STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Beleidsregel tandtechniek in eigen beheer, Nederlandse Zorgautoriteit
BR/REG-25114
Vastgesteld op 25 juni 2024
Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen.
Gelet op artikel 59, aanhef en onder b, van de Wmg, heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met de brief van 12 juli 2012, met kenmerk MC-U-3122855, ten behoeve van voorliggende beleidsregel een aanwijzing op grond van artikel 7 van de Wmg aan de NZa gegeven.
Artikel
1

Begripsbepalingen
In deze beleidsregel wordt, tenzij anders vermeld, verstaan onder:
Tandtechniek in eigen beheer:
De tandtechnische stukken of onderdelen daarvan die door de zorgaanbieder zelf worden vervaardigd. Tandtechniek in eigen beheer ziet niet op de klinische zorg die samenhangt met het plaatsen van deze tandtechnische stukken.
Toelichting
Tandtechniek omvat werkzaamheden ten behoeve van tandtechnische werkstukken of onderdelen daarvan. Deze werkzaamheden kunnen zowel door een mondzorgaanbieder als door een tandtechnicus zelfstandig worden uitgevoerd. De zorg die gepaard gaat met het plaatsen van tandtechnische stukken wordt door de mondzorgaanbieder geleverd, voor deze zorg gelden de prestaties en tarieven zoals omschreven in de regelgeving tandheelkundige zorg, orthodontische zorg, bijzondere tandheelkunde instellingen, kaakchirurgie en Wlz-zorgaanbieders met tandartspraktijk.
Zelfvervaardiging betekent vervaardiging door de zorgverlener zelf, maar kan ook betekenen dat de technieken worden vervaardigd door een tandtechnieker binnen de praktijk of binnen een bedrijf waarvan de zorgaanbieder (of zorgverlener) de eigenaar is. Als het gaat om meerdere (rechts)personen, dan is bepalend of de zorgaanbieder invloed heeft op de prijs(vorming). Dit zal doorgaans het geval zijn als deze zorgaanbieder zeggenschap heeft. Wanneer er sprake is van invloed op de prijs(vorming) door deze zeggenschap, dan gelden de maximumtarieven voor tandtechniek in eigen beheer. Zeggenschap houdt in: de mogelijkheid om op grond van feitelijke of juridische omstandigheden strategische invloed uit te oefenen op de activiteiten van een onderneming en daarmee ook op de prijsvorming. Zeggenschap kan bijvoorbeeld worden verkregen door de verwerving van participaties in het kapitaal, verwerving van vermogensbestanddelen, uit hoofde van een overeenkomst, of op enige andere wijze.
Zorgaanbieder:
Zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, van de Wmg, die mondzorg leveren zoals tandartsen, tandartsspecialisten voor mondziekten en kaakchirurgen en tandartsspecialisten in de dentomaxillaire orthopaedie die bieden.
Kostprijs:
De netto kosten (na aftrek van eventuele kortingen) voor inkoop van materialen en/of technieken.
Artikel
2

Doel van de beleidsregel
Het doel van deze beleidsregel is om vast te leggen op welke wijze de NZa gebruik maakt van haar bevoegdheid om tarieven en prestatiebeschrijvingen vast te stellen op het gebied van tandtechniek in eigen beheer.
Artikel
3

Reikwijdte
Deze beleidsregel is van toepassing op tandtechniek in eigen beheer zoals omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet.
Voor zover geen sprake is van zorg als omschreven in de vorige zin, is deze beleidsregel van toepassing op handelingen
1
Het betreft hier de handelingen bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 2°, van de Wmg.
of werkzaamheden
2
Het betreft hier de werkzaamheden bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel c, van het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer Wmg.
op het terrein van tandtechniek in eigen beheer, uitgevoerd door of onder verantwoordelijkheid van personen, ingeschreven in een register als bedoeld in artikel 3, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) of door personen als bedoeld in artikel 34 van de Wet BIG.
Deze beleidsregel is tevens van toepassing op tandheelkundige zorg als omschreven bij of krachtens de Wet langdurige zorg (Wlz), die wordt geleverd door zorgaanbieders die tandheelkundige zorg als omschreven bij of krachtens de Wlz leveren aan patiënten die verblijven en behandeld worden in een Wlz-instelling
Artikel
4

Prestaties tandtechniek in eigen beheer
1. Totstandkoming prestatielijst
De prestaties in deze beleidsregel zijn gebaseerd op de gangbare technieken van tandtechnische laboratoria op de vrije (ongereguleerde) markt. De prestaties tandtechniek zijn onderverdeeld in 10 hoofdgroepen.
Deze hoofdgroepen zijn te onderscheiden in de in dit artikel genoemde prestaties.
Hoofdgroep 0
Groep 0.0 | Offerte en ontwerp
Q0001 | Offerte. Tarief per eenheid van 5 minuten
Q0011 | Ontwerp. Tarief per eenheid van 5 minuten
Q0021 | Technisch advies/ondersteuning. Tarief per eenheid van 5 minuten In gecompliceerde gevallen kan technisch advies/ondersteuning worden gegeven. Tandarts en tandtechnicus stellen in overleg een maximum bedrag vast. Indien dit niet gebeurd is, dan valt deze verrichting onder service van het tandtechnisch laboratorium.
Groep 0.1 | Speciale Toeslagen
Q0101 | Kleurbepaling op laboratorium
Q0103 | Desinfectie in opdracht van tandarts
Q0105 | Verzendkosten/expeditiekosten
Q0106 | Arbo en milieutoeslag
Q0107 | Aan huis bezorgen van patiënt, basisbedrag Naast het basisbedrag mag per gereden kilometer maximaal € 0,27 in rekening worden gebracht
Q0120 | Bruikleen dentatus/gnathomat en vergelijkbaar
Q0121 | Bruikleen etskit per element
Groep 0.2 | Foto
Q0201 | Foto in verband met kleur-/vormbepaling
Q0202 | Foto/dia van studiemodellen
Q0203 | Digitale behandelplanning
Hoofdgroep 1 Prothesewerkzaamheden
Groep 1.0 | Vervaardigen van modellen voor prothese werkzaamheden
Q1001 | Gipsmodel
| Gipsmodel, zijnde geen werkmodel (behalve voor individuele lepel). Zoals tegenbeet, voorlopig model, voorbeeld model etc. Gipssoort: klasse 1 of 2
Q1002 | Stonemodel
| Stonemodel, werkmodel geschikt om werkstuk op te persen. Gipssoort: klasse 2 of 3
Q1003 | Superhard gipsmodel
| Superhard gipsmodel. Model waarvan tenminste de tandboog is uitgegoten in stompenmateriaal. Gipssoort: klasse 4
Q1004 | Digitaal model geprint
Q1005 | Digitaal model gefreesd
Q1006 | Scannen afdruk
Q1007 | Meegeleverd model trimmen
Q1008 | Meegeleverd model van voet voorzien
Q1022 | Duplicaat model (uit alginaat of gel)
Q1023 | Precisie duplicaat model (uit siliconen) In articulator plaatsen
Q1052 | Model monteren in enkelvoudige articulator
Q1053 | Model monteren in meervoudige articulator
Q1054 | Model monteren in volledig instelbare articulator
Q1061 | Model monteren volgens intra orale registratie
Q1062 | Model monteren met behulp van face-bow (meerwerk)
Q1063 | Digitale articulatie
Groep 1.1 | Individuele lepels/beetplaten/modellen uit lepel
Q1103 | Individuele lepel microform
| Microform lepel, thermoplastische dieptreklepel voorzien van handvat of waswal
Q1104 | Individuele lepel kunststof
| Kunststof lepel, poeder/vloeistoflepel of lichtuithardende lepel voorzien van handvat of waswal
Q1105 | Individuele ruime, geperforeerde kunststof lepel
Q1106 | Schreinmaker lepel
Q1107 | Rimlock lepel
Q1108 | Digitaal vervaardigde individuele lepel
Q1116 | Fluorapplicatie lepel
Q1118 | Bleeklepel
Q1152 | Model uit individuele lepel; onbetand
Q1154 | Model uit individuele lepel; betand
Groep 1.2 | Beetplaten/registreren
Q1202 | Aanbrengen registratie apparatuur op beetplaat
| Het aanbrengen van registratie apparatuur op bestaande beetplaten of gerelinede lepels inclusief nieuwe waswal
Q1225 | Relinen met was van kunststof lepel inclusief waswal
Q1251 | Basisplaat voor opstelling
Q1252 | Beetplaat digitaal vervaardigd
Q1253 | Beetplaat + waswal
Q1256 | Waswal aanbrengen op metaal- of kunststofbasis
Q1257 | Digitaal inscannen van de analoge beetregistratie
Groep 1.3 | Opstellen
| Bij de onderstaande verrichtingen betreft het opstellen volgens Gysi. Codes Q1340 en Q1390 inclusief de verkorte tandboog. Onder een vol cq. verkorte tandboog wordt verstaan: de edentate kaak, ongeacht het aantal opgestelde elementen.
Q1320 | Opstellen partiële prothese 1 – 4 element(en)
Q1330 | Opstellen partiële prothese 5 – 13 elementen
Q1340 | Opstellen volledige prothese
Q1351 | Digitaal opstellen partiële prothese 1 – 4 element(en)
Q1352 | Digitaal opstellen partiële prothese 5 – 13 elementen
Q1353 | Digitaal opstellen volledige prothese
Q1355 | Uitprinten pasprothese (proefopstelling) in kunststof
Q1370 | Opstellen partiële prothese 1 – 4 element(en) op metaalbasis
Q1380 | Opstellen partiële prothese 5 – 13 elementen op metaalbasis
Q1390 | Opstellen volledige prothese op metaalbasis
Groep 1.4 | Extra handelingen bij opstellen
Q1401 | Opstellen naar model
Q1402 | Opstellen naar foto
Q1405 | Kleur/Model var. frontelementen (per onder of boven)
Q1410 | Meerprijs opstellen volgens bijzondere methode
| Extra voor opstellen volgens Flögel, Gerber, lingualised occlusion. Eenmaal in rekening te brengen.
Q1420 | Immediaat per element (tot maximaal 6 elementen per kaak)
Q1450 | Het productieklaar maken van het digitale bestand van de prothesebasis
Q1451 | Het productieklaar maken van het digitale bestand van de gebitselementen
Q1455 | Individuele modellatie (per boven of onder)
| Volledige individueel gemodelleerde prothese volgens specifieke wensen patiënt
Q1462 | Beslijpen kunststof basis
Q1465 | Verwerken meegeleverde tanden per stel
Q1466 | Verwerken meegeleverde kiezen per stel
Q1475 | Opnieuw opstellen
Groep 1.5 | Persen/gieten/injecteren en afwerken
| Codes Q1540 en Q1590 inclusief de verkorte tandboog. Onder een vol cq. verkorte tandboog wordt verstaan: de edentate kaak, ongeacht het aantal opgestelde elementen.
Q1520 | Afmaken partiële prothese 1 – 4 element(en)
Q1521 | Bonden van elementen per sextant
Q1530 | Afmaken partiële prothese 5 – 13 elementen
Q1540 | Afmaken volledige prothese
Q1551 | Digitaal afmaken partiële prothese 1 – 4 element(en)
Q1552 | Digitaal afmaken partiële prothese 5 – 13 elementen
Q1553 | Digitaal afmaken volledige prothese
Q1570 | Afmaken partiële prothese 1 – 4 element(en) op metaalbasis
Q1580 | Afmaken partiële prothese 5 – 13 elementen op metaalbasis
Q1590 | Afmaken volledige prothese op metaalbasis
Groep 1.7 | Extra handelingen bij persen/afwerken
Q1701 | Gevlochten draadversterking
Q1702 | Draadversterking
Q1703 | Knopanker
Q1704 | Draad-/steekanker
Q1705 | Kruisanker
Q1706 | Roach anker
Q1707 | Roach anker goud (inclusief Edelmetaal)
Q1708 | Occlusale steun
Q1711 | Gebogen baar (vrijliggend of ingesloten)
Q1715 | Gaas-/draadversterking (kleiner dan 1/3 palatum)
Q1716 | Gaasversterking
Q1720 | Meerkleurig persen
Q1721 | Transparant palatum
Q1724 | Toeslag monomeervrije kunststof (bijv. Luxene)
Q1751 | Naam inpersen
Q1765 | Persen/gieten/injecteren niet afwerken
Q1766 | Afwerken na persen/gieten/injecteren
Q1768 | Overkappingsruimte in kunststof per element
Q1771 | Meerprijs weekblijvende basis
Q1774 | Reoccluderen + inslijpen per boven of onder, modellen na persen terugplaatsen
Q1775 | Reoccluderen + inslijpen partieel, modellen na persen terugplaatsen
Q1776 | Digitaal reoccluderen
Groep 1.8 | Reparaties kunststof
Q1810 | Basistarief is minimum starttarief ter dekking van basishandelingen per prothese zoals: voorbereiding, kunststof aanmaken, polymeriseren, afwerken en polijsten. Dit maximumtarief wordt per boven- of onderprothese in rekening gebracht. Vervolgens kunnen de codes Q1811 tot en met Q1841 in rekening worden gebracht.
Q1811 | Herstellen scheur
Q1812 | Herstellen breuk
Q1813 | Vastzetten element/anker
Q1814 | Vernieuwen element/anker
Q1815 | Uitbreiden element/anker
Q1816 | Immediaat per element
Q1817 | Uitbreiding palatum
Q1818 | Herstellen zadel per sectie
Q1834 | Prothese reinigen
Q1840 | A-lijn aanpersen
Q1841 | Rand aan prothese persen
| Overzetting en rebasing, naast de codes Q1850 t/m Q1871 kan niet de code Q1810 worden gedeclareerd.
Q1850 | Overzetting 1 – 4 element(en)
Q1855 | Overzetting 5 – 13 elementen
Q1860 | Overzetting vol
Q1870 | Rebasing
Q1871 | Rebasing met randcorrectie
| Rebasen van prothese welke voorheen opgeslepen front had; tevens van labiele rand voorzien
Groep 1.9 | Diversen, montage
Q1901 | Miniplastschiene
Q1902 | Drumschiene
Q1907 | Gebitsbeschermer
Q1908 | Gebitsbeschermer uit verschillende lagen kunststof; hard en zacht
Q1909 | Ingebeten onderfront
Q1911 | Repositie/stabilisatie/relaxatie splint
| Splinten (exclusief klammers): in articulator gemodelleerde, warm gepolymeriseerde transparante splint welke na het persen teruggeplaatst wordt in de articulator, ingeslepen wordt en (eventueel op duplicaatmodel) afgewerkt en op hoogglans gepolijst wordt
Q1917 | Holle klos. Tarief per eenheid van 5 minuten
Q1920 | Speekselkamer in prothese verwerken
Q1951 | Montage slot in kunststof
Q1952 | Montage stegdeel in kunststof
Hoofdgroep 2 Orthodontie
Groep 2.0 | Vervaardigen van modellen voor regulatie werkzaamheden
Q2001 | Werkmodel
Q2002 | Werkmodel in occlusie
Q2003 | Stonemodel
Q2004 | Stonemodellen in occlusie
Q2005 | Meegeleverd model trimmen
Q2006 | Meegeleverd model van voet voorzien
Q2007 | Studiemodel, eenvoudig per stuk (ongemodelleerd)
Q2008 | Studiemodel, eenvoudig per stel (ongemodelleerd)
Q2009 | Studiemodel, ongezeept per stuk
Q2010 | Studiemodel, ongezeept per stuk in occlusie
Q2011 | Studiemodel, gezeept per stuk
Q2012 | Studiemodel, gezeept per stuk in occlusie
Q2013 | Kastmodellen (super toonmodel)
Q2014 | Digitaal model maken
Q2015 | Dupliceren per model
Q2016 | Digitaal model geprint
Q2017 | Digitaal model gefreesd
Q2020 | Inzagen band
Groep 2.1 | Set-up en positioners
Q2101 | Set-up
Q2102 | Set-up per element
Q2103 | Set-up osteotomie patiënt
Q2104 | Aanpassen reeds bestaande set-up
Q2105 | Tooth-positioner
Groep 2.2 | Plaatapparatuur
Q2201 | Basisplaat
| Meerprijzen voor:
Q2202 | Enkelarmig draaddeel
Q2203 | Dubbelarmig draaddeel
Q2204 | Gecompliceerde labiaalboog
Q2205 | Labiaalboog met transparante kunsthars
Q2206 | Headgear tubes gemonteerd
Q2207 | Opbeet
Q2208 | Beetverhoging zijdelingse delen
Groep 2.3 | Functionele apparaten
Q2301 | Activator standaard (monoblok)
Q2302 | Activator standaard met luchtgaten
Q2303 | Standaard activator open met overkapt onderfront
Q2304 | Teuscher activator
Q2305 | Bionator
Q2306 | Headgear activator volgens Van Beek
Q2309 | Combi activator V.A. EVVA
Q2310 | Fränkel activator nr 1 t/m 4
Q2313 | Lehmann activator basis
Q2314 | Lehmann activatorwerking
Q2317 | Activator overig
Groep 2.5 | Retainers
Q2501 | C-C retainer
Q2502 | Siliconen fixatiemal (meerprijs)
Q2503 | Dieptrek fixatiemal (meerprijs)
Q2504 | Space retainer inclusief Molaarband
Q2505 | Space maintainer inclusief Molaarband
Q2506 | Invisible retainer / clear overlay
Groep 2.6 | Schroeven
Q2601 | Standaard exp. Schroef
Q2602 | Waaierschroef twee-delig
Q2603 | Microschroef
Q2604 | Open schroef
Q2605 | Sectorenschroef bk. ‘Bertoni’
Q2606 | Hellerschroef
Q2607 | Reciprokeschroef
Q2608 | Boogschroef volgens Muller
Q2609 | Ritter/picoloschroef
Q2612 | Sutuur exp.app. Inclusief Hyraxschroef, exclusief banden
Q2613 | Sutuur exp.app. met kunstharsdelen, exclusief banden
Groep 2.7 | Diversen
Q2701 | Reparatie basistarief
Q2710 | Herbst appliance
Q2711 | Schisisplaat, passief
Q2712 | Schisisplaat, actief
Q2713 | Spring retainer standaard
Q2714 | Spring retainer inclusief set-up
Q2715 | Relaxatie splint
Groep 2.8 | Vaste apparatuur
Q2801 | Indirect bonding per element
Q2802 | Standaard band (exclusief attachment)
Q2803 | Standaard premolaarband
Q2811 | Quad-helix, exclusief banden
Q2812 | Palatinale bar gesoldeerd
Q2813 | Goshqarian bar exclusief banden
Q2814 | Linguale boog exclusief banden
Q2815 | Lipbumper exclusief banden
Q2816 | Lipbumper met individuele kunstharsschild (exclusief banden)
Q2817 | Headgear/face bow
Groep 2.9 | Crozat apparatuur
Q2901 | Basisapparaat voor boven- of onderkaak
Q2902 | Extra draaddeel per stuk
Q2903 | Reparatie draaddeel Crozat
Hoofdgroep 3 Framewerkzaamheden
Groep 3.0 | Vervaardigen voor framewerkzaamheden (individuele lepels/beetplaten 1.1)
Q3001 | Gipsmodel
| Gipsmodel, zijnde geen werkmodel (behalve voor individuele lepel) Zoals tegenbeet, voorlopig model, voorbeeld model, etc. Gipssoort klasse: 1 of 2
Q3002 | Stonemodel
| Stonemodel, werkmodel geschikt om werkstuk op te persen. Gipssoort klasse: 2 of 3
Q3003 | Superhard gipsmodel
| Superhard gipsmodel. Model waarin tenminste de tandboog is uitgegoten in stompenmateriaal. Gipssoort: klasse 4
Q3004 | Meegeleverd model trimmen
Q3005 | Meegeleverd model van voet voorzien
Q3022 | Duplicaatmodel (uit alginaat of gel)
Q3023 | Precisie duplicaatmodel (uit siliconen)
Q3052 | Model monteren in enkelvoudige articulator
Q3053 | Model monteren in meervoudige articulator
Q3054 | Model monteren in volledig instelbare articulator
Q3061 | Model monteren volgens intra orale registratie
Q3062 | Model monteren met behulp van face-bow (meerwerk)
Groep 3.2 | Framewerkzaamheden (alleen metaal)
Q3201 | Bovenframe
Q3203 | Onderframe
Q3207 | Volle plaat
| Extra handelingen:
Q3221 | Backing frontelement
Q3222 | Kauwvlak
Q3223 | Dummy, massief of met venster voor kunststof
Q3241 | Meerprijs ieder anker in combinatie met kronen
Groep 3.3 | Kunststofwerkzaamheden aan frame
Q3301 | Kunststof venster
Q3302 | Kunststof kroon op metaalskelet
Q3303 | Kunststof brugdeel op metaalskelet
Groep 3.4 | Diversen
Q3401 | Metalen tuber versterking
| Een gegoten metalen tuberversterking welke in de kunststof geperst wordt teneinde ter plaatse breuk te voorkomen
Q3402 | Gegoten 3/4 anker
Groep 3.7 | Vergulden
Q3701 | Badvergulden frame
Q3702 | Zadels vergulden (per zadel)
Q3703 | Badvergulden 1 anker
Q3704 | Badvergulden volgend anker
Q3711 | Vergulden per anker, opgesoldeerd inclusief edelmetaal
Q3712 | Ticoniseren/anodiseren
Groep 3.8 | Reparaties aan frame
Q3810 | Reparatie basistarief
Q3820 | Soldeerplaats (eerste) exclusief soldeer
Q3821 | Soldeerplaats (ieder volgende) exclusief soldeer
Q3822 | Extensie aan bestaand frame (eerste)
Q3823 | Extensie aan bestaand frame (ieder volgende)
Q3826 | Laserlassen
Groep 3.9 | Monteren aan frame
Q3951 | Montage slot aan frame
Q3952 | Montage stegdeel aan frame
| Q3951/Q3952 Het solderen/inlijmen van een attachment (matrix of patrix) of een stegdeel
Q3953 | Montage kroon aan frame
Hoofdgroep 4 Kroon en/of brugwerkzaamheden
Groep 4.0 | Vervaardigen van modellen
Q4001 | Gipsmodel
| Gipsmodel, zijnde geen werkmodel (behalve voor individuele lepel) Zoals tegenbeet, voorlopig model, voorbeeld model, etc. Gipssoort klasse: 1 of 2
Q4002 | Stonemodel, tegenmodel voor kroon- en brugwerk
Q4003 | Superhard gipsmodel
| Superhard gipsmodel. Model waarin tenminste de tandboog is uitgegoten in stompenmateriaal. Gipssoort: klasse 4
Q4004 | Meegeleverd model trimmen
Q4005 | Meegeleverd model van voet voorzien
Q4022 | Duplicaatmodel (uit alginaat of gel)
Q4023 | Precisie duplicaatmodel (uit siliconen)
Q4052 | Model monteren in enkelvoudige articulator
Q4053 | Model monteren in meervoudige articulator
Q4054 | Model monteren in volledig instelbare articulator
Q4061 | Model monteren volgens intra orale registratie
Q4062 | Model monteren met behulp van face-bow (meerwerk)
Groep 4.1 | Stompen en speciaal model
Q4101 | Zaagmodel
Q4102 | Stomp
Q4103 | Vuurvaste stomp
Q4115 | Stompen inkerven
Q4154 | Model uit individuele lepel betand
Q4162 | Stomp terugplaatsen in afdruk
Q4166 | Soft-tissue model (inclusief materiaal)
Groep 4.3 | Kroon- en brugwerk – metaalvrij 1 exclusief kosten materiaal waarvan de voorziening wordt vervaardigd, (o.a. spaarlegering, edelmetaal), inclusief opbakken.
Q4301 | Kroon/brugdeel – keramische kap, opgebakken
Q4302 | Kroon/brugdeel monolitisch (CAD/CAM)
Q4311 | Inlay/onlay/facing – keramisch, opgebakken
Q4312 | Inlay/onlay/facing – monolitisch (CAD/CAM)
Q4321 | Etsbrugdeel – keramisch, opgebakken
Q4322 | Etsbrugdeel – monolitisch
Q4323 | Etsbrugvleugel – Keramisch
Q4331 | Tijdelijke, kunsthars kroon/brugdeel
Q4332 | Paskroon/brug in transparante kunststof (CAD/CAM)
Q4341 | Kunststof kroon
Q4342 | Kunststof inlay
Q4343 | Teleskoopkroon /conuskroon
Groep 4.4 | Kroon- en brugwerk – metaal met porselein 1 exclusief kosten materiaal waarvan de voorziening wordt vervaardigd, (o.a. spaarlegering, edelmetaal), inclusief opbakken.
Q4401 | Kroon/brugdeel metaal met porselein
Q4402 | Etsbrugdeel metaal met porselein
Q4403 | Stiftkroon porselein metaal
Groep 4.5 | Kroon- en brugwerk – volledig metaal 1 exclusief kosten materiaal waarvan de voorziening wordt vervaardigd, (o.a. spaarlegering, edelmetaal), inclusief opbakken.
Q4501 | Kroon geheel metaal
Q4502 | Inlay/onlay geheel metaal
Q4503 | Teleskoopkroon /conuskroon
Q4504 | Stiftkroon geheel metaal
Q4505 | Etsbrugvleugel metaal
Groep 4.6 | Stiftopbouw/wortelkap/opbouw 1 exclusief kosten materiaal waarvan de voorziening wordt vervaardigd, (o.a. spaarlegering, edelmetaal), inclusief opbakken.
Q4601 | Stiftopbouw direct
Q4602 | Stiftopbouw metaal
Q4603 | Stiftopbouw composiet met glasvezel stift
Q4605 | Wortelkap
Q4606 | Telescoopkap/ conuskap
Groep 4.7 | Deelproduct kroon- en brugwerk
Q4701 | Opbakken porselein op metalen onderstructuur / kap
Q4702 | Opbakken porselein op keramische onderstructuur / kap
Q4703 | Opbouwen composiet op metalen onderstructuur / kap
Q4704 | Opbouwen composiet op keramische onderstructuur / kap
Q4705 | Opbouwen kunsthars (kunststof venster)
Q4711 | Afglanzen/inkleuren monolithisch keramiek
Q4712 | Afglanzen/inkleuren kroon/brugdeel in bisquit
Q4721 1 exclusief kosten materiaal waarvan de voorziening wordt vervaardigd, (o.a. spaarlegering, edelmetaal), inclusief opbakken. | Onderstructuur metaal
Q4722 | Onderstructuur metaalvrij
Groep 4.8 | Meerwerk bij kroon- en brugwerk (toeslag)
Q4801 | Mal t.b.v. noodkroon/brug (dieptrek)
Q4811 | Afdruk/fixatiekap/slijpkap (metaal)
Q4812 | Afdruk/fixatiekap/slijpkap (kunststof)
Q4821 | Schouderporselein
Q4822 | Tandvlees porselein
Q4831 | Vergulden K/B-deel, per element
Q4832 | Glasvezelversterking per element
Q4833 | Plastic Post
Q4834 | Nasteekbare stift
Q4841 | Voorbereiding kroon t.b.v. frame/occl.steun (p.kaak)
Q4842 | Kroon passend maken aan frame
Q4843 | Precisieverankering montage
Q4844 | Montage slot aan kroon/brugdeel/wortelkap
Q4851 | Werkzaamheden aan wortelkap/magneet
Q4852 | Frezen per deel
Q4853 | Freezen van attachment matrix of patrix
Q4854 | Inlay in prothese-element
Groep 4.9 | Reparatie en aanpassingen kroon- en brugwerk
Q4901 | Schoonmaken kroon/brug
Q4902 | Kleurcorrectie
Q4903 | Etsen/silaniseren
Q4904 | Basistarief ten behoeve van reparatie en aanpassingen
Hoofdgroep 6 Implantaten
Groep 6.0 | Vervaardigen van modellen
Q6002 | Stonemodel
Q6003 | Superhard gipsmodel
Q6005 | Geprint model
Q6052 | Proefopstelling per element
Q6053 | Proefwasmodellatie per element (digitaal)
Q6061 | Soft-tissue model (inclusief materiaal)
Groep 6.1 |
Q6113 | Kunstharslepel ten behoeve van implantaat (schoorsteenlepel)
Q6115 | Richtstift ten behoeve kunststofplaat per stuk
Q6116 | Verschroefbare kunststof lepel met beetwal
| Kunststof lepel met beetwal (met daarin gemonteerde implantaat onderdelen) die vastgeschroefd kan worden op implantaten
Q6118 | Hulpdelen plaatsen in afdruk, per stuk
Q6133 | Precisie duplicaatmodel
Q6144 | Stonemodel uit kunststof implantaat lepel
Q6153 | Model monteren in middelwaarde articulator
Q6154 | Model monteren in meervoudig instelbare articulator
Q6161 | Opst./persen/gieten/inject./afwerken op suprastructuur
Groep 6.2 | Voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van implantaten
Q6200 | Surgical guide/boorplaat
Q6201 | Röntgendiagnoseplaat (inclusief kogeltjes)
Q6202 | Röntgendiagnoseplaat ten behoeve van CT-scan
| Als Q6201 echter dan voorzien van 8 tot 12 metaalloze lasdraden
Groep 6.4 | Opbouwen, suprastructuren, kronen/bruggen voor implantaten
Q6401 | Confectie implantaat opbouw
Q6402 | Confectie opbouw bewerken
Q6411 1 exclusief kosten materiaal waarvan de voorziening wordt vervaardigd, (o.a. spaarlegering, edelmetaal), inclusief opbakken. | Individueel CAD/CAM abutment metaal
Q6412 | Individueel CAD/CAM abutment metaalvrij
Q6413 | Individueel CAD/CAM abutment hybride
Q6414 | Beslijpen CAD/CAM opbouw
Q6421 | Implantaatkroon metaal
Q6422 | Implantaatkroon metaalvrij
Q6423 | Implantaatkroon hybride
Q6424 | Implantaatbrugdeel metaal
Q6425 | Implantaatbrugdeel metaalvrij
Q6426 | Implantaatbrugdeel hybride / interface
Q6431 | Individueel kleuren in klinische omgeving
Q6432 | Porselein aanbrengen in esthetische zone
Q6441 | Implantaat-toeslag (per implantaat)
Q6451 | Ontwerpen van 3D CAD/CAM opbouw
Q6452 | Modelleren van 3D CAD/CAM opbouw
Q6453 | Scannen van 3D CAD/CAM opbouw
Q6461 | Steg zelf vervaardigen per implantaat, analoog
Q6462 | Steg zelf vervaardigen voor elk volgend implantaat, analoog
Q6467 | Steg zelf vervaardigen per implantaat, CAM
Q6468 | Steg zelf vervaardigen voor elk volgend implantaat, CAM
| Meerwerk tbv. implantaatwerkstuk:
Q6471 | Opaquen
Q6472 | Slot ten behoeve van plaatsen implantaatkroon
Q6473 | Sterilisatie
Q6474 | Stralen van implantaatopbouw
Groep 6.9 | Solderen en montage
Q6901 | Soldeerplaats (eerste) exclusief soldeer
Q6902 | Soldeerplaats (volgende) exclusief soldeer
Q6903 | Laserlassen
Q6951 | Stellen slot met behulp van parallellometer
Q6952 | Monteren sloten aan impl. systeem
Hoofdgroep 8 Diverse werkzaamheden CAD
| Deze prestaties zijn slechts als deelprestatie te declareren bij digitale vervaardiging, niet in combinatie met het eindproduct
Q8001 | Scannen ten behoeve van CAD
Q8010 | Ontwerp CAD kroon
Q8011 | Ontwerp CAD brugdeel
Q8012 | Ontwerp CAD frame
Q8013 | Ontwerp CAD splint
Q8014 | Ontwerp CAD opstellen per element
Q8015 | Ontwerp CAD abutment
Q8016 | Ontwerp CAD onderstructuur
Q8017 | Ontwerp CAD steg
Hoofdgroep 9 Materialen
Deze kunnen tegen kostprijs gedeclareerd worden
Groep 9.0 | Porselein frontelementen set (zes stuks) |
Q9006 | Frontelementen | Kostprijs
| Porseleinen kiezen set (acht stuks) |
Q9058 | Kiezen | Kostprijs
Groep 9.1 | Porselein frontelement per stuk |
Q9101 | Tanden | Kostprijs
| Porseleinen kiezen per stuk |
Q9010 | Kiezen | Kostprijs
Groep 9.3 | Kunststof front elementen sets (zes stuks) |
Q9306 | Tanden | Kostprijs
| Kunststof kiezen sets (acht stuks) |
Q9358 | Kiezen | Kostprijs
Groep 9.4 | Kunststof front elementen per stuk |
Q9401 | Tanden | Kostprijs
| Kunststof kiezen per stuk |
Q9451 | Kiezen | Kostprijs
Groep 9.7 | Metalen, edel/onedel |
Q9701 | Onedele legeringen | Kostprijs
Q9711 | Edele legeringen Au percentage lager dan 10% | Kostprijs
Q9721 | Edele legeringen Au percentages van 10% tot 25% | Kostprijs
Q9741 | Edele legeringen Au percentages van 25% tot 50% | Kostprijs
Q9751 | Edele legeringen Au percentages van 50% tot 60% | Kostprijs
Q9760 | Edele legeringen Au percentages van 60% tot 70% | Kostprijs
Q9770 | Edele legeringen Au percentages van 70% tot 80% | Kostprijs
Q9781 | Edele legeringen Au percentages boven 80% | Kostprijs
Groep 9.8 | CAD/CAM |
Q9801 | Materialen ten behoeve van CAD/CAM | Kostprijs
Groep 9.9 | Diverse materialen |
Q9901 | Diverse materialen | Kostprijs
Artikel
5

Tarieven
5.1 Tariefsoort
Voor alle prestaties zoals beschreven in de hoofdgroepen 0 tot en met 8 in deze beleidsregel geldt dat de NZa maximumtarieven vaststelt.
2. Totstandkoming tarieven
De tarieven in de hoofdgroepen 0 tot en met 8 vormen een representatieve afspiegeling van de gehanteerde prijzen door tandtechnisch laboratoria op de vrije markt.
3. Indexatie tarieven
De tarieven muteren jaarlijks met het mutatiepercentage. Het mutatiepercentage van het tarief is het procentuele verschil tussen de puntwaarde tandheelkundige zorg op voorcalculatorisch niveau jaar t en de puntwaarde tandheelkundige zorg op voorcalculatorisch niveau jaar t-1.
Artikel
6

Intrekken oude beleidsregel
Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze beleidsregel wordt de Beleidsregel tandtechniek in eigen beheer, met kenmerk BR/REG-21127 ingetrokken.
Artikel
7

Toepasselijkheid voorafgaande beleidsregel, bekendmaking, inwerkingtreding en citeertitel
Toepasselijkheid voorafgaande beleidsregel
De Beleidsregel tandtechniek in eigen beheer, met kenmerk BR/REG-21127, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die beleidsregel en die betrekking hebben op de periode waarvoor die beleidsregel gold.
Inwerkingtreding / Bekendmaking
Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2025.
Ingevolge artikel 5, aanhef en onder e, van de Bekendmakingswet, zal deze beleidsregel in de Staatscourant worden geplaatst.
De beleidsregel ligt ter inzage bij de NZa en is te raadplegen op www.nza.nl.
Citeertitel
Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel tandtechniek in eigen beheer.