STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Vaststelling afnameperiode centrale eindtoets PO, schooljaar 2017–2018
Datum: 26 september 2016
Kenmerk: CvTE-16.01672
Het College voor Toetsen en Examens,
Gelet op artikel 2 lid 6, onderdeel b, van de Wet College voor toetsen en examens;
Besluit:
Artikel
1

Afnameperiode centrale eindtoets PO
De afnameperiode centrale eindtoets PO, schooljaar 2017–2018 wordt vastgesteld als opgenomen in bijlage 1 bij dit besluit.
Artikel
2

Tijdsduur
De centrale eindtoets wordt afgenomen gedurende drie dagdelen op drie aaneengesloten schooldagen.
Artikel
3

Bekendmaking
De vaststelling van de afnameperiode centrale eindtoets PO schooljaar 2017–2018, als opgenomen in de bijlage bij dit collegebesluit, wordt geplaatst in de Staatscourant. De informatie wordt tevens geplaatst op de site www.centraleeindtoetspo.nl.
Artikel
4

Inwerkingtreding
Het besluit treedt in werking de dag na plaatsing in de Staatscourant ten behoeve van het schooljaar 2017–2018.
Artikel
5

Citeertitel
Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit vaststelling afnameperiode centrale eindtoets PO, schooljaar 2017–2018.
Het College voor Toetsen en Examens,
de voorzitter,
P.J.J.
Hendrikse

BIJLAGE BIJ HET COLLEGEBESLUIT VASTSTELLING AFNAMEPERIODE CENTRALE EINDTOETS PO, SCHOOLJAAR 2016–2017, VAN 26 SEPTEMBER 2016, NUMMER CVTE-16.01672

Afnameperiodes centrale eindtoets PO, schooljaar 2017–2018
De afnameperiodes van de centrale eindtoets voor het schooljaar 2017–2018 zijn op 26 september 2016 door het College voor Toetsen en Examens vastgesteld. Voor de afname van de centrale eindtoets in het PO is een reguliere afnameperiode. Leerlingen die de centrale eindtoets niet of gedeeltelijk hebben gemaakt, kunnen de toets digitaal inhalen tijdens de inhaalperiode. In onderstaand schema zijn de afnameperiodes aangegeven van de reguliere afnameperiode en de inhaalperiode.
Reguliere afnameperiode centrale eindtoets papieren versie 2018
Week 16 | 17 – 19 april*
* Deze data zijn eerder bekendgemaakt op 1 juni 2016, Staatscourant 2016 nr. 27831
Reguliere afnameperiode digitale adaptieve centrale eindtoets 2018 |
Week 16 | 16 – 20 april |
Week 17 | 23 – 26 april |
Inhaalperiode centrale eindtoets 2018
Week 17 | 23 – 26 april
Week 19 | 7 – 9 en 11 mei
Week 20 | 14 – 18 mei
Week 21 | 22 – 25 mei
De papieren centrale eindtoets wordt afgenomen op drie aaneensluitende schooldagen. De papieren Centrale Eindtoets wordt op vaste dagen afgenomen met start op dinsdag 17 april 2018. De digitale adaptieve centrale eindtoets kan flexibel worden afgenomen in de periode 16 tot en met 26 april 2018. In het schooljaar 2017–2018 zijn de onderdelen taal en rekenen van de Centrale Eindtoets verplicht, het onderdeel wereldoriëntatie is facultatief.
De duur van de centrale eindtoets primair onderwijs is 3 dagdelen.
De wijze van afname van de Centrale Eindtoets primair onderwijs is voor de reguliere afnameperiode een toets op papier of een digitale toets. Voor de inhaalperiode is het een digitale adaptieve toets.

TOELICHTING BIJ HET COLLEGEBESLUIT VASTSTELLING AFNAMEPERIODE CENTRALE EINDTOETS PO, SCHOOLJAAR 2016–2017, VAN 26 SEPTEMBER 2016, NUMMER CVTE-16.01672
Dit collegebesluit betreft de vaststelling van de afnameperiode, de tijdsduur en de wijze waarop de centrale eindtoets PO wordt afgenomen in het schooljaar 2017–2018.
De tevens in deze publicatie opgenomen data voor de reguliere afnameperiode centrale eindtoets papieren versie 2018, zijn eerder bekend gemaakt op 1 juni 2016, Staatscourant 2016 nr. 27831.
Het College voor Toetsen en Examens,
de voorzitter,
P.J.J.
Hendrikse