STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

Verkeersbesluit: Instellen verbod stil te staan t.b.v. bluswatervoorziening Boslaan, Vlodrop
Gem.reg.nr. Z21-021432
Specialist Verkeer G. Brings
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ROERDALEN
Gelet op:
De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;
Overwegende:
Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor de onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.
Uit het oogpunt van:
Het verzekeren van de veiligheid op de wegen;
Het beschermen van de weggebruikers en passagiers ;
Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;
Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.
Is het gewenst om
Een verbod stil te staan instellen ter hoogte van de opstelplaats, controleput met putdeksel en brandweeraansluiting aan de Boslaan in Rothenbach (Vlodrop).
Motivering
Langs de Boslaan, in de buurt van Rothenbach is een ondergrondse bluswatervoorziening aangelegd. Deze is bedoeld voor brandbestrijding in de buurt Rothenbach zelf. Maar deze kan ook een rol vervullen bij een mogelijke natuurbrand op de Meinweg. Omdat in de omgeving van Rothenbach geen secundaire bluswater voorziening aanwezig was, heeft de gemeente Roerdalen deze gemaakt in de vorm van een ondergrondse watervoorraad.
Gezien de hoge parkeerdruk langs het eerste gedeelte van de Boslaan, aan de zijde van Rothenbach, en om te waarborgen dat bij calamiteiten de bluswatervoorziening voor de brandweer altijd bereikbaar is en blijft. Is het van belang dat ter hoogte van de brandweeraansluiting een verbod om stil te staan wordt ingesteld. Dit om te voorkomen dat zich geparkeerde voertuigen voor de brandweeraansluiting bevinden. Die bij calamiteiten vertragend kunnen zijn bij de hulpverlening.
Juridisch kader verkeersbesluit
Van belang zijn de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) en het Besluit Administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW). In artikel 15, lid 1 van de Wegenverkeerswet is opgenomen dat voor het plaatsen en verwijderen van verkeerstekens een verkeersbesluit vereist is. In het BABW is nader gespecificeerd voor welke verkeerstekens een verkeersbesluit nodig is.
In artikel 15, lid 2 van de Wegenverkeerswet is opgenomen dat voor het plaatsen of verwijderen van (fysieke) maatregelen die leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers die gebruik kunnen maken van een weg een verkeersbesluit is vereist.
Artikel 12 van het BABW bepaalt dat:
De plaatsing of verwijdering van de hierna genoemde verkeerstekens moet geschieden krachtens een verkeersbesluit:
a) de borden die zijn opgenomen in de hoofdstukken A tot en met G van bijlage1,
behorende bij het RVV 1990, uitgezonderd de borden C22 en E9, alsmede de borden E4,
E12 en E13, tenzij onder deze verkeersborden een onderbord als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel d, wordt aangebracht;
b) de volgende verkeerstekens op het wegdek:
1. doorgetrokken strepen;
2. aanduiding van fietsstroken;
3. aanduiding van busstroken en busbanen;
4. voetgangersoversteekplaatsen;
5. gele doorgetron strepen;
6. gele onderbroken strepen
7. haaientanden
In onderstaande tekst wordt aangegeven waar borden worden geplaatst en markeringen worden aangebracht.
Uit artikel 12 BABW blijkt dat voor het plaatsen of verwijderen van fysieke maatregelen, zoals drempels en inritconstructies, geen verkeersbesluit vereist is. Deze fysieke maatregelen vallen dan ook buiten het verkeersbesluit.
Aanpak en inrichting
Het verbod stil te staan wordt ingesteld op de opstelplaats voor de brandweer recht voor de bluswatervoorziening naast de rijbaan Boslaan. Uitvoering conform situatietekening Z21-021432.
Belangenafweging
Overwegende dat:
- Wanneer op de opstelplaats van de brandweer wordt geparkeerd of stilgestaan, wat nu is toegestaan, de bluswatervoorziening niet toegankelijk is voor de brandweer of andere hulpdiensten;
- Het daarom wenselijk is om een verbod stil te staan in te stellen ter hoogte van de opstelplaats voor de bluswatervoorziening;
- Het verbod stil te staan te handhaven is door de politie en BOA’s van de gemeente;
- Voor zover belanghebbenden nadelige gevolgen ondervinden van het verkeersbesluit deze niet onevenredig zijn in verhouding tot de met dit besluit te dienen doelen (artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht).
Gehoord
Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer is overleg gepleegd omtrent deze maatregel met de taakaccenthouder verkeer van de basiseenheid Echt-Susteren-Roerdalen van de politieregio Limburg en dat zij positief adviseert. Het betreffende overleg heeft plaatsgevonden op donderdag 25 maart 2021.
Besluit:
- I.
Een verbod stil te staan in te stellen ter hoogte van de opstelplaats voor de brandweer of andere hulpdiensten ten behoeve van de bluswatervoorziening aan de Boslaan in Vlodrop;
- II.
Een en ander uit te voeren door het plaatsen van het verkeersbord E2 (RVV 1990). Met op het bord duidelijk aangegeven welke doelgroep hiervan uitgesloten is.
St. Odiliënberg, 15 maart 2021
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen,
krachtens mandaat,
G (Guus) Brings
Specialist Verkeer
Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, hiertegen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders van Roerdalen, Postbus 6099, 6077 ZH Sint Odiliënberg. Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit.
Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten:
- a)
naam en adres
- b)
de dagtekening
- c)
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift gericht is; Verkeersbesluit "Z21-021432 Instellen verbod stil te staan t.b.v. bluswatervoorziening Boslaan, Vlodrop"
- d)
de gronden van het bezwaar
Wanneer u van mening bent dat vanwege spoed niet op het besluit op uw bezwaarschrift gewacht kan worden, kunt u bij de voorzieningsrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950 te 6040 AZ Roermond verzoeken dit besluit te schorsen en/of een voorlopige voorziening te treffen.