STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Nieuwe normen NEN
Overzicht van nieuwe publicaties van het Nederlands Normalisatie-Instituut, inclusief de Europese normen, in de periode van 9 januari 2020 tot en met 6 februari 2020. De normbladen kunnen worden besteld bij NEN-Klantenservice, tel. 015-2690391, waar men ook met vragen terecht kan. Tevens kunnen de genoemde normen via internet besteld worden (www.nen.nl). Correspondentieadres: Postbus 5059, 2600 GB Delft.
Document number | Title
AgroFood & Consument |
NEN-ISO 13276:2020 en | Tabak en tabaksproducten – Bepaling van de zuiverheid van nicotine – Gravimetrische methode met wolfraamzuur
NEN-EN 14103:2020 en | Vet- en olie-derivaten – Vetzuurmethylesters (FAME) – Bepaling van het ester- en linoleenzuurmethylestergehalte
NEN-EN 1466:2020 2e Ontw. en | Artikelen voor zuigelingen en peuters – Reiswiegen en standaards – Veiligheidseisen en beproevingsmethoden Commentaar voor: 2020-03-02
NEN-EN 16087-1:2020 en | Bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten – Bepaling van de aerobe biologische activiteit – Deel 1: Zuurstofabsorptievermogen (OUR)
NEN-EN 16215:2020 en | Diervoeders – Bemonsterings- en analysemethoden – Bepaling van dioxinen en dioxine-achtige Polychloorbifenylen (PCBs) en indicator Polychloorbifenylen (PCBs) met behulp van gaschromatografie / massaspectrometrie met hoge resolutie (GC/HRMS)
NEN-EN-ISO 16297:2020 en | Melk – Kiemgetal – Protocol voor de evaluatie van alternatieve methoden
NEN-EN 17169:2020 en | Veilig tatoeëren en Permanente Make-up (PMU)
NEN-EN 17250:2020 en | Voedingsmiddelen – Bepaling van ochratoxine A in specerijen, drop en dropproducten, cacao en cacaoproducten met immunoaffiniteitskolomzuivering en hoge prestatie vloeistofchromatografie met fluorescentiedetectie
NEN-EN 17251:2020 en | Voedingsmiddelen – Bepaling van ochratoxine A in varkensvlees en afgeleide producten met hoge prestatie vloeistofchromatografie met fluorescentiedetectie (HPLC-FLD)
NEN-EN 17252:2020 en | Voedingsmiddelen – Bepaling van phomopsine A in lupinezaden en van lupine afgeleide producten met LC-MS/MS
NEN-EN 17477:2020 Ontw. en | Algen enalgenproducten – Identificatie van de biomassa van microalgen, macroalgen,cyanobacteriën en Labyrinthulomycetes – Detectie en identificatie met behulpvan morfologische en/of moleculaire methoden Commentaar voor: 2020-03-16
NEN-EN-ISO 20705:2020 en | Textiel – Kwantitatieve microscopische analyse – Algemene principes voor onderzoek
NEN-ISO 23291:2020 en | Melk en melk producten – Richtlijnen voor de toepassing van in-line en on-line infraroodspectrometrie
NEN-ISO 23349:2020 en | Dierlijke en plantaardige vetten en oliën – Bepaling van het gehalte aan sterol en stanol met toegevoegde fytosterolen in voedingsmiddelen en voedingssupplementen
NEN-ISO 4874:2020 en | Tabak – Monsterneming van de grondstoffen – Algemene uitgangspunten
Bouw & Installatie |
NEN-EN 12259-14:2020 en | Vaste brandblusinstallaties – Onderdelen voor sprinklers en watersproeisystemen – Deel 14: Sprinklers voor huishoudelijke toepassingen
NEN-EN 1264-1:2020 Ontw. en | Watergevulde vloer-, wand- en plafondsystemen voor verwarming en koeling – Deel 1: Definities en symbolen Commentaar voor: 2020-03-09
NEN-EN 1264-2:2020 Ontw. en | Ingebouwde oppervlakteverwarmings- en koelsystemen met waterdoorstroming – Deel 2: Vloerverwarming – Bepalingsmethoden voor het warmtevermogen van vloerverwarmingssystemen met gebruik van berekenings- en beproevingsmethoden Commentaar voor: 2020-03-09
NEN-EN 1264-3:2020 Ontw. en | Ingebouwde oppervlakteverwarmings- en koelsystemen met waterdoorstroming – Deel 3: Dimensionering Commentaar voor: 2020-03-09
NEN-EN 1264-4:2020 Ontw. en | Ingebouwde oppervlakteverwarmings- en koelsystemen met waterdoorstroming – Deel 4: Installatie Commentaar voor: 2020-03-09
NEN-EN 1264-5:2020 Ontw. en | Ingebouwde oppervlakteverwarmings- en koelsystemen met waterdoorstroming – Deel 5: Verwarmen en koelen ingebouwd in vloeren, plafonds en muren – Bepaling van het warmtevermogen Commentaar voor: 2020-03-09
NEN-EN-ISO 12956:2020 en | Geotextiel en aan geotextiel verwante producten – Bepaling van dekarakteristieke openingsmaat
NEN-EN 14972-9:2020 en | Vaste brandblusinstallaties – Watermistinstallaties – Deel 9: Testprotocol voor machines in behuizingen niet groter dan 260 m³ voor open sproeiers
NEN-EN 16282-6:2020 en | Apparatuur voor bedrijfskeukens – Onderdelen voor de ventilatie van bedrijfskeukens – Deel 6: Aërosolafscheiders – Ontwerp en veiligheidseisen
NEN-EN 16798-5-1:2017/Ontw. A1:2020 en | Energieprestatie van gebouwen – Modules M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8 – Ventilatie van gebouwen – Berekeningsmethoden voor de energiebehoefte van ventilatie- en airconditioning systemen – Deel 5-1: Distributie en opwekking – Methode 1 Commentaar voor: 2020-02-12
NEN-EN 16905-2:2020 en | Gasgestookte endotherme warmtepompen aangedreven met motor – Deel 2: Veiligheid
NVN-ISO/TS 16943:2020 en | Thermoplastische buizen voor het transport van vloeistoffen – Inspectie van elektrolasverbindingen van polyethyleen met behulp van ultrasone phased array testtechnieken
NEN-EN 17467:2020 Ontw. en | Surfaces for sports areas – Test method for the determination of the residual deformation of synthetic or organic infill granules after static load Commentaar voor: 2020-03-02
NEN-EN 1749:2020 en | Classification of gas appliances according to the method of supplying combustion air and of evacuation of the combustion products (types)
NEN-EN-ISO 19107:2020 en | Geographic information – Spatial schema
NEN-EN-ISO 19116:2020 en | Geographic information – Positioning services
NEN-ISO 21138-2:2020 en | Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse rioleringen – Leidingsystemen met een gestructureerde wand van ongeplastificeerd PVC (PVC-U), polypropeen (PP) en polyetheen (PE) – Deel 2: Buizen en hulpstukken met gladde uitwendige oppervlakte, Type A
NEN-ISO 21138-3:2020 en | Kunststofleidingsystemen voor drukloze ondergrondse rioleringen – Leidingsystemen met een gestructureerde wand van ongeplastificeerd PVC (PVC-U), polypropeen (PP) en polyetheen (PE) – Deel 3: Buizen en hulpstukken met geen gladde uitwendige oppervlakte, Type B
NEN-ISO 21307:2018/A1:2020 en | Kunststof buizen en hulpstukken – Stuiklas afdichtingsprocedures voor polyetheen (PE) buizen en hulpstukken gebruikt in constructies van gas- en waterdistributiesystemen
NEN-EN 26:2020 Ontw. en | Met gas gestookte huishoudelijke warmwaterdoorstroomtoestellen voor de productie van heet water voor huishoudelijk gebruik Commentaar voor: 2020-03-09
NEN-EN 267:2020 en | Verstuivingsbranders voor vloeibare brandstoffen
NEN-EN 676:2020 en | Ventilatorbranders voor gasvormige brandstoffen
Elektriciteits Voorziening |
NEN-EN 50641:2020 en | Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer – Vaste installaties – Eisen voor de validatie van simulatieprogrammatuur voor gebruik bij het ontwerpen van tractievoedingssystemen
NEN-EN-IEC 60077-3:2019 en;fr | Spoorwegtoepassingen – Elektrische uitrusting voor rollend materieel – Deel 3: Elektrotechnische onderdelen – Regels voor gelijkstroomvermogenschakelaars
NEN-EN-IEC 60077-4:2019 en;fr | Railtoepassingen – Elektrische uitrusting voor rollend materieel – Deel 4: Elektrotechnische componenten – Regels voor wisselstroomschakelaars
NEN-EN-IEC 60077-5:2020 en;fr | Railtoepassingen – Elektrotechnische uitrusting voor rollend materieel – Deel 5: Elektrotechnische componenten – Regels voor HV smeltveiligheden
NEN-EN-IEC 60309-5:2020 en;fr | Stopcontacten voor industrieel gebruik – Deel 5: Dimentionale compatibiliteit en interconnectie eisen voor stekkers, stopcontacten, scheepsconnectoren en scheepsinlaten voor laagspannings walaansluitsystemen (LVSC)
NEN-EN-IEC 60317-27-3:2020 en;fr | Specificaties voor bepaalde soorten wikkeldraad – Deel 27-3: Rechthoekig koperdraad bekleed met papier
NEN-IEC 61322:2020 en;fr | Radiation protection instrumentation – Installed ambient dose equivalent rate meters, warning and monitoring assemblies for neutrons with energies from thermal to 20 MeV
NEN-EN-IEC 61535:2020 en;fr | Toestelverbindingsstopcontacten bestemd voor vaste aansluiting in vaste installaties
NVN-IEC/TS 62351-100-3:2020 en | Power systems management and associated information exchange – Data and communications security – Part 100-3: Conformance test cases for the IEC 62351-3, the secure communication extension for profiles including TCP/IP
NPR-IEC/TR 63196:2020 en | Schakelapparatuur en besturingsapparatuur en hun samenstellingen voor laagspanning – Energie-efficiëntie
Elektrische Installaties |
NEN-EN 50676:2020 en | Elektrische apparatuur toegepast voor detectie en concentratiemeting van koelmiddelen in gasvorm – prestatie-eisen en testmethoden
Elektrische Producten |
NEN-EN 50083-2-4:2020 en | Kabelnetwerken voor televisie- en geluidsignalen en interactieve diensten – Deel 2-4: Interferentie beperkende filters voor de 700 MHz en 800 MHz banden ten behoeve van DTT ontvangst
NEN-EN 50360:2017/Ontw. A1:2020 en | Product standard to demonstrate the compliance of wireless communication devices, with the basic restrictions and exposure limit values related to human exposure to electromagnetic fields in the frequency range from 300 MHz to 6 GHz: devices used next to the ear Commentaar voor: 2020-03-03
NEN-EN 50566:2017/Ontw. A1:2020 en | Productnorm voor het aantonen dat draadloze telecommunicatietoestellen voldoen aan de basiseisen en blootstellingslimieten met betrekking tot de blootstelling van personen aan elektromagnetische velden in het frequentiegebied van 30 MHz tot 6 GHz: in de hand gehouden en op het lichaam gedragen toestellen in de directe nabijheid van het menselijk lichaam Commentaar voor: 2020-04-03
NEN-EN 50636-2-107:2015/A2:2020 en | Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke toestellen – Deel 2-107: Bijzondere eisen voor elektrisch aangedreven robotgrasmaaiers met accu
NEN-EN-IEC 60335-2-35:2016/A1:2020 en;fr | Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen – Veiligheid – Deel 2-35: Bijzondere eisen voor ogenblikkelijke waterverhitters
NEN-EN-IEC 60335-2-47:2003/A2:2020 en | Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen – Veiligheid – Deel 2-47: Bijzondere eisen voor kookketels voor bedrijfsgebruik
NEN-EN-IEC 60335-2-48:2003/A2:2019 en;fr | Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen – Veiligheid – Deel 2-48: Bijzondere eisen voor grills en broodroosters voor bedrijfsgebruik
NEN-EN-IEC 60335-2-49:2003/A2:2020 en;fr | Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen – Veiligheid – Deel 2-49: Bijzondere eisen voor elektrische toestellen voor het warmhouden van eten en serviesgoed voor bedrijfsgebruik
NEN-EN-IEC 60512-28-100:2020 en;fr | Connectors for electrical and electronic equipment – Tests and measurements – Part 28-100: Signal integrity tests up to 2 000 MHz – Tests 28a to 28g
NEN-EN-IEC 60904-4:2019 en | Fotovoltaïsche toestellen – Deel 4: Referentiegegevens van zonnecelapparaten – Procedures voor het vaststellen van de traceerbaarheid van kalibratie
NEN-EN-IEC 62311:2020 en | Beoordeling van elektrische en elektronische apparatuur blootgesteld aan het menselijk lichaam aan elektromagnetische velden (0 Hz-300 GHz)
NEN-IEC 63145-22-10:2020 en | Eyewear display – Part 22-10: Specific measurement methods for AR type – Optical properties
Elektro & ICT |
NEN-EN 301908-15:2020-01 en | IMT cellular networks;Harmonised Standard for access to radio spectrum;Part 15: Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA FDD) Repeaters
NEN-EN 302636-4-1:2020-01 en | Intelligent Transport Systems (ITS) – Vehicular Communications – GeoNetworking – Part 4: Geographical addressing and forwarding for point-to-point and point-to-multipoint communications – Sub-part 1: Media-Independent Functionality
NEN-EN 302663:2020-01 en | Intelligent Transport Systems (ITS) – Access layer specification for Intelligent Transport Systems operating in the 5 GHz frequency band
NEN-EN 303613:2020-01 en | Intelligent Transport Systems (ITS); LTE-V2X Access layer specification for Intelligent Transport Systems operating in the 5 GHz frequency band
Energie |
NEN-EN 17351:2020 en | Biobased producten – Bepaling van het zuurstofgehalte met behulp van een elementaire analysator
NEN 3650-1:2020 nl | Eisen voor buisleidingsystemen – Deel 1: Algemene eisen
NEN 3650-2:2020 nl | Eisen voor buisleidingsystemen – Deel 2: Aanvullende eisen voor leidingen van staal
NEN 3650-3:2020 nl | Eisen voor buisleidingsystemen – Deel 3: Aanvullende eisen voor leidingen van kunststof
NEN 3650-4:2020 nl | Eisen voor buisleidingsystemen – Deel 4: Aanvullende eisen voor leidingen van beton
NEN 3650-5:2020 nl | Eisen voor buisleidingsystemen – Deel 5: Aanvullende eisen voor leidingen van gietijzer
NEN 3651:2020 nl | Aanvullende eisen voor buisleidingen in of nabij belangrijke waterstaatswerken
NEN 3655:2020 nl | Veiligheidsbeheersysteem (VBS) voor buisleidingsystemen voor het transport van gevaarlijke stoffen – Functionele eisen
NEN-ISO 37155-1:2020 en | Framework for integration and operation of smart community infrastructures – Part 1: Recommendations for considering opportunities and challenges from interactions in smart community infrastructures from relevant aspects through the life cycle
NPR 8284:2019 nl | Open urban platform
NEN-ISO 9120:1998/A1:2020 en | Aardolie en aardolieproducten – Bepaling van de luchtdoorlatendheid van olie voor stoomturbines en andere oliën – Impingermethode
Industrie |
NEN-ISO 10791-7:2020 en | Beproeving van bewerkingscentra – Deel 7: Nauwkeurigheid van een afgewerkt proefstuk
NEN-EN 115-2:2020 Ontw. en | Veiligheid van roltrappen en rolpaden – Deel 2: Regels voor het verbeteren van de veiligheid van bestaande roltrappen en rolpaden Commentaar voor: 2020-03-02
NEN-ISO 12641-2:2020 en | Graphic technology – Prepress digital data exchange – Part 2: Advanced colour targets for input scanner calibration
NEN-ISO 12809:2020 en | Apparatuur voor gewasbescherming – Verdringerpompen met zuigers en pompcentrifuges – Beproevingsmethoden
NEN-EN 13103-1:2018/Ontw. A1:2020 en | Railtoepassingen – Wielen en draaistellen – Deel 1: Ontwerprichtlijn voor assen met buitenliggende tappen Commentaar voor: 2020-03-02
NEN-EN 14198:2016+A1:2018/Ontw. A2:2020 en | Railtoepassingen – Remmen – Eisen voor remsystemen voor door locomotieven getrokken treinen Commentaar voor: 2020-03-02
NEN-ISO 14743:2020 en | Pneumatiek – Push-in connectoren for thermoplastische buizen
NEN-EN 14848:2020 en | Aërosolbussen – Metalen bussen met 25,4 mm opening – Afmetingen van ventieldragers
NEN-ISO 1501:2009/A1:2020 en | ISO miniatuurschroefdraad
NEN-EN 15153-1:2020 en | Railtoepassingen – Externe optische en akoestische waarschuwingsapparatuur – Deel 1: Frontseinen, markeringslichten en sluitseinen voor hoofdspoorwegen
NEN-EN 15153-2:2020 en | Railtoepassingen – Externe optische en akoestische waarschuwingsapparatuur – Deel 2: Signaalhoorns voor hoofdspoorwegen
NEN-EN 15153-3:2020 en | Railtoepassingen – Externe optische en akoestische waarschuwingsapparatuur – Deel 3: Optische waarschuwingsapparatuur voor stedelijke spoorwegen
NEN-EN 15153-4:2020 en | Railtoepassingen – Externe optische en akoestische waarschuwingsapparatuur – Deel 4: Signaalhoorns voor stedelijke spoorwegen
NEN-EN 15620:2020 Ontw. en | Niet-verrijdbare stalen opslagsystemen – Toleranties, vervormingen en veiligheidsafstanden Commentaar voor: 2020-03-02
NEN-ISO 16049-1:2020 en | Air cargo equipment – Restraint straps – Part 1: Design criteria and testing methods
NEN-ISO 16063-34:2020 en | Methoden voor de kalibratie van trilling- en schokopnemers – Deel 34: Testen van sensitiviteit bij vaste temperaturen
NEN-ISO 1609:2020 en | Vacuum technology – Dimensions of non-knife edge flanges
NEN-EN 16604-20:2020 en | Space sustainability – Planetary protection
NEN-EN 16796-6:2020 en | Energie-efficiëntie van mobiele transportwerktuigen – Beproevingsmethoden – Deel 6: Portaalheftrucks voor containers
NEN-EN 16890:2017/2e Ontw. A1:2020 en | Kindermeubilair – Matrassen voor kinderbedden en wiegen – Veiligheidseisen en beproevingsmethoden Commentaar voor: 2020-02-12
NVN-ISO/TS 16976-7:2020 en | Ademhalingsbeschermingsmiddelen – Menselijke factoren – Deel 7: Gehoor en spraak
NEN-EN 17314:2020 en | Gemotoriseerde transportwerktuigen – Specificaties en beproevingsmethoden – Bevestigingssystemen voor de bestuurder anders dan heupgordels
NEN-EN 17460:2020 Ontw. en | Railway applications – Adhesive bonding of rail vehicles and parts Commentaar voor: 2020-02-12
NEN-EN 17479:2020 Ontw. en | Gehoorbescherming – Leidraad voor de selectie van individuele lektest methoden Commentaar voor: 2020-03-16
NEN-ISO 18937:2020 en | Imaging materials – Photographic reflection prints – Methods for measuring indoor light stability
NEN-ISO 20766-11:2020 en | Wegvoertuigen – Onderdelen van brandstofsystemen voor LPG – Deel 11: Afsluitklep
NEN-ISO 21358:2020 en | Vacuümtechniek – Recht-hoekige afsluiter – Afmetingen en interfaces voor pneumatische actuator
NEN-ISO 21993:2020 en | Paper and pulp – Deinkability test for printed paper products
NEN-ISO 22153:2020 en | Elektrische aandrijvingen voor industriële afsluiters – Algemene eisen
NEN-ISO 23055:2020 en | Schepen en maritieme techniek – Ontwerpeisen aansluitflenzen van ballastwatersystemen voor internationale ballastwater overdracht
NEN-ISO 23121-1:2019 en | Ships and marine technology – Inflatable buoyancy support systems against flooding of ships – Part 1: Gas supply system
NEN-ISO 23121-2:2019 en | Ships and marine technology – Inflatable buoyancy support systems against flooding of ships – Part 2: Buoyancy chamber
NEN-ISO 23430:2019 en | Ships and marine technology – Specification of high manganese austenitic steel thin strips used for LNG tanks on board ships
NEN-EN 2516:2020 en | Aerospace series – Passivation of corrosion resisting steels and decontamination of nickel base alloys
NEN-EN-ISO 28927-1:2020 en | Draagbare handgereedschappen – Beproevingsmethoden voor de evaluatie van de trillingsemissie – Deel 1: Hoek- en verticale slijpmachines
NEN-ISO 2904:2020 en | ISO Metrische trapeziumvormige schroefdraad – Basisafmetingen
NEN-EN 3155-017:2020 en | Aerospace series – Electrical contacts used in elements of connection – Part 017: Contacts, electrical, relay base, female, type A, crimp, class P – Product standard
NEN-EN 3155-018:2020 en | Aerospace series – Electrical contacts used in elements of connection – Part 018: Contacts, electrical, male, type A, crimp, class S – Product standard
NEN-EN 3219:2020 en | Aerospace series – Heat resisting nickel base alloy (NI-P100HT) – Cold worked and softened – Bar and wire for continuous forging extrusion for fasteners – 3 mm = D = 30 mm
NEN-EN 3358:2020 en | Aerospace series – Steel FE-PM1503 (X3CrNiMoAl 13-8-2) – Vacuum induction melted and consumable electrode remelted – Solution treated and precipitation treated – Bar for machining – a or D = 150 mm – Rm = 1 400 MPa
NEN-EN 3666:2020 en | Aerospace series – Heat resisting alloy NI-PH2601 – Solution treated and cold worked – Bar for forged fasteners – D = 50 mm – 1 550 = MPa = 1 830 MPa
NEN-EN 3761:2020 en | Aerospace series – Heat resisting alloy FE-PA2601 – Softened and cold worked – Bar for forged fasteners – D = 50 mm – 1 100 MPa = Rm = 1 300 MPa
NEN-EN 4707:2020 en | Aerospace series – Acid pickling of aluminium and aluminium alloys without hexavalent chromiumjavascript:void(0);
NEN-EN 4875:2020 en | Aerospace series – Surface treatments – Test method for measurement of electrical contact resistance
NEN-EN-ISO/ASTM 52907:2020 en | Additive manufacturing – Feedstock materials – Methods to characterize metal powders
NEN-ISO 5598:2020 de;en;fr | Hydraulische en pneumatische systemen – Woordenlijst
NEN-ISO 5681:2020 en | Apparatuur voor het beschermen van gewassen – Woordenlijst
NEN-ISO 668:2020 en | Series 1 freight containers – Classification, dimensions and ratings
NPR 7600:2020 nl | Toepassing van brandbare koudemiddelen in koelinstallaties en warmtepompen
NPR 7601:2020 nl | Toepassing van kooldioxide als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen.
NEN-EN-ISO 80079-36:2016/C1:2020 en;de;fr | Explosieve atmosferen – Deel 36: Niet-elektrisch materieel voor gebruik in explosieve atmosferen – Basismethoden en eisen
NEN-ISO 8789:2020 en | Rubber hoses and hose assemblies for liquefied petroleum gas in motor vehicles – Specification
NEN-ISO 9803-1:2020 en | Vacuümtechniek – Inbouwmaten van leidinghulpstukken – Deel 1: Geen mesrand flenstype
NEN-ISO 9803-2:2020 en | Vacuümtechniek – Inbouwmaten van leidingstukken – Deel 2: Mesrand flenstype
Kennis- & Informatiediensten |
NEN-ISO/IEC 11179-3:2013/A1:2020 en | Information technology – Metadata registries (MDR) – Part 3: Registry metamodel and basic attributes
NEN-ISO/IEC 13818-1:2019/A1:2020 en | Information technology – Generic coding of moving pictures and associated audio information – Part 1: Systems – Amendment 1: Carriage of JPEG XS inMPEG-2 TS
NEN-ISO/IEC 14496-14:2020 en | Information technology – Coding of audio-visual objects – Part 14: MP4 file format
NEN-ISO/IEC 14763-2:2020 en | Information technology – Implementation and operation of customer premises cabling – Part 2: Planning and installation
NEN-ISO/IEC 14776-415:2020 en | Information technology – Small computer system interface (SCSI) – Part 415: SCSI architecture model – 5 (SAM-5)
NEN-ISO/IEC 14776-481:2019 en | Information technology – Small computer system interface (SCSI) – Part 481:Security Features for SCSI Commands (SFSC)
NEN-ISO 15704:2020 en | Enterprise modelling and architecture – Requirements for enterprise-referencing architectures and methodologies
NVN-CEN/TS 16702-1:2020 en | Electronic fee collection – Secure monitoring for autonomous toll systems – Part 1: Compliance checking
NVN-CEN/TS 16702-2:2020 en | Electronic fee collection – Secure monitoring for autonomous toll systems – Part 2: Trusted recorder
NEN-EN 17473:2020 Ontw. en | Building information modelling (BIM) – Data templates for construction objects used in the life cycle of any built asset – Data templates based on harmonised technical specifications under the Construction Products Regulation (CPR) Commentaar voor: 2020-03-16
CWA 17492:2020 en | Predictive control and maintenance of data intensive industrial processes
CWA 17494:2020 en | Analytics Insights and Scaling Policies for Microservices
NEN-ISO/IEC 19770-8:2020 en | Information technology – IT asset management – Part 8: Guidelines for mapping of industry practices to/from the ISO/IEC 19770 family of standards
NVN-ISO/IEC TS 19795-9:2019 en | Information technology – Biometric performance testing and reporting – Part 9: Testing on mobile devices
NEN-ISO/IEC 22505:2019 en | Information technology – Method for the determination of ink cartridge yield for monochrome inkjet printers and multi-function devices that contain inkjet printer components
NEN-ISO/IEC 23003-5:2020 en | Information technology – MPEG audio technologies – Part 5: Uncompressed audio in MPEG-4 file format
NEN-EN-IEC 60793-2:2019 en;fr | Optical fibres – Part 2: Product specifications – General
NEN-EN-IEC 61300-2-54:2020 en | Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test and measurement procedures – Part 2-54: Tests – Corrosive atmosphere (mixed gas)
NEN-ISO 8000-63:2020 en | Data quality – Part 63: Data quality management: Process measurement
Materialen & Bouwproducten |
NEN-ISO 11971:2020 en | Steel and iron castings – Visual testing of surface quality
NEN-EN 12390-12:2020 en | Beproeving van verhard beton – Deel 12: Bepaling van de potentiële carbonatatieweerstand van beton: Versnelde carbonatatiemethode
NEN-EN 13206:2017+A1:2020 en | Kunststoffen – Thermoplastische afdekfoliën voor gebruik in de land- en tuinbouw
NEN-ISO 13320:2020 en | Analyse van de deeltjesgrootteverdeling – Methoden met laserdiffractie
NEN-EN 13373:2020 en | Beproevingsmethoden voor natuursteen – Bepaling van de geometrische eigenschappen van natuursteenproducten
NEN-EN-ISO 14713-2:2020 en | Zinken deklagen – Richtlijnen en aanbevelingen voor de bescherming van ijzer en staal in constructies tegen corrosie – Deel 2: Thermisch verzinken
NEN-EN 14915:2013+A2:2020 en | Wand- en gevelbekleding van massief hout – Eigenschappen, conformiteitsbeoordeling en merken
NEN-EN 1534:2020 en | Houten vloeren en parket – Bepaling van de weerstand tegen indrukking (Brinell) – Beproevingsmethode
NEN-ISO 17257:2020 en | Rubber – Identificatie van polymeren – Pyrolytische gas-chromatografische methode door gebruikmaking van massa-spectrometrische waarneming
NEN-EN-ISO 180:2020 en | Kunststoffen – Bepaling van de slagsterkte volgens Izod
NEN-ISO 1920-4:2020 en | Beproeving van beton – Deel 4: Druksterkte van verhard beton
NEN-EN 1992-1-1+C2:2011/NB:2016+A1:2020 nl | Nationale bijlage bij NEN-EN 1992-1-1+C2 Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies – Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen
NEN 2087:2019 en | Bepaling aandeel organisch materiaal van gewapende bitumen banen en de deklagen daarvan
NEN-EN-ISO 2106:2020 en | Anodiseren van aluminium en aluminiumlegeringen – Bepaling van de massa per oppervlakte eenheid (oppervlaktedichtheid) van anodisch aangebrachte oxidelagen – Gravimetrische methode
NEN-ISO 22526-1:2020 en | Kunststoffen – koolstofdioxide en ecologische voetafdruk van biobased kunststoffen – Deel 1: Algemene principes
NEN-ISO 23169:2020 en | Verven en vernissen – Methodes voor kwaliteitsbeoordeling op locatie van deklagen op binnenmuren
NEN-EN-ISO 29988-1:2020 en | Kunststoffen – Polyoxymethyleen (POM) pers-, spuitgiet- en extrusiematerialen – Deel 1: Aanduidingssystemen en basis voor specificaties
NEN-ISO 3865:2020 en | Gevulkaniseerde of thermoplastische rubber – Beproevingsmethoden voor de bepaling van de vlekvorming in contact met organisch materiaal
NEN-ISO 4987:2020 en | Steel castings – Liquid penetrant testing
NEN 6008+A1:2020 nl | Betonstaal
NEN-ISO 7725:2020 en | Rubber en producten van rubber – Bepaling van het broom- en chloorgehalte
Milieu & Maatschappij |
NEN-ISO 11665-4:2020 en | Radioactiviteitsmetingen – Lucht – Radon 222 – Part 4: Geïntegreerde meetmethoden voor de bepaling van de gemiddelde radon activiteitsconcentratie met behulp van passieve bemonstering en vertraagde analyse
NVN-CEN/TS 17091:2018 en | Crisismanagement – Handreiking voor het ontwikkelen van strategisch vermogen
Terminologie |
NEN-EN 12973:2020 en | Waardebeheer
Zorg & Welzijn |
NEN-ISO 14243-1:2009/A1:2020 en | Chirurgische implantaten – Slijtage van totale kniegewricht-prothesen – Deel 1: Belasting en verplaatsingsparameters voor slijtagebeproevingsmachines met belastingcontrole en corresponderende omgevingscondities voor beproeving
NVN-CEN/TS 17390-1:2020 en | Molecular in vitro diagnostic examinations – Specifications for pre-examination processes for circulating tumor cells (CTCs) in venous whole blood – Part 1: Isolated RNA
NVN-CEN/TS 17390-2:2020 en | Molecular in vitro diagnostic examinations – Specifications for pre-examination processes for circulating tumor cells (CTCs) in venous whole blood – Part 2: Isolated DNA
NVN-CEN/TS 17390-3:2020 en | Molecular in vitro diagnostic examinations – Specifications for pre-examination processes for circulating tumor cells (CTCs) in venous whole blood – Part 3: Preparations for analytical CTC staining
NEN-ISO 18615:2020 en | Traditional Chinese medicine – General requirements of electric radial pulse tonometric devices
NEN-ISO 21801-1:2020 en | Cognitive accessibility – Part 1: General guidelines
NEN-ISO 22988:2020 en | Traditional Chinese medicine – Astragalus mongholicus root