onderdeel b | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, op land of drijvend op water (netlevering) | 0,0371 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel b | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, op land of drijvend op water (niet-netlevering) | 0,0940 | 0,0000
Artikel 23, eerste lid, onderdeel c | Zon-PV ≥ 1 MWp, gebouwgebonden (netlevering) | 0,0371 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel c | Zon-PV ≥ 1 MWp, gebouwgebonden (niet-netlevering) | 0,0765 | 0,0000
Artikel 23, eerste lid, onderdeel d | Zon-PV ≥ 1 MWp, op land (netlevering) | 0,0371 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel d | Zon-PV ≥ 1 MWp, op land (niet-netlevering) | 0,0765 | 0,0000
Artikel 23, eerste lid, onderdeel e | Zon-PV ≥ 1 MWp, drijvend op water (netlevering) | 0,0371 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel e | Zon-PV ≥ 1 MWp, drijvend op water (niet-netlevering) | 0,0765 | 0,0000
Artikel 23, eerste lid, onderdeel f | Zon-PV ≥ 1 MWp, zonvolgend op land (netlevering) | 0,0371 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel f | Zon-PV ≥ 1 MWp, zonvolgend op land (niet-netlevering) | 0,0765 | 0,0000
Artikel 23, eerste lid, onderdeel g | Zon-PV ≥ 1 MWp, zonvolgend op water (netlevering) | 0,0371 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel g | Zon-PV ≥ 1 MWp, zonvolgend op water (niet-netlevering) | 0,0765 | 0,0000
1 | 2 | 3 | 4
Artikel regeling 2022 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie elektriciteitsprijs 2024 in €/kWh | Voorlopige correctie waarde van garanties van oorsprong 2024 in €/kWh
Artikel 11, onderdeel a | Waterkracht, valhoogte < 50 cm | 0,0807 | 0,0000
Artikel 11, onderdeel b | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm | 0,0807 | 0,0000
Artikel 11, onderdeel c | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie | 0,0807 | 0,0000
Artikel 13 | Osmose | 0,0807 | 0,0000
Artikel 15, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1° | Wind op land, ≥ 8,5 m/s | 0,0577 | 0,0020
Artikel 15, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2° | Wind op land, ≥ 8 en < 8,5 m/s | 0,0577 | 0,0020
Artikel 15, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 3° | Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,0577 | 0,0020
Artikel 15, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 4° | Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,0577 | 0,0020
Artikel 15, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 5° | Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,0577 | 0,0020
Artikel 15, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 6° | Wind op land, < 6,75 m/s | 0,0577 | 0,0020
Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 8,5 m/s | 0,0577 | 0,0020
Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 8 en < 8,5 m/s | 0,0577 | 0,0020
Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 3° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,0577 | 0,0020
Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 4° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,0577 | 0,0020
Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 5° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,0577 | 0,0020
Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 6° | Wind op land, hoogtebeperkt < 6,75 m/s | 0,0577 | 0,0020
Artikel 19, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1° | Wind op waterkering, ≥ 8,5 m/s | 0,0577 | 0,0020
Artikel 19, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2° | Wind op waterkering, ≥ 8 en < 8,5 m/s | 0,0577 | 0,0020
Artikel 19, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 3° | Wind op waterkering, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,0577 | 0,0020
Artikel 19, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 4° | Wind op waterkering, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,0577 | 0,0020
Artikel 19, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 5° | Wind op waterkering, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,0577 | 0,0020
Artikel 19, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 6° | Wind op waterkering, < 6,75 m/s | 0,0577 | 0,0020
Artikel 21, eerste lid | Wind in meer, water ≥ 1 km² | 0,0577 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, gebouwgebonden (netlevering) | 0,0371 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, gebouwgebonden (niet-netlevering) | 0,0940 | 0,0000
Artikel 23, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 1 MWp, gebouwgebonden (netlevering) | 0,0371 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 1 MWp, gebouwgebonden (niet-netlevering) | 0,0765 | 0,0000
Artikel 23, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, drijvend op water (netlevering) | 0,0371 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, drijvend op water (niet-netlevering) | 0,0940 | 0,0000
Artikel 23, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 1 MWp, drijvend op water (netlevering) | 0,0371 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 1 MWp, drijvend op water (niet-netlevering) | 0,0765 | 0,0000
Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, op land (netlevering) | 0,0371 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, op land (niet-netlevering) | 0,0940 | 0,0000
Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 1 MWp en < 15 MWp, op land (netlevering) | 0,0371 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 1 MWp en < 15 MWp, op land (niet-netlevering) | 0,0765 | 0,0000
Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 3° | Zon-PV ≥ 15 MWp, op land (netlevering) | 0,0371 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 3° | Zon-PV ≥ 15 MWp, op land (niet-netlevering) | 0,0765 | 0,0000
Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 1 MWp en < 15 MWp, zonvolgend op land (netlevering) | 0,0371 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 1 MWp en < 15 MWp, zonvolgend op land (niet-netlevering) | 0,0765 | 0,0000
Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 15 MWp, zonvolgend op land (netlevering) | 0,0371 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 15 MWp, zonvolgend op land (niet-netlevering) | 0,0765 | 0,0000
Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 3° | Zon-PV ≥ 1 MWp, zonvolgend op water (netlevering) | 0,0371 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 3° | Zon-PV ≥ 1 MWp, zonvolgend op water (niet-netlevering) | 0,0765 | 0,0000
1 | 2 | 3 | 4
Artikel regeling 2023 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie elektriciteitsprijs 2024 in €/kWh | Voorlopige correctie waarde van garanties van oorsprong 2024 in €/kWh
Artikel 13, onderdeel a | Waterkracht, valhoogte < 50 cm | 0,0825 | 0,0000
Artikel 13, onderdeel b | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm | 0,0825 | 0,0000
Artikel 13, onderdeel c | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm, renovatie | 0,0825 | 0,0000
Artikel 15 | Osmose | 0,0825 | 0,0000
Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1° | Wind op land, ≥ 8,5 m/s | 0,0594 | 0,0020
Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2° | Wind op land, ≥ 8 en < 8,5 m/s | 0,0594 | 0,0020
Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 3° | Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,0594 | 0,0020
Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 4° | Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,0594 | 0,0020
Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 5° | Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,0594 | 0,0020
Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 6° | Wind op land, < 6,75 m/s | 0,0594 | 0,0020
Artikel 19, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 8,5 m/s | 0,0594 | 0,0020
Artikel 19, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 8 en < 8,5 m/s | 0,0594 | 0,0020
Artikel 19, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 3° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,0594 | 0,0020
Artikel 19, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 4° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,0594 | 0,0020
Artikel 19, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 5° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,0594 | 0,0020
Artikel 19, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 6° | Wind op land, hoogtebeperkt < 6,75 m/s | 0,0594 | 0,0020
Artikel 21, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1° | Wind op waterkering, ≥ 8,5 m/s | 0,0594 | 0,0020
Artikel 21, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2° | Wind op waterkering, ≥ 8 en < 8,5 m/s | 0,0594 | 0,0020
Artikel 21, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 3° | Wind op waterkering, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,0594 | 0,0020
Artikel 21, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 4° | Wind op waterkering, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,0594 | 0,0020
Artikel 21, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 5° | Wind op waterkering, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,0594 | 0,0020
Artikel 21, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 6° | Wind op waterkering, < 6,75 m/s | 0,0594 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, gebouwgebonden (net = 50%) (netlevering) | 0,0476 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, gebouwgebonden (net = 50%) (niet-netlevering) | 0,0990 | 0,0000
Artikel 23, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 1 MWp, gebouwgebonden (net = 50%) (netlevering) | 0,0476 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 1 MWp, gebouwgebonden (net = 50%) (niet-netlevering) | 0,0824 | 0,0000
Artikel 23, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, drijvend op water (net = 50%) (netlevering) | 0,0476 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, drijvend op water (net = 50%) (niet-netlevering) | 0,0990 | 0,0000
Artikel 23, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 1 MWp, drijvend op water (net = 50%) (netlevering) | 0,0476 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 1 MWp, drijvend op water (net = 50%) (niet-netlevering) | 0,0824 | 0,0000
Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, op land (net = 50%) (netlevering) | 0,0476 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, op land (net = 50%) (niet-netlevering) | 0,0990 | 0,0000
Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 1 MWp en < 20 MWp, op land (net = 50%) (netlevering) | 0,0476 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 1 MWp en < 20 MWp, op land (net = 50%) (niet-netlevering) | 0,0824 | 0,0000
Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 3° | Zon-PV ≥ 20 MWp, op land (net = 50%) (netlevering) | 0,0476 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 3° | Zon-PV ≥ 20 MWp, op land (net = 50%) (niet-netlevering) | 0,0824 | 0,0000
Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 1 MWp en < 20 MWp, zonvolgend op land (netlevering) | 0,0476 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 1 MWp en < 20 MWp, zonvolgend op land (niet-netlevering) | 0,0824 | 0,0000
Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 20 MWp, zonvolgend op land (netlevering) | 0,0476 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 20 MWp, zonvolgend op land (niet-netlevering) | 0,0824 | 0,0000
Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 3° | Zon-PV ≥ 1 MWp, zonvolgend op water (netlevering) | 0,0476 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 3° | Zon-PV ≥ 1 MWp, zonvolgend op water (niet-netlevering) | 0,0824 | 0,0000
1 | 2 | 3 | 4
Artikel regeling 2024 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie elektriciteitsprijs 2024 in €/kWh | Voorlopige correctie waarde van garanties van oorsprong 2024 in €/kWh
Artikel 13, onderdeel a | Waterkracht, valhoogte < 50 cm | 0,0825 | 0,0000
Artikel 13, onderdeel b | Waterkracht, valhoogte ≥ 50 cm | 0,0825 | 0,0000
Artikel 15 | Osmose | 0,0825 | 0,0000
Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1° | Wind op land, ≥ 8,5 m/s | 0,0594 | 0,0020
Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2° | Wind op land, ≥ 8 en < 8,5 m/s | 0,0594 | 0,0020
Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 3° | Wind op land, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,0594 | 0,0020
Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 4° | Wind op land, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,0594 | 0,0020
Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 5° | Wind op land, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,0594 | 0,0020
Artikel 17, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 6° | Wind op land, < 6,75 m/s | 0,0594 | 0,0020
Artikel 19, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 8,5 m/s | 0,0594 | 0,0020
Artikel 19, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 8 en < 8,5 m/s | 0,0594 | 0,0020
Artikel 19, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 3° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,0594 | 0,0020
Artikel 19, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 4° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,0594 | 0,0020
Artikel 19, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 5° | Wind op land, hoogtebeperkt ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,0594 | 0,0020
Artikel 19, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 6° | Wind op land, hoogtebeperkt < 6,75 m/s | 0,0594 | 0,0020
Artikel 21, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1° | Wind op waterkering, ≥ 8,5 m/s | 0,0594 | 0,0020
Artikel 21, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2° | Wind op waterkering, ≥ 8 en < 8,5 m/s | 0,0594 | 0,0020
Artikel 21, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 3° | Wind op waterkering, ≥ 7,5 en < 8,0 m/s | 0,0594 | 0,0020
Artikel 21, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 4° | Wind op waterkering, ≥ 7,0 en < 7,5 m/s | 0,0594 | 0,0020
Artikel 21, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 5° | Wind op waterkering, ≥ 6,75 en < 7,0 m/s | 0,0594 | 0,0020
Artikel 21, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 6° | Wind op waterkering, < 6,75 m/s | 0,0594 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, gebouwgebonden (net = 50%) | 0,0492 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 1 MWp, aansluiting > 3*80 A, gebouwgebonden (net = 50%) | 0,0492 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 3° | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, gebouwgebonden met lichte dakaanpassing of lichtgewicht panelen (net = 50%) | 0,0492 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 4° | Zon-PV ≥ 1 MWp, gebouwgebonden met lichte dakaanpassing of lichtgewicht panelen (net = 50%) | 0,0492 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, drijvend op water (net = 50%) | 0,0492 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 1 MWp, drijvend op water (net = 50%) | 0,0492 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, op land (net = 50%) | 0,0492 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 1 MWp en < 20 MWp, op land (net = 50%) | 0,0492 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 3° | Zon-PV ≥ 20 MWp, op land (net = 50%) | 0,0492 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 4° | Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1 MWp aansluiting > 3*80 A, op land natuurinclusief (net = 50%) | 0,0492 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 5° | Zon-PV ≥ 1 MWp en < 20 MWp, op land natuurinclusief (net = 50%) | 0,0492 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 6° | Zon-PV ≥ 20 MWp, op land natuurinclusief (net = 50%) | 0,0492 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 1° | Zon-PV ≥ 1 MWp en < 20 MWp, zonvolgend op land | 0,0492 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 2° | Zon-PV ≥ 1 MWp en < 20 MWp, zonvolgend op land natuurinclusief | 0,0492 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 3° | Zon-PV ≥ 20 MWp, zonvolgend op land | 0,0492 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 4° | Zon-PV ≥ 20 MWp, zonvolgend op land natuurinclusief | 0,0492 | 0,0020
Artikel 23, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 5° | Zon-PV ≥ 1 MWp, zonvolgend op water | 0,0492 | 0,0020
Artikel
4
Voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabel genoemde artikel worden de correcties op het tenderbedrag voor subsidie voor 2024 vastgesteld:
- a.
voor de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit: op het bedrag dat is genoemd in de derde kolom;
- b.
voor de waarde van garanties van oorsprong, bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit: op € 0 per kWh;
- c.
voor andere correcties als bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit: op € 0 per kWh.
1 | 2 | 3
Artikel Regeling windenergie op zee 2009 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie elektriciteitsprijs 2024 in €/kWh
Artikel 2, eerste lid | Wind op zee 2009 | 0,077636
1 | 2 | 3
Artikel Regeling windenergie op zee 2015 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie elektriciteitsprijs 2024 in €/kWh
Artikel 2 | Wind op zee 2015 | 0,064523
1 | 2 | 3
Artikel Regeling windenergie op zee 2016 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie elektriciteitsprijs 2024 in €/kWh
Artikel 2 | Wind op zee 2016 | 0,064523
1 | 2 | 3
Artikel Regeling innovatieve windenergie op zee | Omschrijving categorie | Definitieve correctie elektriciteitsprijs 2024 in €/kWh
Artikel 2, onderdeel a | Innovatieve wind op zee | 0,064523
§
3.

Correctiebedragen hernieuwbaar gas
Artikel
5
Voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabel genoemde artikel worden de correcties op het basisbedrag voor subsidie voor 2024 vastgesteld:
- a.
voor de energieprijs, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit: op het bedrag dat is genoemd in de derde kolom;
- b.
voor de waarde van garanties van oorsprong, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit: op € 0 per kWh;
- c.
voor andere correcties als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit: op € 0 per kWh.
1 | 2 | 3
Artikel regeling 2008 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie energieprijs 2024 in €/kWh
Artikel 36, eerste lid | Stortgas, AWZI, RWZI | 0,0521
Artikel 42a, eerste lid | Biomassacovergisting, GFT-vergisting | 0,0521
1 | 2 | 3
Artikel regeling 2009 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie energieprijs 2024 in €/kWh
Artikel 44, eerste lid | Stortgas, AWZI, RWZI | 0,0521
Artikel 51, eerste lid | Biomassacovergisting, GFT-vergisting, overige vergisting | 0,0521
1 | 2 | 3
Artikel regeling 2010 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie energieprijs 2024 in €/kWh
Artikel 47, eerste lid | Stortgas, AWZI, RWZI | 0,0521
Artikel 54, eerste lid | Biomassacovergisting, GFT-vergisting, overige vergisting | 0,0521
1 | 2 | 3
Artikel regeling 2011 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie energieprijs 2024 in €/kWh
Artikel 80, eerste lid | Stortgas, AWZI, RWZI | 0,0521
Artikel 86, eerste lid | Biomassa-allesvergisting, -covergisting, allesvergisting hub, covergisting hub | 0,0521
1 | 2 | 3
Artikel regeling 2012 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie energieprijs 2024 in €/kWh
Artikel 49, eerste lid | Biomassa-allesvergisting, -covergisting, allesvergisting hub, covergisting hub | 0,0521
Artikel 54, eerste lid, onderdelen a en b | Allesvergisting hub en covergisting hub (warmte) | 0,0405
Artikel 54, eerste lid, onderdelen c en d | Allesvergisting hub en covergisting hub (WKK) | 0,0645
Artikel 59, eerste lid | Biomassavergassing | 0,0521
Artikel 64, eerste lid | Verlengde levensduur bestaande installaties allesvergisting en covergisting | 0,0521
1 | 2 | 3
Artikel regeling 2013 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie energieprijs 2024 in €/kWh
Artikel 37, eerste lid | Allesvergisting, Vergisting en covergisting van dierlijke mest, vergisting van meer dan 95% dierlijke mest | 0,0521
Artikel 39, eerste lid | Afvalwater- of rioolwaterzuiveringsinstallaties | 0,0521
Artikel 41, eerste lid | Verlengde levensduur allesvergisting en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest | 0,0521
Artikel 43, eerste lid | Biomassavergassing | 0,0521
1 | 2 | 3
Artikel regeling 2014 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie energieprijs 2024 in €/kWh
Artikel 37, eerste lid | Allesvergisting, vergisting en covergisting van dierlijke mest (groen gas) en vergisting van meer dan 95% dierlijke mest | 0,0521
Artikel 39, eerste lid | Afvalwater- of rioolwaterzuiveringsinstallaties | 0,0521
Artikel 41, eerste lid | Verlengde levensduur allesvergisting en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest | 0,0521
Artikel 43, eerste lid | Biomassavergassing | 0,0521
1 | 2 | 3
Artikel regeling 2015 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie energieprijs 2024 in €/kWh
Artikel 22 | Allesvergisting, vergisting en covergisting van dierlijke mest en vergisting van meer dan 95% dierlijke mest | 0,052
Artikel 24 | AWZI, RWZI | 0,052
Artikel 26, eerste lid | Verlengde levensduur allesvergisting en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest | 0,052
Artikel 28, eerste lid | Biomassavergassing (≥95% biogeen) | 0,052
1 | 2 | 3
Artikel regeling voorjaar 2016 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie energieprijs 2024 in €/kWh
Artikel 20, onderdeel a | Allesvergisting | 0,052
Artikel 20, onderdeel b | Vergisting en covergisting van dierlijke mest | 0,052
Artikel 20, onderdeel c | Vergisting van meer dan 95% dierlijke mest | 0,052
Artikel 22 | AWZI/RWZI | 0,052
Artikel 24, eerste lid, onderdeel a | Verlengde levensduur allesvergisting | 0,052
Artikel 24, eerste lid, onderdeel b | Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest | 0,052
Artikel 26, eerste lid | Biomassavergassing (≥95% biogeen) | 0,052
1 | 2 | 3
Artikel regeling najaar 2016 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie energieprijs 2024 in €/kWh
Artikel 20, onderdeel a | Allesvergisting | 0,052
Artikel 20, onderdeel b | Vergisting en covergisting van dierlijke mest | 0,052
Artikel 20, onderdeel c | Vergisting van meer dan 95% dierlijke mest | 0,052
Artikel 22 | AWZI/RWZI | 0,052
Artikel 24, eerste lid, onderdeel a | Verlengde levensduur allesvergisting | 0,052
Artikel 24, eerste lid, onderdeel b | Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest | 0,052
Artikel 26, eerste lid | Biomassavergassing (≥95% biogeen) | 0,052
1 | 2 | 3
Artikel regeling voorjaar 2017 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie energieprijs 2024 in €/kWh
Artikel 20, onderdeel a | Allesvergisting | 0,052
Artikel 20, onderdeel b | Vergisting en covergisting van dierlijke mest | 0,052
Artikel 20, onderdeel c | Vergisting van meer dan 95% dierlijke mest ≤ 400 kW | 0,052
Artikel 22 | Afval- of rioolwaterzuiveringsinstallatie | 0,052
Artikel 24, eerste lid, onderdeel a | Verlengde levensduur allesvergisting | 0,052
Artikel 24, eerste lid, onderdeel b | Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest | 0,052
Artikel 26, eerste lid | Biomassavergassing (≥95% biogeen) | 0,052
1 | 2 | 3
Artikel regeling najaar 2017 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie energieprijs 2024 in €/kWh
Artikel 20, onderdeel a | Allesvergisting | 0,052
Artikel 20, onderdeel b | Vergisting en covergisting van dierlijke mest | 0,052
Artikel 20, onderdeel c | Vergisting van meer dan 95% dierlijke mest ≤ 400 kW | 0,052
Artikel 22 | Afval- of rioolwaterzuiveringsinstallatie | 0,052
Artikel 24, eerste lid, onderdeel a | Verlengde levensduur allesvergisting | 0,052
Artikel 24, eerste lid, onderdeel b | Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest | 0,052
Artikel 26, eerste lid | Biomassavergassing (≥95% biogeen) | 0,052
1 | 2 | 3
Artikel regeling voorjaar 2018 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie energieprijs 2024 in €/kWh
Artikel 16, onderdeel a | Allesvergisting | 0,052
Artikel 16, onderdeel b | Vergisting en covergisting van dierlijke mest | 0,052
Artikel 16, onderdeel c | Vergisting van uitsluitend dierlijke mest ≤ 400 kW | 0,052
Artikel 18, eerste lid | Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties | 0,052
Artikel 20, eerste lid | Biomassavergassing (≥95% biogeen) | 0,052
1 | 2 | 3
Artikel regeling najaar 2018 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie energieprijs 2024 in €/kWh
Artikel 16, onderdeel a | Allesvergisting | 0,052
Artikel 16, onderdeel b | Vergisting en covergisting van dierlijke mest | 0,052
Artikel 16, onderdeel c | Vergisting van uitsluitend dierlijke mest ≤ 400 kW | 0,052
Artikel 18, eerste lid | Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties | 0,052
Artikel 20, eerste lid | Biomassavergassing (≥95% biogeen) | 0,052
1 | 2 | 3
Artikel regeling voorjaar 2019 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie energieprijs 2024 in €/kWh
Artikel 16, onderdeel a | Allesvergisting | 0,052
Artikel 16, onderdeel b | Monomestvergisting > 400kW | 0,052
Artikel 16, onderdeel c | Monomestvergisting ≤ 400kW | 0,052
Artikel 18, eerste lid | Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties | 0,052
Artikel 20 | Rioolwaterzuiveringsinstallaties bestaande slibgisting | 0,052
Artikel 22, eerste lid | Biomassavergassing (≥95% biogeen) | 0,052
1 | 2 | 3
Artikel regeling najaar 2019 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie energieprijs 2024 in €/kWh
Artikel 16, onderdeel a | Allesvergisting | 0,052
Artikel 16, onderdeel b | Monomestvergisting > 400kW | 0,052
Artikel 16, onderdeel c | Monomestvergisting ≤ 400kW | 0,052
Artikel 18, eerste lid | Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties | 0,052
Artikel 20 | Rioolwaterzuiveringsinstallaties bestaande slibgisting | 0,052
Artikel 22, eerste lid | Biomassavergassing (≥95% biogeen) | 0,052
1 | 2 | 3
Artikel regeling voorjaar 2020 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie energieprijs 2024 in €/kWh
Artikel 16, onderdeel a | Allesvergisting | 0,052
Artikel 16, onderdeel b | Monomestvergisting > 400kW | 0,052
Artikel 16, onderdeel c | Monomestvergisting ≤ 400kW | 0,052
Artikel 18, eerste lid | Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties | 0,052
Artikel 20 | Rioolwaterzuiveringsinstallaties bestaande slibgisting | 0,052
Artikel 22, eerste lid | Biomassavergassing (≥95% biogeen) | 0,052
1 | 2 | 3
Artikel regeling najaar 2020 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie energieprijs 2024 in €/kWh
Artikel 18, onderdeel a | Allesvergisting | 0,052
Artikel 18, onderdeel b | Monomestvergisting > 400 kW | 0,052
Artikel 18, onderdeel c | Monomestvergisting ≤ 400 kW | 0,052
Artikel 20, eerste lid | Biomassavergisting verlengde levensduur | 0,052
Artikel 22, eerste lid | Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties | 0,052
Artikel 24 | Rioolwaterzuiveringsinstallaties bestaande slibgisting | 0,052
Artikel 26, eerste lid, onderdeel a | Biomassavergassing (≥95% biogeen) | 0,052
Artikel 26, eerste lid, onderdeel b | Biomassavergassing (uitgezonderd B-hout) | 0,052
1 | 2 | 3
Artikel regeling 2021 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie energieprijs 2024 in €/kWh
Artikel 25, onderdeel a | Allesvergisting, gas | 0,0521
Artikel 25, onderdeel b | Monomestvergisting > 400 kW, gas | 0,0521
Artikel 25, onderdeel c | Monomestvergisting ≤ 400 kW, gas | 0,0521
Artikel 27, onderdeel a | Allesvergisting verlengde levensduur, gas (nieuwe gasopwaardeerinstallatie) | 0,0521
Artikel 27, onderdeel b | Allesvergisting verlengde levensduur, gas | 0,0521
Artikel 27, onderdeel c | Monomestvergisting verlengde levensduur ≤ 400 kW, gas (nieuwe gasopwaardeerinstallatie) | 0,0521
Artikel 27, onderdeel d | Monomestvergisting verlengde levensduur ≤ 400 kW, gas | 0,0521
Artikel 29, eerste lid | RWZI verbeterde slibgisting, gas | 0,0521
Artikel 31 | RWZI bestaande slibgisting (nieuwe gasopwaardeerinstallatie) | 0,0521
Artikel 33, onderdeel a | Biomassavergassing (inclusief B-hout) | 0,0521
Artikel 33, onderdeel b | Biomassavergassing (exclusief B-hout) | 0,0521
1 | 2 | 3
Artikel regeling 2022 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie energieprijs 2024 in €/kWh
Artikel 25, onderdeel a | Allesvergisting, gas | 0,0521
Artikel 25, onderdeel b | Monomestvergisting > 400 kW, gas | 0,0521
Artikel 25, onderdeel c | Monomestvergisting ≤ 400 kW, gas | 0,0521
Artikel 27, onderdeel a | Allesvergisting verlengde levensduur, gas (nieuwe gasopwaardeerinstallatie) | 0,0521
Artikel 27, onderdeel b | Allesvergisting verlengde levensduur, gas | 0,0521
Artikel 27, onderdeel c | Monomestvergisting verlengde levensduur ≤ 400 kW, gas (nieuwe gasopwaardeerinstallatie) | 0,0521
Artikel 27, onderdeel d | Monomestvergisting verlengde levensduur ≤ 400 kW, gas | 0,0521
Artikel 29, eerste lid | RWZI verbeterde slibgisting, gas | 0,0521
Artikel 31 | RWZI bestaande slibgisting (nieuwe gasopwaardeerinstallatie) | 0,0521
Artikel 33, onderdeel a | Biomassavergassing (inclusief B-hout) | 0,0521
Artikel 33, onderdeel b | Biomassavergassing (exclusief B-hout) | 0,0521
1 | 2 | 3
Artikel regeling 2023 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie energieprijs 2024 in €/kWh
Artikel 25, onderdeel a | Allesvergisting, gas | 0,0521
Artikel 25, onderdeel b | Monomestvergisting > 450 kW, gas | 0,0521
Artikel 25, onderdeel c | Monomestvergisting ≤ 450 kW, gas | 0,0521
Artikel 27, onderdeel a | Allesvergisting verlengde levensduur, ombouw naar gas | 0,0521
Artikel 27, onderdeel b | Allesvergisting verlengde levensduur, gas | 0,0521
Artikel 27, onderdeel c | Monomestvergisting verlengde levensduur ≤ 450 kW, ombouw naar gas | 0,0521
Artikel 27, onderdeel d | Monomestvergisting verlengde levensduur ≤ 450 kW, gas | 0,0521
Artikel 29, eerste lid | RWZI verbeterde slibgisting, gas | 0,0521
Artikel 31, onderdeel a | Biomassavergassing (inclusief B-hout) | 0,0521
Artikel 31, onderdeel b | Biomassavergassing (exclusief B-hout) | 0,0521
1 | 2 | 3
Artikel regeling 2024 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie energieprijs 2024 in €/kWh
Artikel 25, onderdeel a | Allesvergisting, gas | 0,0521
Artikel 25, onderdeel b | Monomestvergisting > 450 kW, gas | 0,0521
Artikel 25, onderdeel c | Monomestvergisting > 110 kW en ≤ 450 kW, gas | 0,0521
Artikel 25, onderdeel d | Monomestvergisting ≤ 110 kW, gas | 0,0521
Artikel 27, onderdeel a | Allesvergisting extra faciliteit, ombouw naar gas | 0,0521
Artikel 27, onderdeel b | Allesvergisting voortzetting, gas | 0,0521
Artikel 27, onderdeel c | Monomestvergisting extra faciliteit ≤ 450 kW, ombouw naar gas | 0,0521
Artikel 27, onderdeel d | Monomestvergisting voortzetting ≤ 450 kW, gas | 0,0521
Artikel 29 | RWZI verbeterde slibgisting, gas | 0,0521
Artikel 31, onderdeel a | Biomassavergassing (inclusief B-hout) | 0,0521
Artikel 31, onderdeel b | Biomassavergassing (exclusief B-hout) | 0,0521
Artikel
6
Voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabel genoemde artikel worden de correcties op het basisbedrag voor subsidie voor 2024 vastgesteld:
- a.
voor de energieprijs, bedoeld in artikel 39, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit: op het bedrag dat is genoemd in de derde kolom;
- b.
voor de waarde van garanties van oorsprong, bedoeld in artikel 39, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit: op € 0 per kWh;
- c.
voor andere correcties als bedoeld in artikel 39, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit: op € 0 per kWh.
1 | 2 | 3
Artikel regeling monomestvergisting 2017 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie energieprijs 2024 in €/kWh
Artikel 2, eerste lid, onderdeel a | Monomestvergisting/gas | 0,052
§
4.

Correctiebedragen hernieuwbare warmte en gecombineerde opwekking van hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte
Artikel
7
Voor regelingen tot en met voorjaar 2020 worden voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabel genoemde artikel de correcties op het basisbedrag voor subsidie voor 2024 vastgesteld:
- a.
voor de energieprijs, bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit: op het bedrag dat is genoemd in de derde kolom;
- b.
voor de waarde van garanties van oorsprong, bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit: op € 0 per kWh;
- c.
voor andere correcties als bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit: op € 0 per kWh.
1 | 2 | 3
Artikel regeling 2012 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie energieprijs 2024 in €/kWh
Artikel 76, eerste lid | Ketel vaste biomassa | 0,0806
Artikel 81, eerste lid | Geothermie (warmte) | 0,0405
Artikel 86, eerste lid | Geothermie (WKK) | 0,0510
Artikel 91, eerste lid | Biomassa-allesvergisting, vergisting en co-vergisting | 0,0806
Artikel 96, eerste lid | Uitbreiding bestaande afvalverbranding met warmte | 0,0751
Artikel 101, eerste lid | Ketel vloeibare biomassa warmte | 0,0806
Artikel 106, eerste lid, onderdeel a | Thermische conversie biomassa > 10 MW en ≤ 100 MW (WKK) | 0,0471
Artikel 106, eerste lid, onderdeel b | Thermische conversie biomassa ≤ 10 MW (WKK) | 0,0512
Artikel 111, eerste lid, onderdeel a | Biomassa-allesvergisting (WKK) | 0,0627
Artikel 111, eerste lid, onderdeel b | Biomassacovergisting (WKK) | 0,0627
Artikel 116, eerste lid, onderdelen a en c | Bestaande toepassing biomassa uitbreiding allesvergisting en thermische conversie | 0,0405
Artikel 116, eerste lid, onderdeel b | Bestaande toepassing biomassa covergisting uitbreiding warmte | 0,0000
Artikel 121, eerste lid | Zonthermie | 0,1380
Artikel 126, eerste lid, onderdelen a en b | Verlengde levensduur biomassa allesvergisting en covergisting (WKK) | 0,0629
Artikel 126, eerste lid, onderdeel c | Verlengde levensduur thermische conversie van biomassa (WKK) | 0,0535
1 | 2 | 3
Artikel regeling 2013 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie energieprijs 2024 in €/kWh
Artikel 60, eerste lid | Ketel vaste of vloeibare biomassa warmte | 0,0405
Artikel 62, eerste lid, | Geothermie warmte ≥ 500 meter diepte en ≥ 2.700 meter diepte | 0,0405
Artikel 64, eerste lid | Geothermie gecombineerde opwekking | 0,0475
Artikel 66, eerste lid | Uitbreiding bestaande afvalverbranding met warmte | 0,0751
Artikel 68, eerste lid | Ketel vloeibare biomassa warmte | 0,0806
Artikel 70, eerste lid, onderdeel a | Thermische conversie biomassa gecombineerde opwekking >10 MW en ≤ 100 MW | 0,0464
Artikel 70, eerste lid, onderdeel b | Thermische conversie biomassa gecombineerde opwekking ≤ 10 MW | 0,0512
Artikel 72, eerste lid, onderdelen a en c | Bestaande toepassing allesvergisting en thermische conversie van biomassa uitbreiding warmte | 0,0405
Artikel 72, eerste lid, onderdeel b | Bestaande toepassing vergisting en co-vergisting van dierlijke mest uitbreiding warmte | 0,0000
Artikel 74, eerste lid | Zonthermie | 0,1380
Artikel 76, eerste lid, onderdelen a en b | Verlengde levensduur allesvergisting gecombineerde opwekking en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest gecombineerde opwekking | 0,0629
Artikel 76, eerste lid, onderdeel c | Verlengde levensduur thermische conversie van biomassa gecombineerde opwekking | 0,0535
Artikel 78, eerste lid | Verlengde levensduur allesvergisting warmte en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest warmte | 0,0405
Artikel 80, eerste lid, onderdelen a en b | Allesvergisting warmte en vergisting en covergisting van dierlijke mest warmte | 0,0806
Artikel 80, eerste lid, onderdelen c, d en e | Allesvergisting gecombineerde opwekking, vergisting en covergisting van dierlijke mest gecombineerde opwekking en vergisting van meer dan 95% dierlijke mest gecombineerde opwekking | 0,0627
1 | 2 | 3
Artikel regeling 2014 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie energieprijs 2024 in €/kWh
Artikel 60, eerste lid, onderdeel a | Ketel vaste of vloeibare biomassa warmte < 5 MWth | 0,0806
Artikel 60, eerste lid, onderdeel b | Ketel vaste of vloeibare biomassa warmte ≥ 5 MWth | 0,0405
Artikel 62, eerste lid | Geothermie warmte ≥ 500 meter diepte en ≥ 3.300 meter diepte | 0,0405
Artikel 64, eerste lid | Geothermie gecombineerde opwekking | 0,0475
Artikel 66, eerste lid | Uitbreiding bestaande afvalverbranding met warmte | 0,0751
Artikel 68, eerste lid | Ketel vloeibare biomassa warmte | 0,0806
Artikel 70, eerste lid, onderdeel a | Thermische conversie biomassa (WKK) >10 MW en ≤ 100 MW | 0,0464
Artikel 70, eerste lid, onderdeel b | Thermische conversie biomassa (WKK) ≤ 10 MW | 0,0512
Artikel 72, eerste lid, onderdelen a en c | Bestaande toepassing allesvergisting en thermische conversie van biomassa uitbreiding warmte | 0,0405
Artikel 72, eerste lid, onderdeel b | Bestaande toepassing vergisting en covergisting van dierlijke mest uitbreiding warmte | 0,0000
Artikel 74, eerste lid | Zonthermie | 0,1380
Artikel 76, eerste lid, onderdelen a en b | Verlengde levensduur allesvergisting gecombineerde opwekking en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest gecombineerde opwekking | 0,0637
Artikel 76, eerste lid, onderdeel c | Verlengde levensduur thermische conversie van biomassa gecombineerde opwekking | 0,0535
Artikel 78, eerste lid | Verlengde levensduur allesvergisting warmte en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest warmte | 0,0405
Artikel 80, eerste lid, onderdelen a en b | Allesvergisting warmte en vergisting en covergisting van dierlijke mest warmte | 0,0806
Artikel 80, eerste lid, onderdelen c en d | Allesvergisting gecombineerde opwekking en vergisting en covergisting van dierlijke mest gecombineerde opwekking | 0,0627
Artikel 80, eerste lid, onderdeel e | Vergisting van meer dan 95% dierlijke mest gecombineerde opwekking | 0,0772
1 | 2 | 3
Artikel regeling 2015 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie energieprijs 2024 in €/kWh
Artikel 30, eerste lid, onderdeel a | Ketel vaste of vloeibare biomassa, 0,5–5 MWth | 0,081
Artikel 30, eerste lid, onderdeel b | Ketel vaste of vloeibare biomassa, ≥ 5 MWth | 0,041
Artikel 32, eerste lid | Warmte, industriële stoomproductie uit houtpellets | 0,041
Artikel 34, eerste lid | Bestaande capaciteit voor bij- en meestook en nieuwe capaciteit voor meestook | 0,077
Artikel 36 | Geothermische warmte, diepte ≥ 500 meter en geothermische warmte, diepte ≥ 3.500 meter diepte | 0,041
Artikel 38 | Geothermie, warmtekracht | 0,047
Artikel 40, eerste lid | Ketel vloeibare biomassa warmte | 0,081
Artikel 42, eerste lid, onderdeel a | Thermische conversie van biomassa, 10–100 MWe | 0,046
Artikel 42, eerste lid, onderdeel b | Thermische conversie van biomassa (WKK) ≤ 10 MWe | 0,051
Artikel 44, eerste lid, onderdelen a en c | Bestaande allesvergisting, uitbreiding warmte en bestaande thermische conversie van vaste of vloeibare biomassa, uitbreiding warmte | 0,041
Artikel 44, eerste lid, onderdeel b | Bestaande toepassing vergisting en covergisting van dierlijke mest uitbreiding warmte | 0,000
Artikel 46 | Zonthermie, apertuur-oppervlakte ≥ 100 m^2 | 0,138
Artikel 48, eerste lid | Verlengde levensduur allesvergisting (WKK) en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (WKK) | 0,064
Artikel 50, eerste lid | Verlengde levensduur thermische conversie ≤ 50 MWe | 0,054
Artikel 52, eerste lid | Verlengde levensduur allesvergisting warmte en verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest warmte | 0,041
Artikel 54, onderdelen a, b en f | Warmte allesvergisting, warmte vergisting en covergisting van dierlijke mest en warmte vergisting van meer dan 95% dierlijke mest | 0,081
Artikel 54, onderdelen c en d | Gecombineerde opwekking allesvergisting en gecombineerde opwekking vergisting en covergisting van dierlijke mest | 0,063
Artikel 54, onderdeel e | Gecombineerde opwekking vergisting van meer dan 95% dierlijke mest | 0,077
Artikel 56 | RWZI – Thermofiele gisting van secundair slib | 0,063
1 | 2 | 3
Artikel regeling voorjaar 2016 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie energieprijs 2024 in €/kWh
Artikel 28, eerste lid, onderdeel a | Ketel op vaste of vloeibare biomassa, ≥ 0,5 en < 5 MWth | 0,081
Artikel 28, eerste lid, onderdeel b | Ketel op vaste of vloeibare biomassa, ≥ 5 MWth | 0,041
Artikel 30, eerste lid | Warmte, Industriële stoomproductie uit houtpellets | 0,041
Artikel 32, eerste lid onderdeel a | Bestaande capaciteit voor bij- en meestook | 0,081
Artikel 32, eerste lid onderdeel b | Nieuwe capaciteit voor meestook | 0,081
Artikel 34, onderdelen, a, b en c | Geothermie warmte, diepte ≥ 500 meter | 0,041
Artikel 34, onderdeel d | Geothermie warmte, diepte ≥ 3.500 meter | 0,041
Artikel 36 | Geothermie, gecombineerde opwekking | 0,045
Artikel 38, eerste lid | Ketel op vloeibare biomassa | 0,081
Artikel 40, eerste lid | Thermische conversie van biomassa, ≤ 100 MWe | 0,051
Artikel 42 | Zonthermie, apertuuroppervlakte ≥ 200 m^2 | 0,081
Artikel 44, eerste lid, onderdeel a | Verlengde levensduur allesvergisting (WKK) | 0,066
Artikel 44, eerste lid, onderdeel b | Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (WKK) | 0,066
Artikel 46, eerste lid, onderdeel a | Verlengde levensduur thermische conversie biomassa ≤ 50 MW | 0,055
Artikel 46, eerste lid, onderdeel b | Verlengde levensduur thermische conversie biomassa ≤ 50 MW, 1 jaar MEP compensatie | 0,055
Artikel 48, eerste lid, onderdeel a | Verlengde levensduur allesvergisting (warmte) | 0,041
Artikel 48, eerste lid, onderdeel b | Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (warmte) | 0,041
Artikel 50, onderdeel a | Warmte allesvergisting | 0,081
Artikel 50, onderdeel b | Warmte vergisting en covergisting van dierlijke mest | 0,081
Artikel 50, onderdeel c | Gecombineerde opwekking allesvergisting | 0,065
Artikel 50, onderdeel d | Gecombineerde opwekking vergisting en covergisting van dierlijke mest | 0,065
Artikel 50, onderdeel e | Gecombineerde opwekking vergisting van meer dan 95% dierlijke mest | 0,081
Artikel 50, onderdeel f | Warmte vergisting van meer dan 95% dierlijke mest | 0,081
Artikel 52 | Rioolwaterzuiveringsinstallatie (Thermofiele gisting van secundair slib) | 0,065
1 | 2 | 3
Artikel regeling najaar 2016 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie energieprijs 2024 in €/kWh
Artikel 28, eerste lid, onderdeel a | Ketel op vaste of vloeibare biomassa, ≥ 0,5 en < 5 MWth | 0,081
Artikel 28, eerste lid, onderdeel b | Ketel op vaste of vloeibare biomassa, ≥ 5 MWth | 0,041
Artikel 30, eerste lid | Warmte, Industriële stoomproductie uit houtpellets | 0,041
Artikel 32, eerste lid, onderdeel a | Bestaande capaciteit voor bij- en meestook | 0,081
Artikel 32, eerste lid, onderdeel b | Nieuwe capaciteit voor meestook | 0,081
Artikel 34, onderdelen, a, b en c | Geothermie warmte, diepte ≥ 500 meter | 0,041
Artikel 34, onderdeel d | Geothermie warmte, diepte ≥ 3.500 meter | 0,041
Artikel 36 | Geothermie, gecombineerde opwekking | 0,045
Artikel 38, eerste lid | Ketel op vloeibare biomassa | 0,081
Artikel 40, eerste lid | Thermische conversie van biomassa, ≤ 100 MWe | 0,051
Artikel 42 | Zonthermie, apertuuroppervlakte ≥ 200 m^2 | 0,081
Artikel 44, eerste lid, onderdeel a | Verlengde levensduur allesvergisting (WKK) | 0,066
Artikel 44, eerste lid, onderdeel b | Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (WKK) | 0,066
Artikel 46, eerste lid, onderdeel a | Verlengde levensduur thermische conversie biomassa ≤ 50 MW | 0,055
Artikel 46, eerste lid, onderdeel b | Verlengde levensduur thermische conversie biomassa ≤ 50 MW, 1 jaar MEP compensatie | 0,055
Artikel 48, eerste lid, onderdeel a | Verlengde levensduur allesvergisting (warmte) | 0,041
Artikel 48, eerste lid, onderdeel b | Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (warmte) | 0,041
Artikel 50, onderdeel a | Warmte allesvergisting | 0,081
Artikel 50, onderdeel b | Warmte vergisting en covergisting van dierlijke mest | 0,081
Artikel 50, onderdeel c | Gecombineerde opwekking allesvergisting | 0,065
Artikel 50, onderdeel d | Gecombineerde opwekking vergisting en covergisting van dierlijke mest | 0,065
Artikel 50, onderdeel e | Gecombineerde opwekking vergisting van meer dan 95% dierlijke mest | 0,081
Artikel 50, onderdeel f | Warmte vergisting van meer dan 95% dierlijke mest | 0,081
Artikel 52 | Rioolwaterzuiveringsinstallatie (Thermofiele gisting van secundair slib) | 0,065
1 | 2 | 3
Artikel regeling voorjaar 2017 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie energieprijs 2024 in €/kWh
Artikel 28, eerste lid, onderdeel a | Ketel op vaste of vloeibare biomassa, ≥ 0,5 en < 5 MWth | 0,093
Artikel 28, eerste lid, onderdeel b | Ketel op vaste of vloeibare biomassa, ≥ 5 MWth | 0,041
Artikel 30, eerste lid | Warmte, Industriële stoomproductie uit houtpellets ≥ 5 MWth | 0,041
Artikel 32, eerste lid onderdeel a | Bestaande capaciteit voor bij- en meestook | 0,081
Artikel 32, eerste lid, onderdeel b | Nieuwe capaciteit voor meestook | 0,081
Artikel 34, onderdelen, a, b en c | Geothermie warmte, diepte ≥ 500 meter | 0,041
Artikel 34, onderdeel d | Geothermie warmte, diepte ≥ 3.500 meter | 0,041
Artikel 36, eerste lid | Ketel op vloeibare biomassa | 0,081
Artikel 38, eerste lid | Thermische conversie van biomassa, ≤ 100 MWe | 0,045
Artikel 40, eerste lid | Zonthermie | 0,093
Artikel 42, eerste lid, onderdeel a | Verlengde levensduur allesvergisting (WKK) | 0,060
Artikel 42, eerste lid, onderdeel b | Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (WKK) | 0,060
Artikel 44, eerste lid | Verlengde levensduur thermische conversie biomassa ≤ 50 MW | 0,055
Artikel 46, eerste lid, onderdeel a | Verlengde levensduur allesvergisting (warmte) | 0,041
Artikel 46, eerste lid, onderdeel b | Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (warmte) | 0,041
Artikel 48, onderdeel a | Warmte allesvergisting | 0,081
Artikel 48, onderdeel b | Warmte vergisting en covergisting van dierlijke mest | 0,081
Artikel 48, onderdeel c | Gecombineerde opwekking allesvergisting | 0,059
Artikel 48, onderdeel d | Gecombineerde opwekking vergisting en covergisting van dierlijke mest | 0,059
Artikel 48, onderdeel e | Gecombineerde opwekking vergisting van meer dan 95% dierlijke mest ≤ 400 kW | 0,078
Artikel 48, onderdeel f | Warmte vergisting van meer dan 95% dierlijke mest ≤ 400 kW | 0,081
Artikel 50 | Rioolwaterzuiveringsinstallatie (Thermofiele gisting van secundair slib) | 0,065
1 | 2 | 3
Artikel regeling najaar 2017 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie energieprijs 2024 in €/kWh
Artikel 28, eerste lid, onderdeel a | Ketel op vaste of vloeibare biomassa, ≥ 0,5 en < 5 MWth | 0,093
Artikel 28, eerste lid, onderdeel b | Ketel op vaste of vloeibare biomassa, ≥ 5 MWth | 0,041
Artikel 30, eerste lid | Warmte, Industriële stoomproductie uit houtpellets ≥ 5 MWth | 0,041
Artikel 32, onderdelen, a, b en c | Geothermie warmte, diepte ≥ 500 meter | 0,041
Artikel 32, onderdeel d | Geothermie warmte, diepte ≥ 3.500 meter | 0,041
Artikel 34, eerste lid | Ketel op vloeibare biomassa | 0,081
Artikel 36, eerste lid | Thermische conversie van biomassa, ≤ 100 MWe | 0,045
Artikel 38, eerste lid | Zonthermie | 0,093
Artikel 40, eerste lid, onderdeel a | Verlengde levensduur allesvergisting (WKK) | 0,060
Artikel 40, eerste lid, onderdeel b | Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (WKK) | 0,060
Artikel 42, eerste lid | Verlengde levensduur thermische conversie biomassa ≤ 50 MW | 0,055
Artikel 44, eerste lid, onderdeel a | Verlengde levensduur allesvergisting (warmte) | 0,041
Artikel 44, eerste lid, onderdeel b | Verlengde levensduur vergisting en covergisting van dierlijke mest (warmte) | 0,041
Artikel 46, onderdeel a | Warmte allesvergisting | 0,081
Artikel 46, onderdeel b | Warmte vergisting en covergisting van dierlijke mest | 0,081
Artikel 46, onderdeel c | Gecombineerde opwekking allesvergisting | 0,059
Artikel 46, onderdeel d | Gecombineerde opwekking vergisting en covergisting van dierlijke mest | 0,059
Artikel 46, onderdeel e | Gecombineerde opwekking vergisting van meer dan 95% dierlijke mest ≤ 400 kW | 0,078
Artikel 46, onderdeel f | Warmte vergisting van meer dan 95% dierlijke mest ≤ 400 kW | 0,081
Artikel 48 | Rioolwaterzuiveringsinstallatie (Thermofiele gisting van secundair slib) | 0,065
1 | 2 | 3
Artikel regeling voorjaar 2018 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie energieprijs 2024 in €/kWh
Artikel 22, eerste lid, onderdeel a | Zonthermie ≥ 140 kW en < 1 MW | 0,093
Artikel 22, eerste lid, onderdeel b | Zonthermie ≥ 1 MW | 0,081
Artikel 24, onderdelen a en b | Geothermie warmte, diepte ≥ 500 meter | 0,052
Artikel 24, onderdeel c | Geothermie warmte aanvullende put, diepte ≥ 500 meter | 0,052
Artikel 24, onderdeel d | Geothermie warmte, diepte ≥ 3.500 meter | 0,052
Artikel 26, onderdeel a | Warmte allesvergisting | 0,081
Artikel 26, onderdeel b | Warmte vergisting en covergisting van dierlijke mest | 0,081
Artikel 26, onderdeel c | Gecombineerde opwekking allesvergisting | 0,081
Artikel 26, onderdeel d | Gecombineerde opwekking vergisting en covergisting van dierlijke mest | 0,085
Artikel 26, onderdeel e | Gecombineerde opwekking vergisting van uitsluitend dierlijke mest ≤ 400 kW | 0,109
Artikel 26, onderdeel f | Warmte vergisting van uitsluitend dierlijke mest ≤ 400 kW | 0,138
Artikel 28, eerste lid, onderdeel a | Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, warmte | 0,081
Artikel 28, eerste lid, onderdeel b | Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, gecombineerde opwekking | 0,085
Artikel 30, eerste lid | Ketel vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking | 0,081
Artikel 32, eerste lid | Kleine ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking | 0,093
Artikel 34, eerste lid, onderdelen a t/m k | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking | 0,052
Artikel 36, eerste lid | Ketel industriële stoom uit houtpellets voor warmte en gecombineerde opwekking | 0,052
Artikel 38, eerste lid | Brander op houtpellets voor warmte en gecombineerde opwekking | 0,073
1 | 2 | 3
Artikel regeling najaar 2018 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie energieprijs 2024 in €/kWh
Artikel 22, eerste lid, onderdeel a | Zonthermie ≥ 140 kW en < 1 MW | 0,093
Artikel 22, eerste lid, onderdeel b | Zonthermie ≥ 1 MW | 0,081
Artikel 24, onderdelen a en b | Geothermie warmte, diepte ≥ 500 meter | 0,052
Artikel 24, onderdeel c | Geothermie warmte aanvullende put, diepte ≥ 500 meter | 0,052
Artikel 24, onderdeel d | Geothermie warmte, diepte ≥ 3.500 meter | 0,052
Artikel 26, onderdeel a | Warmte allesvergisting | 0,081
Artikel 26, onderdeel b | Warmte vergisting en covergisting van dierlijke mest | 0,081
Artikel 26, onderdeel c | Gecombineerde opwekking allesvergisting | 0,081
Artikel 26, onderdeel d | Gecombineerde opwekking vergisting en covergisting van dierlijke mest | 0,085
Artikel 26, onderdeel e | Gecombineerde opwekking vergisting van uitsluitend dierlijke mest ≤ 400 kW | 0,109
Artikel 26, onderdeel f | Warmte vergisting van uitsluitend dierlijke mest ≤ 400 kW | 0,138
Artikel 28, eerste lid, onderdeel a | Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, warmte | 0,081
Artikel 28, eerste lid, onderdeel b | Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, gecombineerde opwekking | 0,085
Artikel 30, eerste lid | Ketel vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking | 0,081
Artikel 32, eerste lid | Kleine ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking | 0,093
Artikel 34, eerste lid, onderdelen a t/m h | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking | 0,052
Artikel 36, eerste lid | Ketel industriële stoom uit houtpellets voor warmte en gecombineerde opwekking | 0,052
Artikel 38, eerste lid | Brander op houtpellets voor warmte en gecombineerde opwekking | 0,073
1 | 2 | 3
Artikel regeling voorjaar 2019 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie energieprijs 2024 in €/kWh
Artikel 24, eerste lid, onderdeel a | Zonthermie ≥ 140 kW en < 1 MW | 0,093
Artikel 24, eerste lid, onderdeel b | Zonthermie ≥ 1 MW | 0,081
Artikel 26, onderdelen a en b | Geothermie warmte, diepte ≥ 500 meter | 0,052
Artikel 26, onderdeel c | Geothermie warmte aanvullende put, diepte ≥ 500 meter | 0,052
Artikel 26, onderdeel d | Geothermie warmte; diepte ≥ 4.000 meter | 0,052
Artikel 28, onderdeel a | Allesvergisting, warmte | 0,081
Artikel 28, onderdeel b | Allesvergisting, gecombineerde opwekking | 0,081
Artikel 28, onderdeel c | Monomestvergisting, warmte > 400 kW | 0,081
Artikel 28, onderdeel d | Monomestvergisting, gecombineerde opwekking > 400 kW | 0,081
Artikel 28, onderdeel e | Monomestvergisting, warmte ≤ 400 kW | 0,138
Artikel 28, onderdeel f | Monomestvergisting, gecombineerde opwekking ≤ 400 kW | 0,109
Artikel 30, eerste lid, onderdeel a | Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, warmte | 0,081
Artikel 30, eerste lid, onderdeel b | Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, gecombineerde opwekking | 0,085
Artikel 32, eerste lid | Ketel vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking | 0,081
Artikel 34, eerste lid | Kleine ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking | 0,081
Artikel 36, eerste lid, onderdeel a | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking | 0,052
Artikel 36, eerste lid, onderdeel b | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking | 0,052
Artikel 36, eerste lid, onderdeel c | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking | 0,052
Artikel 36, eerste lid, onderdeel d | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking | 0,052
Artikel 36, eerste lid, onderdeel e | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking | 0,052
Artikel 36, eerste lid, onderdeel f | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking | 0,052
Artikel 36, eerste lid, onderdeel g | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking | 0,052
Artikel 36, eerste lid, onderdeel h | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking | 0,052
Artikel 36, eerste lid, onderdeel i | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking | 0,052
Artikel 38, eerste lid | Grote ketel op B-hout voor warmte en gecombineerde opwekking | 0,052
Artikel 40, eerste lid | Ketel stadsverwarming op houtpellets voor warmte en gecombineerde opwekking | 0,041
Artikel 42, eerste lid | Stoomketel op houtpellets, warmte en gecombineerde opwekking | 0,052
Artikel 44, eerste lid | Direct inzet (brander) van houtpellets voor industriele toepassingen voor warmte en gecombineerde opwekking | 0,073
1 | 2 | 3
Artikel regeling najaar 2019 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie energieprijs 2024 in €/kWh
Artikel 24, eerste lid, onderdeel a | Zonthermie ≥ 140 kW en < 1 MW | 0,093
Artikel 24, eerste lid, onderdeel b | Zonthermie ≥ 1 MW | 0,081
Artikel 26, onderdelen a en b | Geothermie warmte, diepte ≥ 500 meter | 0,052
Artikel 26, onderdeel c | Geothermie warmte aanvullende put, diepte ≥ 500 meter | 0,052
Artikel 26, onderdeel d | Geothermie warmte; diepte ≥ 4.000 meter | 0,052
Artikel 28, onderdeel a | Allesvergisting, warmte | 0,081
Artikel 28, onderdeel b | Allesvergisting, gecombineerde opwekking | 0,081
Artikel 28, onderdeel c | Monomestvergisting, warmte > 400 kW | 0,081
Artikel 28, onderdeel d | Monomestvergisting, gecombineerde opwekking > 400 kW | 0,081
Artikel 28, onderdeel e | Monomestvergisting, warmte ≤ 400 kW | 0,138
Artikel 28, onderdeel f | Monomestvergisting, gecombineerde opwekking ≤ 400 kW | 0,109
Artikel 30, eerste lid, onderdeel a | Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, warmte | 0,081
Artikel 30, eerste lid, onderdeel b | Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, gecombineerde opwekking | 0,085
Artikel 32, eerste lid | Ketel vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking | 0,081
Artikel 34, eerste lid | Kleine ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking | 0,081
Artikel 36, eerste lid, onderdeel a | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking | 0,052
Artikel 36, eerste lid, onderdeel b | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking | 0,052
Artikel 36, eerste lid, onderdeel c | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking | 0,052
Artikel 36, eerste lid, onderdeel d | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking | 0,052
Artikel 36, eerste lid, onderdeel e | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking | 0,052
Artikel 36, eerste lid, onderdeel f | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking | 0,052
Artikel 36, eerste lid, onderdeel g | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking | 0,052
Artikel 36, eerste lid, onderdeel h | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking | 0,052
Artikel 36, eerste lid, onderdeel i | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking | 0,052
Artikel 38, eerste lid | Grote ketel op B-hout voor warmte en gecombineerde opwekking | 0,052
Artikel 40, eerste lid | Ketel stadsverwarming op houtpellets voor warmte en gecombineerde opwekking | 0,041
Artikel 42, eerste lid | Stoomketel op houtpellets, warmte en gecombineerde opwekking | 0,052
Artikel 44, eerste lid | Direct inzet (brander) van houtpellets voor industriele toepassingen voor warmte en gecombineerde opwekking | 0,073
1 | 2 | 3
Artikel regeling voorjaar 2020 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie energieprijs 2024 in €/kWh
Artikel 24, eerste lid, onderdeel a | Zonthermie ≥ 140 kW en < 1 MW | 0,093
Artikel 24, eerste lid, onderdeel b | Zonthermie ≥ 1 MW | 0,081
Artikel 26, onderdelen a en b | Geothermie warmte, diepte ≥ 500 meter | 0,052
Artikel 26, onderdeel c | Geothermie warmte aanvullende put, diepte ≥ 500 meter | 0,052
Artikel 26, onderdeel d | Geothermie warmte; diepte ≥ 4.000 meter | 0,052
Artikel 28, onderdeel a | Allesvergisting, warmte | 0,081
Artikel 28, onderdeel b | Allesvergisting, gecombineerde opwekking | 0,081
Artikel 28, onderdeel c | Monomestvergisting, warmte > 400 kW | 0,081
Artikel 28, onderdeel d | Monomestvergisting, gecombineerde opwekking > 400 kW | 0,081
Artikel 28, onderdeel e | Monomestvergisting, warmte ≤ 400 kW | 0,081
Artikel 28, onderdeel f | Monomestvergisting, gecombineerde opwekking ≤ 400 kW | 0,109
Artikel 30, eerste lid, onderdeel a | Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, warmte | 0,081
Artikel 30, eerste lid, onderdeel b | Verbeterde slibgisting bij rioolwaterzuiveringsinstallaties, gecombineerde opwekking | 0,085
Artikel 32, eerste lid | Ketel vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking | 0,081
Artikel 34, eerste lid | Kleine ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking | 0,081
Artikel 36, eerste lid, onderdeel a | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking | 0,052
Artikel 36, eerste lid, onderdeel b | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking | 0,052
Artikel 36, eerste lid, onderdeel c | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking | 0,052
Artikel 36, eerste lid, onderdeel d | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking | 0,052
Artikel 36, eerste lid, onderdeel e | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking | 0,052
Artikel 36, eerste lid, onderdeel f | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking | 0,052
Artikel 36, eerste lid, onderdeel g | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking | 0,052
Artikel 36, eerste lid, onderdeel h | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking | 0,052
Artikel 36, eerste lid, onderdeel i | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voor warmte en gecombineerde opwekking | 0,052
Artikel 38, eerste lid | Grote ketel op B-hout voor warmte en gecombineerde opwekking | 0,052
Artikel 40, eerste lid | Ketel stadsverwarming op houtpellets voor warmte en gecombineerde opwekking | 0,052
Artikel 42, eerste lid | Stoomketel op houtpellets, warmte en gecombineerde opwekking | 0,052
Artikel 44, eerste lid | Direct inzet (brander) van houtpellets voor industriele toepassingen voor warmte en gecombineerde opwekking | 0,073
Artikel
8
Voor de regelingen vanaf najaar 2020 worden voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabel genoemde artikel de correcties op het basisbedrag voor subsidie voor 2024 vastgesteld:
- a.
voor de energieprijs, bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit: op het bedrag dat is genoemd in de derde kolom;
- b.
voor de waarde van garanties van oorsprong, bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit: op € 0 per kWh;
- c.
voor andere correcties als bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit: op € 0 per kWh;
- d.
voor de opbrengsten voortvloeiend uit het systeem van verhandelbare broeikasgasemissierechten, bedoeld in artikel 47, derde lid van het Besluit: op het bedrag dat is genoemd in de vierde kolom.
1 | 2 | 3 | 4
Artikel regeling najaar 2020 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie energieprijs 2024 in €/kWh | Definitieve correctie ETS 2024 in €/kWh
Artikel 28, eerste lid, onderdeel a | Zonthermie ≥ 140 kW en < 1 MW | 0,093 | 0,001
Artikel 28, eerste lid, onderdeel b | Zonthermie ≥ 1 MW | 0,081 | 0,001
Artikel 30, onderdelen a en d | Diepe geothermie < 20 MWth, basislast | 0,052 | 0,001
Artikel 30, onderdelen b en e | Diepe geothermie ≥ 20 MWth, basislast | 0,052 | 0,001
Artikel 30, onderdeel c | Diepe geothermie, verwarming gebouwde omgeving | 0,052 | 0,001
Artikel 30, onderdeel f | Diepe geothermie basislast, aanvullende put | 0,052 | 0,001
Artikel 30, onderdeel g | Geothermie, diepte ≥ 4.000 meter | 0,052 | 0,015
Artikel 34, onderdeel a | Allesvergisting, warmte | 0,081 | 0,015
Artikel 34, onderdeel b | Allesvergisting, gecombineerde opwekking | 0,081 | 0,008
Artikel 34, onderdeel c | Monomestvergisting, warmte > 400 kW | 0,081 | 0,015
Artikel 34, onderdeel d | Monomestvergisting, gecombineerde opwekking > 400 kW | 0,081 | 0,007
Artikel 34, onderdeel e | Monomestvergisting, warmte ≤ 400 kW | 0,081 | 0,015
Artikel 34, onderdeel f | Monomestvergisting, gecombineerde opwekking ≤ 400 kW | 0,109 | 0,007
Artikel 36, eerste lid, onderdeel a | Verbeterde slibgisting RWZI, warmte | 0,081 | 0,001
Artikel 36, eerste lid, onderdeel b | Verbeterde slibgisting RWZI, gecombineerde opwekking | 0,085 | 0,001
Artikel 38, eerste lid | Ketel vloeibare biomassa | 0,081 | 0,001
Artikel 40, eerste lid, onderdeel a | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (4.500 vollasturen) | 0,052 | 0,015
Artikel 40, eerste lid, onderdeel b | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (5.000 vollasturen) | 0,052 | 0,015
Artikel 40, eerste lid, onderdeel c | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (5.500 vollasturen) | 0,052 | 0,015
Artikel 40, eerste lid, onderdeel d | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (6.000 vollasturen) | 0,052 | 0,015
Artikel 40, eerste lid, onderdeel e | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (6.500 vollasturen) | 0,052 | 0,015
Artikel 40, eerste lid, onderdeel f | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (7.000 vollasturen) | 0,052 | 0,015
Artikel 40, eerste lid, onderdeel g | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (7.500 vollasturen) | 0,052 | 0,015
Artikel 40, eerste lid, onderdeel h | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (8.000 vollasturen) | 0,052 | 0,015
Artikel 40, eerste lid, onderdeel i | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (8.500 vollasturen) | 0,052 | 0,015
Artikel 42, eerste lid | Grote ketel op B-hout | 0,052 | 0,015
Artikel 44, eerste lid | Ketel stadsverwarming op houtpellets | 0,052 | 0,001
Artikel 46, eerste lid | Stoomketel op houtpellets | 0,052 | 0,015
Artikel 48, eerste lid | Directe inzet (brander) van houtpellets voor industriële toepassingen | 0,073 | 0,015
Artikel 50, eerste lid | Verlengde levensduur ketel vaste of vloeibare biomassa | 0,052 | 0,001
Artikel 52, eerste lid | Composteringsinstallatie champost | 0,081 | 0,001
1 | 2 | 3 | 4
Artikel regeling 2021 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie energieprijs 2024 in €/kWh | Definitieve correctie ETS 2024 in €/kWh
Artikel 35, eerste lid, onderdeel a | Zonthermie ≥ 140 kWth en < 1 MWth | 0,0926 | 0,0015
Artikel 35, eerste lid, onderdeel b | Zonthermie ≥ 1 MWth | 0,0806 | 0,0015
Artikel 37, onderdeel a | Allesvergisting, warmte | 0,0806 | 0,0146
Artikel 37, onderdeel b | Allesvergisting, gecombineerde opwekking | 0,0806 | 0,0075
Artikel 37, onderdeel c | Monomestvergisting, warmte > 400 kW | 0,0806 | 0,0146
Artikel 37, onderdeel d | Monomestvergisting, gecombineerde opwekking > 400 kW | 0,0806 | 0,0073
Artikel 37, onderdeel e | Monomestvergisting, warmte ≤ 400 kW | 0,0806 | 0,0146
Artikel 37, onderdeel f | Monomestvergisting, gecombineerde opwekking ≤ 400 kW | 0,1093 | 0,0073
Artikel 39, onderdeel a | Allesvergisting verlengde levensduur, warmte | 0,0806 | 0,0146
Artikel 39, onderdeel b | Allesvergisting verlengde levensduur, gecombineerde opwekking | 0,0806 | 0,0075
Artikel 39, onderdeel c | Monomestvergisting verlengde levensduur, warmte ≤ 400 kW | 0,0806 | 0,0146
Artikel 39, onderdeel d | Monomestvergisting verlengde levensduur, gecombineerde opwekking ≤ 400 kW | 0,1093 | 0,0073
Artikel 41, eerste lid, onderdeel a | RWZI verbeterde slibgisting, warmte | 0,0806 | 0,0015
Artikel 41, eerste lid, onderdeel b | RWZI verbeterde slibgisting, gecombineerde opwekking | 0,0854 | 0,0006
Artikel 43 | Ketel op vloeibare biomassa | 0,0806 | 0,0015
Artikel 45, eerste lid | Kleine ketel op vaste of vloeibare biomassa | 0,0806 | 0,0146
Artikel 47, eerste lid, onderdeel a | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (4.500 vollasturen) | 0,0521 | 0,0146
Artikel 47, eerste lid, onderdeel b | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (5.000 vollasturen) | 0,0521 | 0,0146
Artikel 47, eerste lid, onderdeel c | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (5.500 vollasturen) | 0,0521 | 0,0146
Artikel 47, eerste lid, onderdeel d | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (6.000 vollasturen) | 0,0521 | 0,0146
Artikel 47, eerste lid, onderdeel e | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (6.500 vollasturen) | 0,0521 | 0,0146
Artikel 47, eerste lid, onderdeel f | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (7.000 vollasturen) | 0,0521 | 0,0146
Artikel 47, eerste lid, onderdeel g | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (7.500 vollasturen) | 0,0521 | 0,0146
Artikel 47, eerste lid, onderdeel h | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (8.000 vollasturen) | 0,0521 | 0,0146
Artikel 47, eerste lid, onderdeel i | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (8.500 vollasturen) | 0,0521 | 0,0146
Artikel 49, eerste lid | Grote ketel op B-hout | 0,0521 | 0,0146
Artikel 51, eerste lid | Grote ketel op houtpellets voor gebouwde omgeving | 0,0521 | 0,0015
Artikel 53, eerste lid | Grote stoomketel op houtpellets | 0,0521 | 0,0146
Artikel 55 | Directe inzet (brander) van houtpellets voor industriële toepassingen | 0,0725 | 0,0146
Artikel 57, eerste lid | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa verlengde levensduur | 0,0521 | 0,0146
Artikel 59, eerste lid | Composteringsinstallatie champost | 0,0806 | 0,0015
Artikel 61, onderdelen a en d | Diepe geothermie < 20MWth, basislast | 0,0521 | 0,0015
Artikel 61, onderdelen b en e | Diepe geothermie ≥ 20MWth, basislast | 0,0521 | 0,0015
Artikel 61, onderdeel c | Diepe geothermie, geen basislast, verwarming gebouwde omgeving | 0,0521 | 0,0015
Artikel 61, onderdeel f | Diepe geothermie, basislast, aanvullende put | 0,0521 | 0,0015
Artikel 61, onderdeel g | Ultradiepe geothermie, basislast | 0,0521 | 0,0146
1 | 2 | 3 | 4
Artikel regeling 2022 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie energieprijs 2024 in €/kWh | Definitieve correctie ETS 2024 in €/kWh
Artikel 35, eerste lid, onderdeel a | Zonthermie ≥ 140 kWth en < 1 MWth | 0,0926 | 0,0015
Artikel 35, eerste lid, onderdeel b | Zonthermie ≥ 1 MWth | 0,0806 | 0,0015
Artikel 37, onderdeel a | Allesvergisting, warmte | 0,0806 | 0,0146
Artikel 37, onderdeel b | Allesvergisting, gecombineerde opwekking | 0,0806 | 0,0075
Artikel 37, onderdeel c | Monomestvergisting, warmte > 400 kW | 0,0806 | 0,0146
Artikel 37, onderdeel d | Monomestvergisting, gecombineerde opwekking > 400 kW | 0,0807 | 0,0042
Artikel 37, onderdeel e | Monomestvergisting, warmte ≤ 400 kW | 0,0806 | 0,0146
Artikel 37, onderdeel f | Monomestvergisting, gecombineerde opwekking ≤ 400 kW | 0,1015 | 0,0053
Artikel 39, onderdeel a | Allesvergisting verlengde levensduur, warmte | 0,0806 | 0,0146
Artikel 39, onderdeel b | Allesvergisting verlengde levensduur, gecombineerde opwekking | 0,0806 | 0,0075
Artikel 39, onderdeel c | Monomestvergisting verlengde levensduur, warmte ≤ 400 kW | 0,0806 | 0,0146
Artikel 39, onderdeel d | Monomestvergisting verlengde levensduur, gecombineerde opwekking ≤ 400 kW | 0,1015 | 0,0053
Artikel 41, eerste lid, onderdeel a | RWZI verbeterde slibgisting, warmte | 0,0806 | 0,0015
Artikel 41, eerste lid, onderdeel b | RWZI verbeterde slibgisting, gecombineerde opwekking | 0,0854 | 0,0006
Artikel 43 | Ketel op vloeibare biomassa | 0,0806 | 0,0015
Artikel 45 | Kleine ketel op vaste of vloeibare biomassa | 0,0806 | 0,0146
Artikel 47, onderdeel a | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (4.500 vollasturen) | 0,0521 | 0,0146
Artikel 47, onderdeel b | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (5.000 vollasturen) | 0,0521 | 0,0146
Artikel 47, onderdeel c | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (5.500 vollasturen) | 0,0521 | 0,0146
Artikel 47, onderdeel d | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (6.000 vollasturen) | 0,0521 | 0,0146
Artikel 47, onderdeel e | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (6.500 vollasturen) | 0,0521 | 0,0146
Artikel 47, onderdeel f | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (7.000 vollasturen) | 0,0521 | 0,0146
Artikel 47, onderdeel g | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (7.500 vollasturen) | 0,0521 | 0,0146
Artikel 47, onderdeel h | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (8.000 vollasturen) | 0,0521 | 0,0146
Artikel 47, onderdeel i | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (8.500 vollasturen) | 0,0521 | 0,0146
Artikel 49 | Grote ketel op B-hout | 0,0521 | 0,0146
Artikel 51 | Grote ketel op houtpellets voor gebouwde omgeving | 0,0405 | 0,0015
Artikel 53 | Grote stoomketel op houtpellets | 0,0521 | 0,0146
Artikel 55 | Directe inzet (brander) van houtpellets voor industriële toepassingen | 0,0725 | 0,0146
Artikel 57, eerste lid, onderdeel a | Kleine ketel op vaste of vloeibare biomassa verlengde levensduur | 0,0806 | 0,0146
Artikel 57, eerste lid, onderdeel b | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa verlengde levensduur | 0,0521 | 0,0146
Artikel 59, eerste lid | Composteringsinstallatie, warmte | 0,0806 | 0,0015
Artikel 61, onderdelen a, subonderdeel 1° en d, subonderdeel 1° | Diepe geothermie < 12 MWth, basislast | 0,0405 | 0,0015
Artikel 61, onderdelen a, subonderdeel 2° en d, subonderdeel 2° | Diepe geothermie ≥ 12 MWth en < 20 MWth, basislast | 0,0405 | 0,0015
Artikel 61, onderdelen a, subonderdeel 3° en d, subonderdeel 3° | Diepe geothermie ≥ 20 MWth, basislast | 0,0405 | 0,0015
Artikel 61, onderdeel b | Diepe geothermie, geen basislast, verwarming gebouwde omgeving | 0,0405 | 0,0015
Artikel 61, onderdeel c | Diepe geothermie, middenlast, verwarming gebouwde omgeving | 0,0405 | 0,0015
Artikel 61, onderdeel e | Diepe geothermie, basislast, aanvullende put | 0,0405 | 0,0015
Artikel 61, onderdeel f | Ultradiepe geothermie, basislast | 0,0405 | 0,0146
1 | 2 | 3 | 4
Artikel regeling 2023 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie energieprijs 2024 in €/kWh | Definitieve correctie ETS 2024 in €/kWh
Artikel 33, eerste lid, onderdeel a | Zonthermie ≥ 140 kWth en < 1 MWth | 0,0926 | 0,0015
Artikel 33, eerste lid, onderdeel b | Zonthermie ≥ 1 MWth | 0,0806 | 0,0015
Artikel 35, onderdeel a | Allesvergisting, warmte | 0,0806 | 0,0146
Artikel 35, onderdeel b | Allesvergisting, gecombineerde opwekking | 0,0815 | 0,0075
Artikel 35, onderdeel c | Monomestvergisting, warmte > 450 kW | 0,0806 | 0,0146
Artikel 35, onderdeel d | Monomestvergisting, gecombineerde opwekking > 450 kW | 0,0820 | 0,0042
Artikel 35, onderdeel e | Monomestvergisting, warmte ≤ 450 kW | 0,0806 | 0,0146
Artikel 35, onderdeel f | Monomestvergisting, gecombineerde opwekking ≤ 450 kW | 0,1027 | 0,0053
Artikel 37, onderdeel a | Allesvergisting verlengde levensduur, warmte | 0,0806 | 0,0146
Artikel 37, onderdeel b | Allesvergisting verlengde levensduur, gecombineerde opwekking | 0,0815 | 0,0075
Artikel 37, onderdeel c | Monomestvergisting verlengde levensduur, warmte ≤ 450 kW | 0,0806 | 0,0146
Artikel 37, onderdeel d | Monomestvergisting verlengde levensduur, gecombineerde opwekking ≤ 450 kW | 0,1027 | 0,0053
Artikel 39, eerste lid, onderdeel a | RWZI verbeterde slibgisting, warmte | 0,0806 | 0,0015
Artikel 39, eerste lid, onderdeel b | RWZI verbeterde slibgisting, gecombineerde opwekking | 0,0865 | 0,0006
Artikel 41, onderdeel a | Ketel op vloeibare biomassa, stadsverwarming | 0,0806 | 0,0015
Artikel 41, onderdeel b | Ketel op vloeibare biomassa, overige toepassingen | 0,0806 | 0,0146
Artikel 43 | Kleine ketel op vaste of vloeibare biomassa | 0,0806 | 0,0146
Artikel 45, onderdeel a | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (4.500 vollasturen) | 0,0405 | 0,0146
Artikel 45, onderdeel b | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (5.000 vollasturen) | 0,0405 | 0,0146
Artikel 45, onderdeel c | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (5.500 vollasturen) | 0,0405 | 0,0146
Artikel 45, onderdeel d | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (6.000 vollasturen) | 0,0405 | 0,0146
Artikel 45, onderdeel e | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (6.500 vollasturen) | 0,0405 | 0,0146
Artikel 45, onderdeel f | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (7.000 vollasturen) | 0,0405 | 0,0146
Artikel 45, onderdeel g | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (7.500 vollasturen) | 0,0405 | 0,0146
Artikel 45, onderdeel h | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (8.000 vollasturen) | 0,0405 | 0,0146
Artikel 45, onderdeel i | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (8.500 vollasturen) | 0,0405 | 0,0146
Artikel 47 | Grote ketel op B-hout | 0,0405 | 0,0146
Artikel 49, eerste lid, onderdeel a | Grote stoomketel op houtpellets ≥ 5 MWth en < 50 MWth | 0,0405 | 0,0146
Artikel 49, eerste lid, onderdeel b | Grote stoomketel op houtpellets ≥ 50 MWth | 0,0405 | 0,0146
Artikel 51 | Directe inzet (brander) van houtpellets voor industriële toepassingen | 0,0725 | 0,0146
Artikel 53, eerste lid | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa verlengde levensduur | 0,0405 | 0,0146
Artikel 55, eerste lid | Composteringsinstallatie, warmte | 0,0806 | 0,0015
Artikel 57, onderdeel a, subonderdeel 1 en onderdeel d, subonderdeel 1 | Diepe geothermie < 12 MWth, basislast | 0,0405 | 0,0015
Artikel 57, onderdeel a, subonderdeel 2 en onderdeel d, subonderdeel 2 | Diepe geothermie ≥ 12 MWth en < 20 MWth, basislast | 0,0405 | 0,0015
Artikel 57, onderdeel a, subonderdeel 3 en onderdeel d, subonderdeel 3 | Diepe geothermie ≥ 20 MWth, basislast | 0,0405 | 0,0015
Artikel 57, onderdeel b | Diepe geothermie, middenlast, verwarming gebouwde omgeving | 0,0405 | 0,0015
Artikel 57, onderdeel c | Diepe geothermie, geen basislast, verwarming gebouwde omgeving | 0,0405 | 0,0015
Artikel 57, onderdeel e | Diepe geothermie, basislast, aanvullende put | 0,0405 | 0,0015
Artikel 57, onderdeel f | Ultradiepe geothermie, basislast | 0,0405 | 0,0146
1 | 2 | 3 | 4
Artikel regeling 2024 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie energieprijs 2024 in €/kWh | Definitieve correctie ETS 2024 in €/kWh
Artikel 33, eerste lid, onderdeel a | Zonthermie ≥ 140 kWth en < 1 MWth | 0,0926 | 0,0015
Artikel 33, eerste lid, onderdeel b | Zonthermie ≥ 1 MWth | 0,0806 | 0,0015
Artikel 35, onderdeel a | Allesvergisting, warmte | 0,0806 | 0,0146
Artikel 35, onderdeel b | Allesvergisting, gecombineerde opwekking | 0,0815 | 0,0077
Artikel 35, onderdeel c | Monomestvergisting, warmte > 450 kW | 0,0806 | 0,0146
Artikel 35, onderdeel d | Monomestvergisting, gecombineerde opwekking > 450 kW | 0,0818 | 0,0056
Artikel 35, onderdeel e | Monomestvergisting, warmte > 110 kW en ≤ 450 kW | 0,0806 | 0,0146
Artikel 35, onderdeel f | Monomestvergisting, gecombineerde opwekking > 110 kW en ≤ 450 kW | 0,1052 | 0,0059
Artikel 35, onderdeel g | Monomestvergisting, warmte ≤ 110 kW | 0,0806 | 0,0146
Artikel 35, onderdeel h | Monomestvergisting, gecombineerde opwekking ≤ 110 kW | 0,1038 | 0,0056
Artikel 37, onderdeel a | Allesvergisting voortzetting, warmte | 0,0806 | 0,0146
Artikel 37, onderdeel b | Allesvergisting voortzetting, gecombineerde opwekking | 0,0815 | 0,0076
Artikel 37, onderdeel c | Monomestvergisting voortzetting, warmte ≤ 450 kW | 0,0806 | 0,0146
Artikel 37, onderdeel d | Monomestvergisting voortzetting, gecombineerde opwekking ≤ 450 kW | 0,1052 | 0,0059
Artikel 39, onderdeel a | RWZI verbeterde slibgisting, warmte | 0,0806 | 0,0015
Artikel 39, onderdeel b | RWZI verbeterde slibgisting, gecombineerde opwekking | 0,0865 | 0,0006
Artikel 41, onderdeel a | Ketel op vloeibare biomassa, stadsverwarming | 0,0806 | 0,0015
Artikel 41, onderdeel b | Ketel op vloeibare biomassa, overige toepassingen | 0,0806 | 0,0146
Artikel 43 | Kleine ketel op vaste of vloeibare biomassa | 0,0806 | 0,0146
Artikel 45, onderdeel a | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (4.500 vollasturen) | 0,0405 | 0,0146
Artikel 45, onderdeel b | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (5.000 vollasturen) | 0,0405 | 0,0146
Artikel 45, onderdeel c | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (5.500 vollasturen) | 0,0405 | 0,0146
Artikel 45, onderdeel d | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (6.000 vollasturen) | 0,0405 | 0,0146
Artikel 45, onderdeel e | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (6.500 vollasturen) | 0,0405 | 0,0146
Artikel 45, onderdeel f | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (7.000 vollasturen) | 0,0405 | 0,0146
Artikel 45, onderdeel g | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (7.500 vollasturen) | 0,0405 | 0,0146
Artikel 45, onderdeel h | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (8.000 vollasturen) | 0,0405 | 0,0146
Artikel 45, onderdeel i | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa (8.500 vollasturen) | 0,0405 | 0,0146
Artikel 47 | Grote ketel op B-hout | 0,0405 | 0,0146
Artikel 49, onderdeel a | Grote stoomketel op houtpellets ≥ 5 MWth en < 50 MWth | 0,0405 | 0,0146
Artikel 49, onderdeel b | Grote stoomketel op houtpellets ≥ 50 MWth | 0,0405 | 0,0146
Artikel 51 | Directe inzet (brander) van houtpellets voor industriële toepassingen | 0,0725 | 0,0146
Artikel 53, eerste lid | Grote ketel op vaste of vloeibare biomassa voortzetting | 0,0405 | 0,0146
Artikel 55, eerste lid | Composteringsinstallatie, warmte | 0,0806 | 0,0015
Artikel 57, onderdeel a, subonderdeel 1 en onderdeel d, subonderdeel 1 | Diepe geothermie < 12 MWth, basislast | 0,0405 | 0,0015
Artikel 57, onderdeel a, subonderdeel 2 en onderdeel d, subonderdeel 2 | Diepe geothermie ≥ 12 MWth en < 20 MWth, basislast | 0,0405 | 0,0015
Artikel 57, onderdeel a, subonderdeel 3 en onderdeel d, subonderdeel 3 | Diepe geothermie ≥ 20 MWth, basislast | 0,0405 | 0,0015
Artikel 57, onderdeel b | Diepe geothermie, middenlast, verwarming gebouwde omgeving | 0,0405 | 0,0015
Artikel 57, onderdeel c | Diepe geothermie, geen basislast, verwarming gebouwde omgeving | 0,0405 | 0,0015
Artikel 57, onderdeel e | Diepe geothermie, basislast, aanvullende put | 0,0405 | 0,0015
Artikel 57, onderdeel f | Ultradiepe geothermie, basislast | 0,0405 | 0,0146
Artikel
9
Voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabel genoemde artikel worden de correcties op het tenderbedrag voor subsidie voor 2024 vastgesteld:
- a.
voor de energieprijs, bedoeld in artikel 54, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit: op het bedrag dat is genoemd in de derde kolom;
- b.
voor de waarde van garanties van oorsprong, bedoeld in artikel 54, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit: op € 0 per kWh;
- c.
voor andere correcties als bedoeld in artikel 54, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit: op € 0 per kWh.
1 | 2 | 3
Artikel regeling monomestvergisting 2017 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie energieprijs 2024 in €/kWh
Artikel 2, eerste lid, onderdeel b | Monomestvergisting/elektriciteit en warmte | 0,078
§
5.

Correctiebedragen andere technieken ter vermindering van broeikasgas
Artikel
10
Voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabel genoemde artikel worden de correcties op het basisbedrag voor subsidie voor 2024 vastgesteld:
- a.
voor de prijs van het primaire product, bedoeld in artikel 55i, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit: op het bedrag dat is genoemd in de derde kolom;
- b.
voor de opbrengsten of vermeden kosten voortvloeiend uit het systeem van verhandelbare broeikasgasemissierechten, bedoeld in artikel 55i, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit: op het bedrag dat is genoemd in de vierde kolom;
- c.
voor andere correcties als bedoeld in artikel 55i, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit: op € 0 per kWh.
1 | 2 | 3 | 4
Artikel regeling najaar 2020 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie productprijs 2024 in €/kWh | Definitieve correctie ETS 2024 in €/kWh
Artikel 32, onderdeel a | Ondiepe geothermie, basislast | 0,081 | 0,000
Artikel 32, onderdeel b | Ondiepe geothermie voor verwarming gebouwde omgeving | 0,081 | 0,000
Artikel 54, eerste lid | Thermische energie uit oppervlaktewater | 0,093 | 0,000
Artikel 56, eerste lid | Thermische energie uit drink- of afvalwater | 0,093 | 0,000
Artikel 58, eerste lid | Daglichtkas | 0,052 | 0,000
Artikel 60, eerste lid | Elektroboiler | 0,052 | 0,005
Artikel 62, eerste lid, onderdeel a | Industriële warmtepomp (gesloten) | 0,052 | 0,010
Artikel 62, eerste lid, onderdeel b | Industriële warmtepomp (open) | 0,052 | 0,012
Artikel 64, eerste lid, onderdeel a | Restwarmtebenutting (zonder warmtepomp) | 0,052 | 0,004
Artikel 64, eerste lid, onderdeel b | Restwarmtebenutting (met warmtepomp) | 0,052 | 0,003
Artikel 66 | Waterstof uit elektrolyse | 0,072 | 0,000
Artikel
11
Voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabel genoemde artikel worden de correcties op het basisbedrag voor subsidie voor 2024 vastgesteld:
- a.
voor de prijs van het primaire product, bedoeld in artikel 55i, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit: op het bedrag dat is genoemd in de derde kolom;
- b.
voor de opbrengsten of vermeden kosten voortvloeiend uit het systeem van verhandelbare broeikasgasemissierechten, bedoeld in artikel 55i, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit: op het bedrag dat is genoemd in de vierde kolom;
- c.
voor andere correcties als bedoeld in artikel 55i, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit: op het bedrag dat is genoemd in de vijfde kolom.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Artikel regeling 2021 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie productprijs 2024 in €/kWh | Definitieve correctie ETS 2024 in €/kWh | Definitieve correctie andere correcties 2024 in €/kWh
Artikel 63, onderdeel a | Ondiepe geothermie, basislast | 0,0806 | 0,0003 | 0,0000
Artikel 63, onderdeel b | Ondiepe geothermie voor verwarming gebouwde omgeving | 0,0806 | 0,0003 | 0,0000
Artikel 65, onderdeel a | Thermische energie uit drink- of oppervlaktewater, basislast, verwarming gebouwde omgeving | 0,0521 | 0,0003 | 0,0000
Artikel 65, onderdeel b | Thermische energie uit drink- of oppervlaktewater, geen basislast, verwarming gebouwde omgeving | 0,0926 | 0,0003 | 0,0000
Artikel 65, onderdeel c | Thermische energie uit drink- of oppervlaktewater, directe toepassing | 0,0521 | 0,0115 | 0,0000
Artikel 67, eerste lid | Thermische energie uit afvalwater, basislast, verwarming gebouwde omgeving | 0,0521 | 0,0003 | 0,0000
Artikel 69, eerste lid | Daglichtkas | 0,0521 | 0,0003 | 0,0000
Artikel 71, eerste lid | Zon-PVT systeem | 0,0926 | 0,0003 | 0,0000
Artikel 73, eerste lid | Elektroboiler | 0,0521 | 0,0051 | 0,0000
Artikel 75, eerste lid, onderdeel a | Industriële warmtepomp (gesloten) | 0,0521 | 0,0104 | 0,0000
Artikel 75, eerste lid, onderdeel b | Industriële warmtepomp (open) | 0,0521 | 0,0125 | 0,0000
Artikel 77, eerste lid, onderdeel a | Restwarmtebenutting, transportleiding ≥ 0,20 en < 0,30 km/MWth | 0,0521 | 0,0044 | 0,0000
Artikel 77, eerste lid, onderdeel b | Restwarmtebenutting, transportleiding ≥ 0,30 en < 0,40 km/MWth | 0,0521 | 0,0044 | 0,0000
Artikel 77, eerste lid, onderdeel c | Restwarmtebenutting, transportleiding ≥ 0,40 en < 0,50 km/MWth | 0,0521 | 0,0044 | 0,0000
Artikel 77, eerste lid, onderdeel d | Benutting restwarmte, transportleiding ≥ 0,50 km/MWth | 0,0521 | 0,0044 | 0,0000
Artikel 77, eerste lid, onderdeel e | Restwarmtebenutting (met warmtepomp) | 0,0521 | 0,0030 | 0,0000
Artikel 79, eerste lid | Waterstof uit elektrolyse | 0,0723 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 81, eerste lid, onderdeel a | Geavanceerde hernieuwbare transportbrandstoffen, bioethanol uit vaste lignocellulosehoudende biomassa | 0,0926 | 0,0000 | 0,0674
Artikel 81 eerste lid, onderdeel b | Geavanceerde hernieuwbare transportbrandstoffen, bioLNG uit monomestvergisting | 0,0611 | 0,0000 | 0,0674
Artikel 81, eerste lid, onderdeel c | Geavanceerde hernieuwbare transportbrandstoffen, bioLNG uit allesvergisting | 0,0611 | 0,0000 | 0,0674
Artikel 81, eerste lid, onderdeel d | Geavanceerde hernieuwbare transportbrandstoffen, diesel- en benzinevervangers uit hydropyrolyse-olie uit vaste lignocellulose houdende biomassa | 0,0911 | 0,0000 | 0,0674
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Artikel regeling 2022 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie productprijs 2024 in €/kWh | Definitieve correctie ETS 2024 in €/kWh | Definitieve correctie andere correcties 2024 in €/kWh
Artikel 63, onderdeel a | Ondiepe geothermie met warmtepomp, basislast, | 0,0405 | 0,0003 | 0,0000
Artikel 63, onderdeel b | Ondiepe geothermie met warmtepomp, geen basislast, verwarming gebouwde omgeving | 0,0405 | 0,0003 | 0,0000
Artikel 63, onderdeel c | Diepe geothermie met warmtepomp, basislast, verwarming gebouwde omgeving | 0,0405 | 0,0003 | 0,0000
Artikel 65, onderdeel a | Thermische energie uit oppervlaktewater met seizoensopslag, basislast, verwarming gebouwde omgeving | 0,0405 | 0,0003 | 0,0000
Artikel 65, onderdeel b | Thermische energie uit oppervlaktewater met seizoensopslag, geen basislast, verwarming gebouwde omgeving | 0,0405 | 0,0003 | 0,0000
Artikel 65, onderdeel c | Thermische energie uit oppervlaktewater, basislast, verwarming gebouwde omgeving | 0,0405 | 0,0003 | 0,0000
Artikel 65, onderdeel d | Thermische energie uit oppervlaktewater met seizoensopslag, directe toepassing | 0,0405 | 0,0118 | 0,0000
Artikel 67, eerste lid | Thermische energie uit drink- en afvalwater, basislast, verwarming gebouwde omgeving | 0,0405 | 0,0003 | 0,0000
Artikel 69, eerste lid | Daglichtkas | 0,0521 | 0,0003 | 0,0000
Artikel 71, eerste lid | Zon-PVT systeem | 0,0926 | 0,0003 | 0,0000
Artikel 73, eerste lid | Elektroboiler | 0,0521 | 0,0051 | 0,0000
Artikel 75, eerste lid, onderdeel a | Industriële gesloten warmtepomp (8.000 uur) | 0,0521 | 0,0104 | 0,0000
Artikel 75, eerste lid, onderdeel b | Industriële gesloten warmtepomp (3.000 uur) | 0,0521 | 0,0104 | 0,0000
Artikel 75, eerste lid, onderdeel c | Industriële open warmtepomp (8.000 uur) | 0,0521 | 0,0125 | 0,0000
Artikel 75, eerste lid, onderdeel d | Industriële open warmtepomp (3.000 uur) | 0,0521 | 0,0125 | 0,0000
Artikel 77, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1° | Restwarmtebenutting met warmtepomp, transportleiding ≥ 0,10 en < 0,20 km/MWth | 0,0405 | 0,0031 | 0,0000
Artikel 77, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2° | Restwarmtebenutting met warmtepomp, transportleiding ≥ 0,20 en < 0,30 km/MWth | 0,0405 | 0,0031 | 0,0000
Artikel 77, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 3° | Restwarmtebenutting met warmtepomp, transportleiding ≥ 0,30 en < 0,40 km/MWth | 0,0405 | 0,0031 | 0,0000
Artikel 77, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 4° | Restwarmtebenutting met warmtepomp, transportleiding ≥ 0,40 km/MWth | 0,0405 | 0,0031 | 0,0000
Artikel 77, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1° | Restwarmtebenutting, transportleiding ≥ 0,10 en < 0,20 km/MWth | 0,0405 | 0,0044 | 0,0000
Artikel 77, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2° | Restwarmtebenutting, transportleiding ≥ 0,20 en < 0,30 km/MWth | 0,0405 | 0,0044 | 0,0000
Artikel 77, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 3° | Restwarmtebenutting, transportleiding ≥ 0, 30 en < 0, 40 km/MWth | 0,0405 | 0,0044 | 0,0000
Artikel 77, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 4° | Benutting restwarmte, transportleiding ≥ 0,40 km/MWth | 0,0405 | 0,0044 | 0,0000
Artikel 79, eerste lid, onderdeel a | Waterstof uit elektrolyse, netgekoppeld | 0,0723 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 79, eerste lid, onderdeel b | Waterstof uit elektrolyse, directe lijn met windpark | 0,0723 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 81, eerste lid, onderdeel a | Geavanceerde hernieuwbare transportbrandstoffen, bioethanol uit vaste lignocellulosehoudende biomassa | 0,0926 | 0,0000 | 0,0674
Artikel 81, eerste lid, onderdeel b | Geavanceerde hernieuwbare transportbrandstoffen, biomethanol uit vaste lignocellulosehoudende biomassa | 0,0926 | 0,0000 | 0,0674
Artikel 81 eerste lid, onderdeel c | Geavanceerde hernieuwbare transportbrandstoffen, bioLNG uit monomestvergisting | 0,0611 | 0,0000 | 0,0674
Artikel 81, eerste lid, onderdeel d | Geavanceerde hernieuwbare transportbrandstoffen, bioLNG uit allesvergisting | 0,0611 | 0,0000 | 0,0674
Artikel 81, eerste lid, onderdeel e | Geavanceerde hernieuwbare transportbrandstoffen, diesel- en benzinevervangers uit vaste lignocellulose houdende biomassa | 0,0902 | 0,0000 | 0,0674
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Artikel regeling 2023 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie productprijs 2024 in €/kWh | Definitieve correctie ETS 2024 in €/kWh | Definitieve correctie andere correcties 2024 in €/kWh
Artikel 59, onderdeel a | Ondiepe geothermie met warmtepomp, basislast | 0,0405 | 0,0003 | 0,0000
Artikel 59, onderdeel b | Ondiepe geothermie met warmtepomp, geen basislast, verwarming gebouwde omgeving | 0,0405 | 0,0003 | 0,0000
Artikel 59, onderdeel c | Diepe geothermie met warmtepomp, basislast, verwarming gebouwde omgeving | 0,0405 | 0,0003 | 0,0000
Artikel 61, onderdeel a | Thermische energie uit oppervlaktewater met seizoensopslag, basislast, verwarming gebouwde omgeving | 0,0405 | 0,0003 | 0,0000
Artikel 61, onderdeel b | Thermische energie uit oppervlaktewater met seizoensopslag, geen basislast, verwarming gebouwde omgeving | 0,0405 | 0,0003 | 0,0000
Artikel 61, onderdeel c | Thermische energie uit oppervlaktewater, basislast, verwarming gebouwde omgeving | 0,0405 | 0,0003 | 0,0000
Artikel 61, onderdeel d | Thermische energie uit oppervlaktewater met seizoensopslag, directe toepassing | 0,0405 | 0,0108 | 0,0000
Artikel 63, eerste lid | Thermische energie uit afvalwater, basislast, verwarming gebouwde omgeving | 0,0405 | 0,0003 | 0,0000
Artikel 65, eerste lid | Lucht-water-warmtepomp, geen basislast | 0,0806 | 0,0003 | 0,0000
Artikel 67, eerste lid | Daglichtkas | 0,0405 | 0,0003 | 0,0000
Artikel 69, eerste lid | Zon-PVT systeem | 0,0926 | 0,0003 | 0,0000
Artikel 71, eerste lid, onderdeel a | Elektroboiler, stadsverwarming | 0,0521 | 0,0051 | 0,0000
Artikel 71, eerste lid, onderdeel b | Elektroboiler, overige toepassingen | 0,0521 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 73, eerste lid, onderdeel a | Industriële gesloten warmtepomp (8.000 uur) | 0,0405 | 0,0104 | 0,0000
Artikel 73, eerste lid, onderdeel b | Industriële gesloten warmtepomp (3.000 uur) | 0,0405 | 0,0104 | 0,0000
Artikel 73, eerste lid, onderdeel c | Industriële open warmtepomp (8.000 uur) | 0,0405 | 0,0125 | 0,0000
Artikel 73, eerste lid, onderdeel d | Industriële open warmtepomp (3.000 uur) | 0,0405 | 0,0125 | 0,0000
Artikel 75, onderdeel a, subonderdeel 1° | Restwarmtebenutting met warmtepomp, transportleiding ≥ 0,10 en < 0,20 km/MWth | 0,0405 | 0,0031 | 0,0000
Artikel 75, onderdeel a, subonderdeel 2° | Restwarmtebenutting met warmtepomp, transportleiding ≥ 0,20 en < 0,30 km/MWth | 0,0405 | 0,0031 | 0,0000
Artikel 75, onderdeel a, subonderdeel 3° | Restwarmtebenutting met warmtepomp, transportleiding ≥ 0,30 en < 0,40 km/MWth | 0,0405 | 0,0031 | 0,0000
Artikel 75, onderdeel a, subonderdeel 4° | Restwarmtebenutting met warmtepomp, transportleiding ≥ 0,40 km/MWth | 0,0405 | 0,0031 | 0,0000
Artikel 75, onderdeel b, subonderdeel 1° | Restwarmtebenutting, transportleiding ≥ 0,10 en < 0,20 km/MWth | 0,0405 | 0,0044 | 0,0000
Artikel 75, onderdeel b, subonderdeel 2° | Restwarmtebenutting, transportleiding ≥ 0,20 en < 0,30 km/MWth | 0,0405 | 0,0044 | 0,0000
Artikel 75, onderdeel b, subonderdeel 3° | Restwarmtebenutting, transportleiding ≥ 0,30 en < 0,40 km/MWth | 0,0405 | 0,0044 | 0,0000
Artikel 75, onderdeel b, subonderdeel 4° | Benutting restwarmte, transportleiding ≥ 0,40 km/MWth | 0,0405 | 0,0044 | 0,0000
Artikel 77, eerste lid, onderdeel a | Waterstof uit elektrolyse, netgekoppeld | 0,0723 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 77, eerste lid, onderdeel b | Waterstof uit elektrolyse, directe lijn met windpark of zonnepark | 0,0723 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 79, eerste lid, onderdeel a | Geavanceerde hernieuwbare transportbrandstoffen, bioethanol uit vaste lignocellulosehoudende biomassa | 0,0926 | 0,0000 | 0,0674
Artikel 79, eerste lid, onderdeel b | Geavanceerde hernieuwbare transportbrandstoffen, biomethanol uit vaste lignocellulosehoudende biomassa | 0,0926 | 0,0000 | 0,0674
Artikel 79, eerste lid, onderdeel c | Geavanceerde hernieuwbare transportbrandstoffen, bioLNG uit monomestvergisting | 0,0611 | 0,0000 | 0,0674
Artikel 79, eerste lid, onderdeel d | Geavanceerde hernieuwbare transportbrandstoffen, bioLNG uit allesvergisting | 0,0611 | 0,0000 | 0,0674
Artikel 79, eerste lid, onderdeel e | Geavanceerde hernieuwbare transportbrandstoffen, diesel- en benzinevervangers uit vaste lignocellulose houdende biomassa | 0,0902 | 0,0000 | 0,0674
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Artikel regeling 2024 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie productprijs 2024 in €/kWh | Definitieve correctie ETS 2024 in €/kWh | Definitieve correctie andere correcties 2024 in €/kWh
Artikel 59, onderdeel a | Ondiepe geothermie met warmtepomp, basislast | 0,0405 | 0,0003 | 0,0000
Artikel 59, onderdeel b | Ondiepe geothermie met warmtepomp, geen basislast, verwarming gebouwde omgeving | 0,0405 | 0,0003 | 0,0000
Artikel 59, onderdeel c | Diepe geothermie met warmtepomp, basislast, verwarming gebouwde omgeving | 0,0405 | 0,0003 | 0,0000
Artikel 61, onderdeel a, subonderdeel 1° | Aquathermie met seizoensopslag, basislast, verwarming gebouwde omgeving | 0,0405 | 0,0003 | 0,0000
Artikel 61, onderdeel a, subonderdeel 2° | Aquathermie, basislast, verwarming gebouwde omgeving | 0,0405 | 0,0003 | 0,0000
Artikel 61, onderdeel a, subonderdeel 3° | Aquathermie, basislast, verwarming gebouwde omgeving, nieuw warmteoverdrachtstation | 0,0405 | 0,0003 | 0,0000
Artikel 61, onderdeel b, subonderdeel 1° | Aquathermie, geen basislast, verwarming gebouwde omgeving | 0,0405 | 0,0003 | 0,0000
Artikel 61, onderdeel b, subonderdeel 2° | Aquathermie, met seizoensopslag, directe toepassing | 0,0405 | 0,0111 | 0,0000
Artikel 63, eerste lid, onderdeel a | Procesgeïntegreerde warmtepomp in een verdampingsproces (8.000 uur) | 0,0405 | 0,0104 | 0,0000
Artikel 63, eerste lid, onderdeel b | Procesgeïntegreerde warmtepomp in een verdampingsproces (3.000 uur) | 0,0405 | 0,0104 | 0,0000
Artikel 65, eerste lid, onderdeel a | Lucht-water-warmtepomp voor verwarming bestaande gebouwde omgeving, middentemperatuur | 0,0806 | 0,0003 | 0,0000
Artikel 65, eerste lid, onderdeel b | Lucht-water-warmtepomp voor verwarming bestaande gebouwde omgeving of bestaande tuinbouwkassen, lagetemperatuur | 0,0405 | 0,0110 | 0,0000
Artikel 67, eerste lid | Daglichtkas | 0,0405 | 0,0003 | 0,0000
Artikel 69, eerste lid | Zon-PVT systeem | 0,0926 | 0,0003 | 0,0000
Artikel 71, eerste lid, onderdeel a | Elektroboiler, stadsverwarming | 0,0521 | 0,0051 | 0,0000
Artikel 71, eerste lid, onderdeel b | Elektroboiler, industriële toepassing niet zijnde tuinbouw | 0,0521 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 71, eerste lid, onderdeel c | Elektroboiler, industriële toepassing niet zijnde tuinbouw, met thermische opslag | 0,0521 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 73, eerste lid, onderdeel a | Industriële gesloten warmtepomp (8.000 uur) | 0,0405 | 0,0104 | 0,0000
Artikel 73, eerste lid, onderdeel b | Industriële gesloten warmtepomp (3.000 uur) | 0,0405 | 0,0104 | 0,0000
Artikel 73, eerste lid, onderdeel c | Industriële open warmtepomp (8.000 uur) | 0,0405 | 0,0135 | 0,0000
Artikel 73, eerste lid, onderdeel d | Industriële open warmtepomp (3.000 uur) | 0,0405 | 0,0135 | 0,0000
Artikel 75, onderdeel a, subonderdeel 1° | Restwarmtebenutting met warmtepomp, transportleiding < 0,10 km/MWth | 0,0405 | 0,0031 | 0,0000
Artikel 75, onderdeel a, subonderdeel 2° | Restwarmtebenutting met warmtepomp, transportleiding ≥ 0,10 en < 0,20 km/MWth | 0,0405 | 0,0031 | 0,0000
Artikel 75, onderdeel a, subonderdeel 3° | Restwarmtebenutting met warmtepomp, transportleiding ≥ 0,20 en < 0,30 km/MWth | 0,0405 | 0,0031 | 0,0000
Artikel 75, onderdeel a, subonderdeel 4° | Restwarmtebenutting met warmtepomp, transportleiding ≥ 0,30 en < 0,40 km/MWth | 0,0405 | 0,0031 | 0,0000
Artikel 75, onderdeel a, subonderdeel 5° | Restwarmtebenutting met warmtepomp, transportleiding ≥ 0,40 km/MWth | 0,0405 | 0,0031 | 0,0000
Artikel 75, onderdeel b, subonderdeel 1° | Restwarmtebenutting, transportleiding ≥ 0,20 en < 0,30 km/MWth | 0,0405 | 0,0044 | 0,0000
Artikel 75, onderdeel b, subonderdeel 2° | Restwarmtebenutting, transportleiding ≥ 0, 30 en < 0, 40 km/MWth | 0,0405 | 0,0044 | 0,0000
Artikel 75, onderdeel b, subonderdeel 3° | Benutting restwarmte, transportleiding ≥ 0,40 km/MWth | 0,0405 | 0,0044 | 0,0000
Artikel 77, eerste lid, onderdeel a | Waterstof uit elektrolyse, netgekoppeld met hernieuwbare stroomafnameovereenkomsten | 0,0723 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 77, eerste lid, onderdeel b | Waterstof uit elektrolyse, directe lijn met windpark of zonnepark | 0,0723 | 0,0000 | 0,0000
Artikel 79, eerste lid, onderdeel a | Geavanceerde hernieuwbare transportbrandstoffen, bioethanol uit vaste lignocellulosehoudende biomassa | 0,0926 | 0,0000 | 0,0674
Artikel 79, eerste lid, onderdeel b | Geavanceerde hernieuwbare transportbrandstoffen, biomethanol uit vaste lignocellulosehoudende biomassa | 0,0926 | 0,0000 | 0,0674
Artikel 79, eerste lid, onderdeel c | Geavanceerde hernieuwbare transportbrandstoffen, bioLNG uit monomestvergisting | 0,0611 | 0,0000 | 0,0674
Artikel 79, eerste lid, onderdeel d | Geavanceerde hernieuwbare transportbrandstoffen, bioLNG uit allesvergisting | 0,0611 | 0,0000 | 0,0674
Artikel 79, eerste lid, onderdeel e | Geavanceerde hernieuwbare transportbrandstoffen, diesel- en benzinevervangers uit vaste lignocellulose houdende biomassa | 0,0902 | 0,0000 | 0,0674
Artikel
12
Voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom van onderstaande tabel genoemde artikel worden de correcties op het basisbedrag voor subsidie voor 2024 vastgesteld:
- a.
voor de prijs van het primaire product, bedoeld in artikel 55i, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit: op het bedrag dat is genoemd in de derde kolom;
- b.
voor de opbrengsten of vermeden kosten voortvloeiend uit het systeem van verhandelbare broeikasgasemissierechten, bedoeld in artikel 55i, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit: op het bedrag dat is genoemd in de vierde kolom;
- c.
voor andere correcties als bedoeld in artikel 55i, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit: op € 0 per 1.000 kg broeikasgas.
1 | 2 | 3 | 4
Artikel regeling najaar 2020 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie productprijs 2024 in €/1.000 kg broeikasgas | Definitieve correctie ETS 2024 in €/1.000 kg broeikasgas
Artikel 68, onderdeel a | Afvang en permanente opslag koolstofdioxide (ten hoogste 4.000 vollasturen) | 0,000 | 64,754
Artikel 68, onderdeel b | Afvang en permanente opslag koolstofdioxide (ten hoogste 8.000 vollasturen) | 0,000 | 64,754
Artikel 68, onderdeel c | Afvang en permanente opslag koolstofdioxide (bestaand proces, nieuwe installatie) | 0,000 | 64,754
Artikel 68, onderdeel d | Afvang en permanente opslag koolstofdioxide (nieuw proces, nieuwe installatie) | 0,000 | 64,754
1 | 2 | 3 | 4
Artikel regeling 2021 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie productprijs 2024 in €/1.000 kg broeikasgas | Definitieve correctie ETS 2024 in €/1.000 kg broeikasgas
Artikel 83, eerste lid, onderdeel a | CCS – Bestaande CO_2-afvang bij bestaande installaties, gedeeltelijke opslag, gasvormig transport | 0,0000 | 64,7543
Artikel 83, eerste lid, onderdeel b | CCS – Bestaande CO_2-afvang bij bestaande installaties, gasvormig transport | 0,0000 | 64,7543
Artikel 83, eerste lid, onderdeel c | CCS – Bestaande CO_2-afvang bij bestaande installaties, gedeeltelijke opslag, vloeibaar transport | 0,0000 | 64,7543
Artikel 83, eerste lid, onderdeel d | CCS – Bestaande CO_2-afvang bij bestaande installaties, vloeibaar transport | 0,0000 | 64,7543
Artikel 83, eerste lid, onderdeel e | CCS – Nieuwe pre-combustion CO_2-afvang, bestaande installatie, gasvormig transport | 0,0000 | 64,7543
Artikel 83, eerste lid, onderdeel f | CCS – Nieuwe pre-combustion CO_2-afvang, bestaande installatie, vloeibaar transport | 0,0000 | 64,7543
Artikel 83, eerste lid, onderdeel g | CCS – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, bestaande installatie, gasvormig transport | 0,0000 | 64,7543
Artikel 83, eerste lid, onderdeel h | CCS – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, bestaande installatie, gasvormig transport, niet-ETS-bedrijf | 0,0000 | 0,0000
Artikel 83, eerste lid, onderdeel i | CCS – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, bestaande installatie, vloeibaar transport | 0,0000 | 64,7543
Artikel 83, eerste lid, onderdeel j | CCS – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, bestaande installatie, vloeibaar transport, niet-ETS-bedrijf | 0,0000 | 0,0000
Artikel 83, eerste lid, onderdeel k | CCS – Nieuwe pre-combustion CO_2-afvang, nieuwe installatie, gasvormig transport | 0,0000 | 64,7543
Artikel 83, eerste lid, onderdeel l | CCS – Nieuwe pre-combustion CO_2-afvang, nieuwe installatie, vloeibaar transport | 0,0000 | 64,7543
Artikel 83, eerste lid, onderdeel m | CCS – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, nieuwe installatie, gasvormig transport | 0,0000 | 64,7543
Artikel 83, eerste lid, onderdeel n | CCS – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, nieuwe installatie, vloeibaar transport | 0,0000 | 64,7543
Artikel 83, eerste lid, onderdeel o | CCS – Bestaande CO_2-afvang bij bestaande installaties, gedeeltelijke opslag, gasvormig transport, niet-ETS-bedrijf | 0,0000 | 0,0000
Artikel 83, eerste lid, onderdeel p | CCS – Bestaande CO_2-afvang bij bestaande installaties, gedeeltelijke opslag, vloeibaar transport, niet-ETS-bedrijf | 0,0000 | 0,0000
Artikel 85, eerste lid, onderdeel a | CCU – Nieuwe pre-combustion CO_2-afvang, bestaande installatie, gasvormig transport, bestaande transportleiding | 177,5406 | 0,0000
Artikel 85, eerste lid, onderdeel b | CCU – Nieuwe pre-combustion CO_2-afvang, bestaande installatie, vloeibaar transport | 177,5406 | 0,0000
Artikel 85, eerste lid, onderdeel c | CCU – Nieuwe pre-combustion CO_2-afvang, bestaande installatie, gasvormig transport, nieuwe transportleiding | 177,5406 | 0,0000
Artikel 85, eerste lid, onderdeel d | CCU – Bijkomende CO_2-afvang bij bestaande installatie, vloeibaar transport | 177,5406 | 0,0000
Artikel 85, eerste lid, onderdeel e | CCU – Bijkomende CO_2-afvang bij bestaande installatie, gasvormig transport, nieuwe transportleiding | 177,5406 | 0,0000
Artikel 85, eerste lid, onderdeel f | CCU – Nieuwe pre-combustion CO_2-afvang, nieuwe installatie, gasvormig transport, bestaande transportleiding | 177,5406 | 0,0000
Artikel 85, eerste lid, onderdeel g | CCU – Nieuwe pre-combustion CO_2-afvang, nieuwe installatie, vloeibaar transport | 177,5406 | 0,0000
Artikel 85, eerste lid, onderdeel h | CCU – Nieuwe pre-combustion CO_2-afvang, nieuwe installatie, gasvormig transport, nieuwe transportleiding | 177,5406 | 0,0000
Artikel 85, eerste lid, onderdeel i | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang bij AVI, gasvormig transport, bestaande transportleiding | 177,5406 | 0,0000
Artikel 85, eerste lid, onderdeel j | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang bij AVI, vloeibaar transport | 177,5406 | 0,0000
Artikel 85, eerste lid, onderdeel k | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang bij AVI, gasvormig transport, nieuwe transportleiding | 177,5406 | 0,0000
Artikel 85, eerste lid, onderdeel l | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, bestaande biomassa-installatie tuinbouw, gasvormig | 177,5406 | 0,0000
Artikel 85, eerste lid, onderdeel m | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, bestaande biomassa-installatie tuinbouw, vloeibaar | 177,5406 | 0,0000
1 | 2 | 3 | 4
Artikel regeling 2022 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie productprijs 2024 in €/1.000 kg broeikasgas | Definitieve correctie ETS 2024 in €/1.000 kg broeikasgas
Artikel 85, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1⁰ | CCS – Gedeeltelijke CO_2-opslag bij bestaande installaties, gasvormig transport | 0,0000 | 64,7543
Artikel 85, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2⁰ | CCS – Gedeeltelijke CO_2-opslag bij bestaande installaties, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 0,0000 | 64,7543
Artikel 85, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 3⁰ | CCS – Gedeeltelijke CO_2-opslag bij bestaande installaties, vloeibaar transport | 0,0000 | 64,7543
Artikel 85, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1⁰ | CCS – Volledige CO_2-opslag bij bestaande installaties, gasvormig transport | 0,0000 | 64,7543
Artikel 85, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2⁰ | CCS – Volledige CO_2-opslag bij bestaande installaties, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 0,0000 | 64,7543
Artikel 85, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1⁰ | CCS – Nieuwe pre-combustion CO_2-afvang, bestaande installatie, gasvormig transport | 0,0000 | 64,7543
Artikel 85, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2⁰ | CCS – Nieuwe pre-combustion CO_2-afvang, bestaande installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 0,0000 | 64,7543
Artikel 85, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 1⁰ | CCS – Nieuwe pre-combustion CO_2-afvang bij waterstofproductie uit restgassen voor ondervuring, gasvormig transport | 0,0000 | 64,7543
Artikel 85, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 2⁰ | CCS – Nieuwe pre-combustion CO_2-afvang bij waterstofproductie uit restgassen voor ondervuring, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 0,0000 | 64,7543
Artikel 85, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 1⁰ | CCS – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, bestaande installatie, gasvormig transport | 0,0000 | 64,7543
Artikel 85, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 2⁰ | CCS – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, bestaande installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 0,0000 | 64,7543
Artikel 85, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 1⁰ | CCS – Nieuwe pre-combustion CO_2-afvang, nieuwe installatie, gasvormig transport | 0,0000 | 64,7543
Artikel 85, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 2⁰ | CCS – Nieuwe pre-combustion CO_2-afvang, nieuwe installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 0,0000 | 64,7543
Artikel 85, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 1⁰ | CCS – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, nieuwe installatie, gasvormig transport | 0,0000 | 64,7543
Artikel 85, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 2⁰ | CCS – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, nieuwe installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 0,0000 | 64,7543
Artikel 87, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1⁰ | CCS – Gedeeltelijke CO_2-opslag bij bestaande installaties niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport | 0,0000 | 0,0000
Artikel 87, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2⁰ | CCS – Gedeeltelijke CO_2-opslag bij bestaande installaties niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 0,0000 | 0,0000
Artikel 87, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 3⁰ | CCS – Gedeeltelijke CO_2-opslag bij bestaande installaties niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport | 0,0000 | 0,0000
Artikel 87, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1⁰ | CCS – Volledige CO_2-opslag bij bestaande installaties niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport | 0,0000 | 0,0000
Artikel 87, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2⁰ | CCS – Volledige CO_2-opslag bij bestaande installaties niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 0,0000 | 0,0000
Artikel 87, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1⁰ | CCS – Nieuwe pre-combustion CO_2-afvang, bestaande installatie niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport | 0,0000 | 0,0000
Artikel 87, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2⁰ | CCS – Nieuwe pre-combustion CO_2-afvang, bestaande installatie niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 0,0000 | 0,0000
Artikel 87, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 1⁰ | CCS – Nieuwe pre-combustion CO_2-afvang bij waterstofproductie uit restgassen voor ondervuring niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport | 0,0000 | 0,0000
Artikel 87, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 2⁰ | CCS – Nieuwe pre-combustion CO_2-afvang bij waterstofproductie uit restgassen voor ondervuring niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 0,0000 | 0,0000
Artikel 87, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 1⁰ | CCS – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, bestaande installatie niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport | 0,0000 | 0,0000
Artikel 87, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 2⁰ | CCS – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, bestaande installatie niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 0,0000 | 0,0000
Artikel 87, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 1⁰ | CCS – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, bestaande afvalverbrandingsinstallatie niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport | 0,0000 | 0,0000
Artikel 87, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, bestaande afvalverbrandingsinstallatie niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 0,0000 | 0,0000
Artikel 87, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 1⁰ | CCS – Nieuwe pre-combustion CO_2-afvang, nieuwe installatie niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport | 0,0000 | 0,0000
Artikel 87, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 2⁰ | CCS – Nieuwe pre-combustion CO_2-afvang, nieuwe installatie niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 0,0000 | 0,0000
Artikel 87, eerste lid, onderdeel h, subonderdeel 1⁰ | CCS – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, nieuwe installatie niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport | 0,0000 | 0,0000
Artikel 87, eerste lid, onderdeel h, subonderdeel 2⁰ | CCS – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, nieuwe installatie niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 0,0000 | 0,0000
Artikel 89, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1° | CCU – Nieuwe pre-combustion CO_2-afvang, bestaande installatie, gasvormig transport | 192,5406 | 0,0000
Artikel 89, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2° | CCU – Nieuwe pre-combustion CO_2-afvang, bestaande installatie, gasvormig transport, nieuwe transportleiding | 192,5406 | 0,0000
Artikel 89, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 3° | CCU – Nieuwe pre-combustion CO_2-afvang, bestaande installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 192,5406 | 0,0000
Artikel 89, eerste lid, onderdeel b | Extra CCU – Bestaande CO_2-afvang, bestaande installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 192,5406 | 0,0000
Artikel 89, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1° | CCU – Nieuwe pre-combustion CO_2-afvang, nieuwe installatie, gasvormig transport | 192,5406 | 0,0000
Artikel 89, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2° | CCU – Nieuwe pre-combustion CO_2-afvang, nieuwe installatie, gasvormig transport, nieuwe transportleiding | 192,5406 | 0,0000
Artikel 89, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 3° | CCU – Nieuwe pre-combustion CO_2-afvang, nieuwe installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 192,5406 | 0,0000
Artikel 89, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 1° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, bestaande installatie, gasvormig transport | 192,5406 | 0,0000
Artikel 89, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 2° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, bestaande installatie, gasvormig transport, nieuwe transportleiding | 192,5406 | 0,0000
Artikel 89, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 3° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, bestaande installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 192,5406 | 0,0000
Artikel 89, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 1° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, nieuwe installatie, gasvormig transport | 192,5406 | 0,0000
Artikel 89, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 2° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, nieuwe installatie, gasvormig transport, nieuwe transportleiding | 192,5406 | 0,0000
Artikel 89, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 3° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, nieuwe installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 192,5406 | 0,0000
Artikel 89, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 1° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang bij bestaande afvalverbrandingsinstallatie, gasvormig transport | 192,5406 | 0,0000
Artikel 89, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 2° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang bij bestaande afvalverbrandingsinstallatie, gasvormig transport, nieuwe transportleiding | 192,5406 | 0,0000
Artikel 89, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 3° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang bij bestaande afvalverbrandingsinstallatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 192,5406 | 0,0000
Artikel 89, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 1° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang bij biomassa-installatie, gasvormig | 177,5406 | 0,0000
Artikel 89, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 2° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang bij biomassa-installatie, vloeibaar, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 177,5406 | 0,0000
1 | 2 | 3 | 4
Artikel regeling 2023 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie productprijs 2024 in €/1.000 kg broeikasgas | Definitieve correctie ETS 2024 in €/1.000 kg broeikasgas
Artikel 81, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1° | CCS – Gedeeltelijke CO_2-opslag bij bestaande installaties, gasvormig transport | 0,0000 | 79,2844
Artikel 81, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2° | CCS – Gedeeltelijke CO_2-opslag bij bestaande installaties, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 0,0000 | 79,2844
Artikel 81, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 3° | CCS – Gedeeltelijke CO_2-opslag bij bestaande installaties, vloeibaar transport | 0,0000 | 79,2844
Artikel 81, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1° | CCS – Volledige CO_2-opslag bij bestaande installaties, gasvormig transport | 0,0000 | 79,2844
Artikel 81, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2° | CCS – Volledige CO_2-opslag bij bestaande installaties, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 0,0000 | 79,2844
Artikel 81, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1° | CCS – Nieuwe pre-combustion CO_2-zuivering, bestaande installatie, gasvormig transport | 0,0000 | 79,2844
Artikel 81, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe pre-combustion CO_2-zuivering, bestaande installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 0,0000 | 79,2844
Artikel 81, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 1° | CCS – Nieuwe pre-combustion CO_2-afvang bij waterstofproductie uit restgassen voor ondervuring, gasvormig transport | 0,0000 | 79,2844
Artikel 81, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe pre-combustion CO_2-afvang bij waterstofproductie uit restgassen voor ondervuring, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 0,0000 | 79,2844
Artikel 81, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 1° | CCS – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, bestaande installatie, gasvormig transport | 0,0000 | 79,2844
Artikel 81, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, bestaande installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 0,0000 | 79,2844
Artikel 81, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 1° | CCS – Nieuwe pre-combustion CO_2-zuivering, nieuwe installatie, gasvormig transport | 0,0000 | 79,2844
Artikel 81, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe pre-combustion CO_2-zuivering, nieuwe installatie, vloeibaar transport | 0,0000 | 79,2844
Artikel 81, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 1° | CCS – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, nieuwe installatie, gasvormig transport | 0,0000 | 79,2844
Artikel 81, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, nieuwe installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 0,0000 | 79,2844
Artikel 83, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1° | CCS – Gedeeltelijke CO_2-opslag bij bestaande installaties niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport | 0,0000 | 0,0000
Artikel 83, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2° | CCS – Gedeeltelijke CO_2-opslag bij bestaande installaties niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 0,0000 | 0,0000
Artikel 83, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 3° | CCS – Gedeeltelijke CO_2-opslag bij bestaande installaties niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport | 0,0000 | 0,0000
Artikel 83, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1° | CCS – Volledige CO_2-opslag bij bestaande installaties niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport | 0,0000 | 0,0000
Artikel 83, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2° | CCS – Volledige CO_2-opslag bij bestaande installaties niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 0,0000 | 0,0000
Artikel 83, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1° | CCS – Nieuwe pre-combustion CO_2-zuivering, bestaande installatie niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport | 0,0000 | 0,0000
Artikel 83, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe pre-combustion CO_2-zuivering, bestaande installatie niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 0,0000 | 0,0000
Artikel 83, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 1° | CCS – Nieuwe pre-combustion CO_2-afvang bij waterstofproductie uit restgassen voor ondervuring niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport | 0,0000 | 0,0000
Artikel 83, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe pre-combustion CO_2-afvang bij waterstofproductie uit restgassen voor ondervuring niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 0,0000 | 0,0000
Artikel 83, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 1° | CCS – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, bestaande installatie niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport | 0,0000 | 0,0000
Artikel 83, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, bestaande installatie niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 0,0000 | 0,0000
Artikel 83, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 1° | CCS – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, bestaande afvalverbrandingsinstallatie niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport | 0,0000 | 0,0000
Artikel 83, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, bestaande afvalverbrandingsinstallatie niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 0,0000 | 0,0000
Artikel 83, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 1° | CCS – Nieuwe pre-combustion CO_2-zuivering, nieuwe installatie niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport | 0,0000 | 0,0000
Artikel 83, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe pre-combustion CO_2-zuivering, nieuwe installatie niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 0,0000 | 0,0000
Artikel 83, eerste lid, onderdeel h, subonderdeel 1° | CCS – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, nieuwe installatie niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport | 0,0000 | 0,0000
Artikel 83, eerste lid, onderdeel h, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, nieuwe installatie niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 0,0000 | 0,0000
Artikel 85, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1° | CCU – Nieuwe pre-combustion CO_2-zuivering, bestaande installatie, gasvormig transport | 158,5085 | 0,0000
Artikel 85, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2° | CCU – Nieuwe pre-combustion CO_2-zuivering, bestaande installatie, gasvormig transport, nieuwe transportleiding | 158,5085 | 0,0000
Artikel 85, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 3° | CCU – Nieuwe pre-combustion CO_2-zuivering, bestaande installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 158,5085 | 0,0000
Artikel 85, eerste lid, onderdeel b | Extra CCU – Bestaande CO_2-afvang, bestaande installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 158,5085 | 0,0000
Artikel 85, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1° | CCU – Nieuwe pre-combustion CO_2-zuivering, nieuwe installatie, gasvormig transport | 158,5085 | 0,0000
Artikel 85, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2° | CCU – Nieuwe pre-combustion CO_2-zuivering, nieuwe installatie, gasvormig transport, nieuwe transportleiding | 158,5085 | 0,0000
Artikel 85, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 3° | CCU – Nieuwe pre-combustion CO_2-zuivering, nieuwe installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 158,5085 | 0,0000
Artikel 85, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 1° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, bestaande installatie, gasvormig transport | 158,5085 | 0,0000
Artikel 85, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 2° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, bestaande installatie, gasvormig transport, nieuwe transportleiding | 158,5085 | 0,0000
Artikel 85, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 3° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, bestaande installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 158,5085 | 0,0000
Artikel 85, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 1° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, nieuwe installatie, gasvormig transport | 158,5085 | 0,0000
Artikel 85, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 2° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, nieuwe installatie, gasvormig transport, nieuwe transportleiding | 158,5085 | 0,0000
Artikel 85, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 3° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, nieuwe installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 158,5085 | 0,0000
Artikel 85, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 1° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang bij bestaande afvalverbrandingsinstallatie, gasvormig transport | 158,5085 | 0,0000
Artikel 85, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 2° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang bij bestaande afvalverbrandingsinstallatie, gasvormig transport, nieuwe transportleiding | 158,5085 | 0,0000
Artikel 85, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 3° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang bij bestaande afvalverbrandingsinstallatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 158,5085 | 0,0000
Artikel 85, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 1° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang bij biomassa-installatie tuinbouw, gasvormig | 158,5085 | 0,0000
Artikel 85, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 2° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang bij biomassa-installatie tuinbouw, vloeibaar, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 158,5085 | 0,0000
1 | 2 | 3 | 4
Artikel regeling 2024 | Omschrijving categorie | Definitieve correctie productprijs 2024 in €/1.000 kg broeikasgas | Definitieve correctie ETS 2024 in €/1.000 kg broeikasgas
Artikel 81, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1° | CCS – Gedeeltelijke CO_2-opslag bij bestaande installaties, gasvormig transport | 0,0000 | 91,3481
Artikel 81, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2° | CCS – Gedeeltelijke CO_2-opslag bij bestaande installaties, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 0,0000 | 91,3481
Artikel 81, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 3° | CCS – Gedeeltelijke CO_2-opslag bij bestaande installaties, vloeibaar transport | 0,0000 | 91,3481
Artikel 81, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1° | CCS – Volledige CO_2-opslag bij bestaande installaties, gasvormig transport | 0,0000 | 91,3481
Artikel 81, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2° | CCS – Volledige CO_2-opslag bij bestaande installaties, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 0,0000 | 91,3481
Artikel 81, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1° | CCS – Nieuwe pre-combustion CO_2-zuivering, bestaande installatie, gasvormig transport | 0,0000 | 91,3481
Artikel 81, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe pre-combustion CO_2-zuivering, bestaande installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 0,0000 | 91,3481
Artikel 81, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 1° | CCS – Nieuwe pre-combustion CO_2-afvang bij waterstofproductie uit restgassen voor ondervuring, gasvormig transport | 0,0000 | 91,3481
Artikel 81, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe pre-combustion CO_2-afvang bij waterstofproductie uit restgassen voor ondervuring, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 0,0000 | 91,3481
Artikel 81, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 1° | CCS – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, bestaande installatie, gasvormig transport | 0,0000 | 91,3481
Artikel 81, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, bestaande installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 0,0000 | 91,3481
Artikel 81, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 1° | CCS – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, bestaande afvalverbrandingsinstallatie, gasvormig transport | 0,0000 | 0,0000
Artikel 81, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, bestaande afvalverbrandingsinstallatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 0,0000 | 0,0000
Artikel 81, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 1° | CCS – Nieuwe pre-combustion CO_2-zuivering, nieuwe installatie, gasvormig transport | 0,0000 | 91,3481
Artikel 81, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe pre-combustion CO_2-zuivering, nieuwe installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 0,0000 | 91,3481
Artikel 81, eerste lid, onderdeel h, subonderdeel 1° | CCS – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, nieuwe installatie, gasvormig transport | 0,0000 | 91,3481
Artikel 81, eerste lid, onderdeel h, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, nieuwe installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 0,0000 | 91,3481
Artikel 83, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1° | CCS – Gedeeltelijke CO_2-opslag bij bestaande installaties niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport | 0,0000 | 0,0000
Artikel 83, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2° | CCS – Gedeeltelijke CO_2-opslag bij bestaande installaties niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 0,0000 | 0,0000
Artikel 83, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 3° | CCS – Gedeeltelijke CO_2-opslag bij bestaande installaties niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport | 0,0000 | 0,0000
Artikel 83, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 1° | CCS – Volledige CO_2-opslag bij bestaande installaties niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport | 0,0000 | 0,0000
Artikel 83, eerste lid, onderdeel b, subonderdeel 2° | CCS – Volledige CO_2-opslag bij bestaande installaties niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 0,0000 | 0,0000
Artikel 83, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1° | CCS – Nieuwe pre-combustion CO_2-zuivering, bestaande installatie niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport | 0,0000 | 0,0000
Artikel 83, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe pre-combustion CO_2-zuivering, bestaande installatie niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 0,0000 | 0,0000
Artikel 83, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 1° | CCS – Nieuwe pre-combustion CO_2-afvang bij waterstofproductie uit restgassen voor ondervuring niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport | 0,0000 | 0,0000
Artikel 83, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe pre-combustion CO_2-afvang bij waterstofproductie uit restgassen voor ondervuring niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 0,0000 | 0,0000
Artikel 83, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 1° | CCS – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, bestaande installatie niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport | 0,0000 | 0,0000
Artikel 83, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, bestaande installatie niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 0,0000 | 0,0000
Artikel 83, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 1° | CCS – Nieuwe pre-combustion CO_2-zuivering, nieuwe installatie niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport | 0,0000 | 0,0000
Artikel 83, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe pre-combustion CO_2-zuivering, nieuwe installatie niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 0,0000 | 0,0000
Artikel 83, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 1° | CCS – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, nieuwe installatie niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport | 0,0000 | 0,0000
Artikel 83, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, nieuwe installatie niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 0,0000 | 0,0000
Artikel 83, eerste lid, onderdeel h, subonderdeel 1° | CCS – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, bestaande biomassaverbrandingsinstallatie ≤ 100 MWe niet-ETS-bedrijf, gasvormig transport | 0,0000 | 0,0000
Artikel 83, eerste lid, onderdeel h, subonderdeel 2° | CCS – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, bestaande biomassaverbrandingsinstallatie ≤ 100 MWe niet-ETS-bedrijf, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 0,0000 | 0,0000
Artikel 85, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1° | CCU – Nieuwe pre-combustion CO_2-zuivering, bestaande installatie, gasvormig transport | 158,5085 | 0,0000
Artikel 85, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2° | CCU – Nieuwe pre-combustion CO_2-zuivering, bestaande installatie, gasvormig transport, nieuwe transportleiding | 158,5085 | 0,0000
Artikel 85, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 3° | CCU – Nieuwe pre-combustion CO_2-zuivering, bestaande installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 158,5085 | 0,0000
Artikel 85, eerste lid, onderdeel b | Extra CCU – Bestaande CO_2-afvang, bestaande installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 158,5085 | 0,0000
Artikel 85, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 1° | CCU – Nieuwe pre-combustion CO_2-zuivering, nieuwe installatie, gasvormig transport | 158,5085 | 0,0000
Artikel 85, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 2° | CCU – Nieuwe pre-combustion CO_2-zuivering, nieuwe installatie, gasvormig transport, nieuwe transportleiding | 158,5085 | 0,0000
Artikel 85, eerste lid, onderdeel c, subonderdeel 3° | CCU – Nieuwe pre-combustion CO_2-zuivering, nieuwe installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 158,5085 | 0,0000
Artikel 85, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 1° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, bestaande installatie, gasvormig transport | 158,5085 | 0,0000
Artikel 85, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 2° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, bestaande installatie, gasvormig transport, nieuwe transportleiding | 158,5085 | 0,0000
Artikel 85, eerste lid, onderdeel d, subonderdeel 3° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, bestaande installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 158,5085 | 0,0000
Artikel 85, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 1° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, nieuwe installatie, gasvormig transport | 158,5085 | 0,0000
Artikel 85, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 2° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, nieuwe installatie, gasvormig transport, nieuwe transportleiding | 158,5085 | 0,0000
Artikel 85, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel 3° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang, nieuwe installatie, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 158,5085 | 0,0000
Artikel 85, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 1° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang bij bestaande afvalverbrandingsinstallatie of bestaande biomassaverbrandingsinstallatie > 50 MWth, gasvormig transport | 158,5085 | 0,0000
Artikel 85, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 2° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang bij bestaande afvalverbrandingsinstallatie of bestaande biomassaverbrandingsinstallatie > 50 MWth, gasvormig transport, nieuwe transportleiding | 158,5085 | 0,0000
Artikel 85, eerste lid, onderdeel f, subonderdeel 3° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang bij bestaande afvalverbrandingsinstallatie of bestaande biomassaverbrandingsinstallatie > 50 MWth, vloeibaar transport, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 158,5085 | 0,0000
Artikel 85, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 1° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang bij biomassaverbrandingsinstallatie ≤ 50 MWth, gasvormig | 158,5085 | 0,0000
Artikel 85, eerste lid, onderdeel g, subonderdeel 2° | CCU – Nieuwe post-combustion CO_2-afvang bij biomassaverbrandingsinstallatie ≤ 50 MWth, vloeibaar, nieuwe vervloeiingsinstallatie | 158,5085 | 0,0000
§
6.

Slotbepalingen
Artikel
13
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Artikel
14
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling definitieve correcties duurzame energieproductie en klimaattransitie 2024.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage,
21 april 2025
De Minister van Klimaat en Groene Groei,
S.Th.M.
Hermans

TOELICHTING
1.

Inleiding
De Regeling vaststelling definitieve correcties duurzame energieproductie en klimaattransitie 2024 (hierna: regeling) is een nadere uitwerking van het Besluit stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (hierna: Besluit SDEK). Op basis van het Besluit SDEK worden de productie van hernieuwbare energie en andere broeikasgasreducerende maatregelen gestimuleerd door het verschil te subsidiëren tussen de gemiddelde kostprijs en de gemiddelde marktwaarde daarvan. Het subsidiebedrag is het verschil tussen een basisbedrag (de integrale kostprijs van een product) en een correctiebedrag dat gerelateerd is aan onder meer de marktwaarde.
De correctiebedragen worden jaarlijks opnieuw berekend om zo de ontwikkeling van de marktwaarde mee te nemen in de hoogte van de subsidie. Als de correctie voor energieprijzen of de prijs van het primaire product lager wordt dan de basiselektriciteits- of basisenergieprijs of het basisbroeikasgasbedrag dan wordt die correctie gelijkgesteld aan de basiselektriciteitsprijs, de basisenergieprijs of het basisbroeikasgasbedrag. De basiselektriciteits- of energieprijs of het basisbroeikasgasbedrag, zoals jaarlijks per type technologie bepaald is, is vastgelegd in de afgegeven beschikkingen en blijft de hele subsidieperiode gelijk.
2.

Doel
Met deze regeling worden de definitieve correctiebedragen voor het jaar 2024 vastgesteld. De (jaarlijks vast te stellen) correctiebedragen zijn van belang voor de berekening van de subsidiebedragen over 2024 bij de verschillende categorieën productie-installaties. Deze zijn in eerste instantie vastgesteld aan de hand van de voorlopige correctiebedragen (Regeling vaststelling voorschotverlening duurzame energieproductie en klimaattransitie 2024), waarna een voorschot is uitgekeerd aan producenten. De subsidiebedragen worden nu met de definitieve correctiebedragen gecorrigeerd. Correctiebedragen worden in beginsel vastgesteld per categorie productie-installatie, echter kan het voorkomen dat binnen categorieën productie-installaties verschillende correctiebedragen worden vastgesteld. De verschillende categorieën betreffen productie-installaties voor hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas, hernieuwbare warmte, gecombineerde opwekking van hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte en broeikasgasvermindering (CO_2-reductie).
De correctiebedragen worden vastgesteld voor productie-installaties waarvoor subsidie is verleend op grond van volgende regelingen:
- • Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2008;
- • Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2009;
- • Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2010;
- • Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2011;
- • Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2012;
- • Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2013;
- • Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2014;
- • Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2015;
- • Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2016;
- • Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie najaar 2016;
- • Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2017;
- • Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie najaar 2017;
- • Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2018;
- • Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie najaar 2018;
- • de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2019;
- • Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie najaar 2019;
- • Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie voorjaar 2020;
- • Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie najaar 2020;
- • Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2021;
- • Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2022;
- • Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2023;
- • Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2024;
- • Regeling monomestvergisting 2017;
- • Regeling innovatieve windenergie op zee;
- • Regeling windenergie op zee 2009;
- • Regeling windenergie op zee 2015;
- • Regeling windenergie op zee 2016.
3.

Opzet van deze regeling
De opzet van de regeling is als volgt. De correctiebedragen zijn per energiedrager (elektriciteit, gas, warmte en de gecombineerde opwekking van hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte), per andere technieken ter vermindering van broeikasgas en per jaargang van de SDE, SDE+ en SDE++ opstellingen weergegeven.
De artikelen 2 tot en met 12 bevatten de bedragen voor de definitieve correctie. De systematiek voor berekening van de definitieve correctiebedragen is hetzelfde als die van de correctiebedragen voor de bevoorschotting. Het enige verschil is dat bij de correctiebedragen voor de bevoorschotting gebruikt wordt gemaakt van de verwachte jaargemiddelde waarde, terwijl bij de definitieve correctiebedragen na afloop van het betreffende kalenderjaar gebruik wordt gemaakt van de daadwerkelijke gerealiseerde jaargemiddelde marktwaarde over het desbetreffende jaar. Deze correctiebedragen kunnen per categorie productie-installatie verschillen. De bedragen zijn opgenomen in kolom 3, 4 en/of 5, bij de artikelen of, als het voor alle categorieën nul bedraagt, in leden van het artikel opgenomen.
De definitieve correctiebedragen staan per jaargang van openstelling van de SDE, SDE+ en de SDE++ in een tabel. Bij alle tabellen geeft de eerste kolom telkens het artikel aan uit één van de betreffende regelingen, waarin een bepaalde categorie van productie-installaties wordt aangewezen. In de tweede kolom is een verkorte omschrijving van de desbetreffende categorie productie-installaties opgenomen. Deze kolom is een hulpmiddel, voor de volledige omschrijving wordt verwezen naar het desbetreffende artikel. De derde kolom geeft het bijbehorende definitieve correctiebedrag van de categorie aan. De bij sommige tabellen aanwezige vierde kolom geeft bij een aantal van die tabellen de optelling weer van de waarde van garanties van oorsprong en bij de andere tabellen de ETS-waarde (de opbrengsten of vermeden kosten voortvloeiend uit het Europese systeem van verhandelbare broeikasgasemissierechten). De bij een tabel aanwezige vijfde kolom bevat andere correcties die substantiële invloed hebben op het verschil tussen de gemiddelde kostprijs van hernieuwbare energie en de relevante gemiddelde marktprijs van energie en die voortvloeien uit de maatregelen van de overheid.
De ETS-waarde geeft de waarde voor het ETS-voordeel in een categorie, als een ETS-voordeel op een project van toepassing is. Het Planbureau voor de Leefomgeving (hierna: PBL) adviseert over de formule waarmee de ETS-waarde wordt berekend. Deze waarde is het bedrag dat wordt toegepast op alle projecten binnen een categorie. Er kan niet van worden afgeweken. Als op een project geen ETS-voordeel van toepassing is, is de ETS-waarde € 0.
4.

Rekenwijze en uitgangspunten
Bij de vaststelling van de correctiebedragen wordt gebruik gemaakt van de notities van PBL en RVO voor de vaststelling van de definitieve correctiebedragen voor de diverse categorieën productie-installaties. Voor een uitgebreide toelichting op de uitgangspunten, de berekeningswijze en de berekeningen zelf wordt verwezen naar de notities, die openbaar zijn en beschikbaar worden gesteld via de website van het PBL en RVO. Voor een toelichting op de berekeningssystematiek van de subsidiehoogte en het gebruik van correctiebedragen hierbij wordt ook verwezen naar paragraaf 2.5 van de toelichting op het Besluit stimulering duurzame energieproductie (Stb. 2007, 410 en Stb. 2011, 548).
PBL en RVO volgen bij de vaststelling van de definitieve correctiebedragen voor de energie- en productprijzen dezelfde berekeningsmethodiek die is gehanteerd bij de vaststelling van de voorlopige correctiebedragen bij publicatie van de aanwijzingsregelingen. De enige uitzondering hierop is de categorie ketel op vaste of vloeibare biomassa warmte uit het jaar 2013. Voor deze categorie is de berekeningsmethodiek voor het correctiebedrag aangepast van warmte, middel naar warmte, groot.
5.

Administratieve lasten
De regeldruk voortvloeiend uit deze regeling is alleen in samenhang te zien met de bepalingen uit de overige regelingen die voortvloeien uit het Besluit SDEK, zoals de Algemene uitvoeringsregeling stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie. Bij de wijziging van het Besluit SDEK van 31 augustus 2020 (Stbl. 2020, 340) is een uitgebreide toelichting van de administratieve lasten voortvloeiend uit de onderliggende regelingen opgenomen. De administratieve lasten van de regelingen aanwijzing categorieën duurzame energieproductie zijn hierin geraamd op 0,25% van het subsidiebudget. Het gaat hier om de totale kosten over de looptijd ingeschat op circa 12.5 miljoen euro (8.1 miljoen euro voor eenmalige kosten bij de aanvragen en 4.4 miljoen euro aan totale jaarlijkse administratieve lasten gedurende de looptijd) uitgaande van een openstellingsbudget van 5 miljard euro. Deze regeling is qua administratieve lasten vergelijkbaar met de eerdere regelingen tot vaststelling van de correctiebedragen. De regeling bevat geen inhoudelijke wijzigingen en leidt dus ook niet tot extra regeldruk. Het gaat hier puur om het vaststellen van de correctiebedragen en hoeft derhalve niet aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) te worden voorgelegd, op grond van de werkafspraken met het ATR.
6.

Inwerkingtreding
Ingevolge de artikelen 14, 22, 31, 39, 47, 54, 55i en 55p van het Besluit SDEK worden de definitieve correctiebedragen jaarlijks voor 1 april vastgesteld. Daarna vindt publicatie in de Staascourant plaats. De vaststelling voor 1 april is niet gehaald, omdat de gegevens daarvoor over 2024 niet tijdig beschikbaar waren. Vanuit een oogpunt van rechtszekerheid is het echter nodig dat na de vaststelling de markt zo spoedig mogelijk zekerheid krijgt over de definitieve correctiebedragen. Daarom treedt deze regeling in werking de dag na plaatsing in de Staatscourant.
De Minister van Klimaat en Groene Groei,
S.Th.M.
Hermans