STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Nieuwe normen NEN
Overzicht van nieuwe publicaties van het Nederlands Normalisatie-Instituut, inclusief de Europese normen, in de periode met 3 december 2015 tot 7 januari 2016. De normbladen kunnen worden besteld bij NEN-Klantenservice, tel. 015-2690391, waar men ook met vragen terecht kan.
Tevens kunnen de genoemde normen via internet besteld worden (www.nen.nl).
Correspondentieadres: Postbus 5059, 2600 GB Delft.
Document number | Title
AgroFood & Consument |
NEN-EN-ISO 137:2016 en | Wolvezels – Bepaling van de diameter van de vezel – Methode met projectiemicroscoop
NEN-ISO 14878:2015 en | Cycles – Audible warning devices – Technical specification and test methods
NEN-EN 15947-2:2015 en | Pyrotechnische artikelen – Vuurwerk, Categorieën F1, F2 en F3 – Deel 2: Categorieën en soorten van vuurwerk
NEN-EN 15947-3:2015 en | Pyrotechnische artikelen – Vuurwerk, Categorieën F1, F2 en F3 – Deel 3: Minimale aanduidingseisen
NEN-EN 15947-4:2015 en | Pyrotechnische artikelen – Vuurwerk, Categorieën F1, F2 en F3 – Deel 4: Beproevingsmethoden
NEN-EN 15947-5:2015 en | Pyrotechnische artikelen – Vuurwerk, Categorieën F1, F2 en F3 – Deel 5: Eisen voor aanleg en prestatie
NEN-EN 16732:2015 en | Ritssluitingen – Specificatie
NEN-EN 16738:2015 en | Emission safety of combustible air fresheners – Test methods
NEN-EN 16739:2015 en | Emission safety of combustible air fresheners – Methodology for the assessment of test results and application of recommended emission limits
NEN-EN 16740:2015 en | Emission safety of combustible air fresheners – User safety information
NEN-EN 16804:2016 en | Duikuitrusting – Duikvinnen met open hiel – Eisen en beproevingsmethoden
NEN-EN 16805:2015 en | Duikuitrusting – Duikbril – Eisen en beproevingsmethoden
NEN-ISO 18080-1:2016 en | Textiel – Beproevingsmethoden voor de evaluatie van elektrostatische neiging van weefsel – Deel 1: Beproevingsmethode door middel van coronalading
NEN-ISO 18080-2:2015 en | Textiel – Beproevingsmethoden voor de evaluatie van elektrostatische neiging van weefsel – Deel 2: Beproevingsmethode die gebruikt maakt van roterende mechanische wrijving
NEN-ISO 18080-3:2016 en | Textiel – Beproevingsmethoden voor de evaluatie van elektrostatische neiging van weefsel – Deel 3: Beproevingsmethode die gebruikt maakt van handmatige wrijving
NEN-ISO 18080-4:2016 en | Textiel – Beproevingsmethoden voor de evaluatie van elektrostatische neiging van weefsel – Deel 4: Beproevingsmethode die gebruikt maakt van horizontale mechanische wrijving
NEN-EN-ISO 18416:2015 en | Cosmetica – Microbiologie – Detectie van Candida albicans
NEN-ISO 19344:2015 en | Melk en melkproducten – Starter culturen, probiotica en gefermenteerde producten – Kwantificering van melkzuurbacteriën met flowcytometrie
NEN-EN 1972:2015 en | Duikuitrusting – Snorkels – Veiligheidseisen en beproevingsmethoden
NEN-EN-ISO 21150:2015 en | Cosmetica – Microbiologie – Detectie van Escherichia coli
NEN-EN-ISO 22630:2015 en | Oliehoudende zaden en schoten – Bepaling van het oliegehalte – Snelle extractiemethode
NEN-EN-ISO 22717:2015 en | Cosmetica – Microbiologie – Detectie van Pseudomonas aeruginosa
NEN-EN-ISO 22718:2016 en | Cosmetica – Microbiologie – Detectie van Staphylococcus aureus
NEN-ISO 6565:2016 en | Tabak en tabakproducten – Trekweerstand van sigaretten en drukval van filters – Standaardcondities en metingen
NEN-ISO 6695:2015 en | Fietsen – Pedaalas en cranksamenstelling met rechte eindfitting- assemblage-afmetingen
NEN-EN-ISO 7973:2015 en | Cereals and milled cereal products – Determination of the viscosity of flour – Method using an amylograph
Bouw & Installatie |
NEN-EN 12098-1:2015 Ontw. en | Meet- en regelapparatuur voor verwarmingssystemen – Deel 1: Meet- en regelapparatuur voor centrale verwarming – Modules M3-5,6,7,8 Commentaar voor: 2016-02-03
NEN-EN 12098-3:2015 Ontw. en | Meet- en regelapparatuur voor verwarmingssystemen – Deel 3: Meet- en regelapparatuur voor elektrische verwarmingssystemen – Modules M3-5,6,7,8 Commentaar voor: 2016-02-03
NEN-EN 12098-5:2015 Ontw. en | Meet- en regelapparatuur voor verwarmingssystemen – Deel 5: Vaste start-stop regelapparatuur voor verwarmingssystemen – Modules M3-,5,6,7,8 Commentaar voor: 2016-02-03
NEN-EN 12309-2:2015/C1:2015 en | Met gas gestookte toestellen voor verwarming en/of koeling met een netto warmte input niet meer dan 70 kW – Deel 2: Veiligheid
NEN-EN 1406:2015 Ontw. en | Chemicaliën voor behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Gemodificeerd zetmeel Commentaar voor: 2016-02-17
NEN-EN 14303:2015 en | Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële installaties – Fabrieksmatig vervaardigde producten van minerale wol (MW) – Specificatie
NEN-EN 14304:2016 en | Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële installaties – Fabrieksmatig vervaardigde producten van flexibel elastomeerschuim (FEF) – Specificatie
NEN-EN 14305:2015 en | Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële installaties – Fabrieksmatig vervaardigde producten van cellulair glas (CG) – Specificatie
NEN-EN 14306:2015 en | Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële installaties – Fabrieksmatig vervaardigde producten van calciumsilicaat (CS) – Specificatie
NEN-EN 14307:2016 en | Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële installaties – Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxtrudeerd polystyreenschuim (XPS) – Specificatie
NEN-EN 14308:2015 en | Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële installaties – Fabrieksmatig vervaardigde producten van hard polyurethaanschuim (PUR) en polyisocyanuraatschuim (PIR) – Specificatie
NEN-EN 14309:2015 en | Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële installaties – Fabrieksmatig vervaardigde producten van geëxpandeerd polystyreenschuim (EPS) – Specificatie
NEN-EN 14313:2016 en | Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële installaties – Fabrieksmatig vervaardigde producten van polyethyleenschuim (PEF) – Specificatie
NEN-EN 14314:2015 en | Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële installaties – Fabrieksmatig vervaardigde producten van fenolschuim (PF) – Specificatie
NEN-EN 14459:2015 en | Veiligheids- en regelinrichtingen voor branders en toestellen met gasvormige of vloeibare brandstoffen – Regelfuncties in elektronicasystemen – Methoden voor classificatie en beoordeling
NEN-EN 15232-1:2015 Ontw. en | Energieprestatie van gebouwen – Invloed van Gebouwautomatisering, Regelingen en Gebouwbeheer – Molules M10-4,5,6,7,8,9,10 Commentaar voor: 2016-02-03
NEN-EN 15500-1:2015 Ontw. en | Meet- en regelapparatuur voor verwarmings-, ventilatie- en luchtbehandelingssystemen – Deel 1: Elektronische regelapparatuur voor afzonderlijke zones – Modules M3-5, M4-5, M5-5 Commentaar voor: 2016-02-03
NEN-EN 15501:2015 en | Materialen voor de thermische isolatie van gebouw- en industriële installaties – Fabrieksmatig geëxpandeerde perliet (EP) en geëxfolieerd vermiculiet (EV) producten – Specificatie
NEN 1594:2006/C2:2015 nl | Droge blusleidingen in en aan gebouwen
NEN 1594:2006+C2:2015 nl | Droge blusleidingen in en aan gebouwen
NEN-EN 15975-1:2011+A1:2015 en | Veiligheid van drinkwaterlevering – Richtlijnen voor risico- en crisismanagement – Deel 1: Crisismanagment
NEN-EN-ISO 16283-2:2015 en | Akoestiek – Praktijkmeting van geluidisolatie in gebouwen en van bouwelementen – Deel 2: Contactgeluidisolatie
NEN-EN 16436-1:2014+A1:2015 en | Rubber- en kunststofslangen, buizen en verbindingstukken gebruikt voor propaan, butaan en hun mengsels in de dampfase – Deel 1: Slangen en buizen
NEN-EN 16678:2015 en | Veiligheid en controle-apparatuur voor gasbranders en gas verbrandingsapparatuur – Automatische beveiligingsafsluiters voor bedrijfsdruk van boven 500 kPa tot en met 6300 kPa
NEN-EN 16724:2016 en | Thermische isolatieproducten voor gebouwen – Instructies voor bevestigen en vastmaken van buitenisolatie gevelsystemen voor de bepaling van het brandgedrag (ETICS)
NEN-EN 16932-1:2015 Ontw. en | Buitenriolering – Pompsystemen – Deel 1: Algemene eisen Commentaar voor: 2016-01-12
NEN-EN 16932-2:2015 Ontw. en | Buitenriolering – Pompsystemen – Deel 2: Overdrukinstallaties Commentaar voor: 2016-01-12
NEN-EN 16932-3:2015 Ontw. en | Buitenriolering – Pompsystemen – Deel 3: Vacuümsystemen Commentaar voor: 2016-01-12
NEN-EN 16941-1:2015 Ontw. en | Locatie gebonden niet-drinkwatersystemen: Deel 1: Systemen voor het gebruik van regenwater Commentaar voor: 2016-01-19
NEN-EN 16946-1:2015 Ontw. en | Inspectie van Gebouwautomatisering, Gebouwbeheersystemen en Technisch Gebouwmanagement – Module M10-11 Commentaar voor: 2016-02-03
NEN-EN 16947-1:2015 Ontw. en | Gebouwbeheersystemen – Module M10-12 Commentaar voor: 2016-02-03
NVN-CEN/TS 1852-2:2016 en | Kunststofleidingsystemen voor drukloze buitenrioleringen – Polypropeen (PP) – Deel 2: Conformiteitsbeoordeling
NEN-EN-ISO 19109:2015 en | Geo-informatie – Regels voor het toepassingsschema
NEN-EN 331:2015 en | Met de hand bediende kogelkranen en bodemplugkranen voor gasinstallaties in gebouwen
NEN-EN-ISO 6781-3:2016 en | Energieprestaties van gebouwen – Warmtedetectie, lucht en vocht onregelmatigheden in gebouwen door infrarood methoden – Deel 3: Kwalificaties van de exploitanten van de apparatuur, Gegevens analisten en Schrijversverslag
Bouwveiligheid |
NEN-EN 1997-1+C1:2012/NB:2012/C1:2015 nl | Nationale bijlage bij NEN-EN 1997-1 Eurocode 7: Geotechnisch ontwerp – Deel 1: Algemene regels
NEN 9997-1+C1:2012/C2:2015 nl | Geotechnisch ontwerp van constructies – Deel 1: Algemene regels
NEN 9997-1+C1+A1:2016 Ontw. nl | Geotechnisch ontwerp van constructies – Deel 1: Algemene regels Commentaar voor: 2016-04-01
Consumentenzaken |
NEN-EN 1729-1:2015 en | Meubelen – Stoelen en tafels voor onderwijsintellingen – Deel 1: Functionele afmetingen
Elektriciteits Voorziening |
NEN-EN 50200:2015 en | Beproevingsmethode voor het functiebehoud bij brand van niet-beschermde dunne kabels voor gebruik in stroomketens voor veiligheidsdoeleinden
NEN-EN 50342-1:2015 en | Lood-zwavelzuur batterijen – Deel 1: Algemene eisen en beproevingsmethoden
NEN-EN 50342-6:2015 en | Lood-zwavelzuur accu's – Deel 6: Accu's voor "Micro-Cycle" toepassingen
NEN-EN 50399:2011/Ontw. A1:2015 en | Algemene beproevingsmethoden voor kabels bij brand – Het meten van de warmte- en rookontwikkeling tijdens beproeving op brandvoorplanting – Beproevingsapparatuur, beproevingsprocedures, beproevingsresultaten Commentaar voor: 2016-02-11
CLC/TS 50459-2:2016 en | Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer – Telecommunicatie,seinwezen en gegevensverwerking – Europees treinbeveiligingssysteem (ERTMS) – Bestuurder-machine interface – Deel 2: Ergonomische afspraken voor GSM/R-informatie
NEN-EN 50463-1:2015 Ontw. en | Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer – Energiemeting aan boord van railvoertuigen – Deel 1: Algemeen Commentaar voor: 2016-01-19
NEN-EN 50463-2:2015 Ontw. en | Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer – Energiemeting aan boord van railvoertuigen – Deel 2: Energiemeting Commentaar voor: 2016-01-19
NEN-EN 50463-3:2015 Ontw. en | Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer – Energiemeting aan boord van railvoertuigen – Deel 3: Behandeling van data Commentaar voor: 2016-01-19
NEN-EN 50463-4:2015 Ontw. en | Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer – Energiemeting aan boord van railvoertuigen – Deel 4: Communicatie Commentaar voor: 2016-01-19
NEN-EN 50463-5:2015 Ontw. en | Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer – Energiemeting aan boord van railvoertuigen – Deel 5: Conformiteitsbeoordeling Commentaar voor: 2016-01-19
NEN-EN 50520:2015 Ontw. en | Afdekplaten en afdekfolie ter waarschuwing van de aanwezigheid van ondergrondse (al dan niet in kabelkanalen ondergebrachte) elektrische leidingen en ter bescherming van deze Commentaar voor: 2016-01-26
NPR-CLC/TR 50646:2015 en | Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer – Vaste installaties – Specificaties voor onderstations voor gelijkstroomtractie waar terugvoeding in het hoogspanningsnet mogelijk is
NEN-EN-IEC 60317-0-9:2016 en | Specifications for particular types of winding wires – Part 0-9: General requirements – Enamelled rectangular aluminium wire
NEN-EN-IEC 60424-8:2016 en | Ferrite cores – Guidelines on the limits of surface irregularities – Part 8: PQ-cores
NEN-EN-IEC 61400-25-2:2015 en | Windturbines – Deel 25-2: Communicatie voor bewaking en controle van windkrachtcentrales – Informatiemodellen
NEN-EN-IEC 61400-25-3:2015 en | Windturbines – Deel 25-3: Communicatie voor bewaking en controle van windkrachtcentrales – Informatie-uitwisselingsmodellen
NEN-EN-IEC 61427-2:2015 en | Secondary cells and batteries for renewable energy storage – General requirements and methods of test – Part 2: On-grid applications
NEN-EN-IEC 62317-13:2016 en | Ferrietkernen – Afmetingen – Deel 13: PQ-kernen gebruikt in voedingstoepassingen
NEN-EN-IEC 62333-2:2006/A1:2016 en | Geluidsonderdrukkingsplaat voor digitale toestellen en materieel – Deel 2: Meetmethoden
NEN-EN-IEC 62683:2015 en | Low-voltage switchgear and controlgear – Product data and properties for information exchange
NEN-EN-IEC 62823:2015 en | Thyristor valves for thyristor controlled series capacitors (TCSC) – Electrical testing
Elektrische Installaties |
NEN-EN 50131-1:2006/Ontw. A2:2015 en | Alarmsystemen – Inbraak- en overvalsystemen – Deel 1: Systeemeisen Commentaar voor: 2016-01-26
NEN-EN-IEC 60079-10-1:2015 en | Explosieve atmosferen – Deel 10-1: Classificatie van gebieden – Explosieve gasatmosferen
NEN-EN-IEC 60079-6:2015 en | Explosieve atmosferen – Deel 6: Bescherming van materieel door vloeistofvulling "o"
NEN-EN-IEC 60079-7:2015 en | Explosieve atmosferen – Deel 7: Bescherming van materieel door verhoogde veiligheid "e"
NEN-EN-IEC 60534-8-4:2015 en | Regelkleppen voor industriële processen – Deel 8-4: Geluidmetingen – Voorspelling van geluid opgewekt door hydrodynamische stroming
NVN-IEC/TS 62872:2016 en | Industrial-process measurement, control and automation system interface between industrial facilities and the smart grid
Elektrische Producten |
NEN-EN 13757-6:2015 en | Communication systems for meters – Part 6: Local Bus
NEN-EN 1434-3:2015 en | Heat meters – Part 3: Data exchange and interfaces
NEN-EN 50440:2016 en | Efficiëntie van huishoudelijke elektrische heetwaterreservoirs en beproevingsmethoden
CLC/TR 50607-10:2015 en | Satelietsignaal distributie over een enkele coaxiale kabel – Deel 2: Implementatie richtlijn
CLC/TR 50627:2015 en | Study Report on Electromagnetic Interference between Electrical Equipment/Systems in the Frequency Range Below 150 kHz
NEN-EN-IEC 60061-1:1993/A53:2015 en | Lampvoeten en lamphouders alsmede kalibers voor controle van uitwisselbaarheid en veiligheid – Deel 1: Lampvoeten
NEN-EN-IEC 60061-2:1993/A50:2015 en | Lampvoeten en lamphouders alsmede kalibers voor controle van de uitwisselbaarheid en veiligheid – Deel 2: Lamphouders
NEN-EN-IEC 60061-3:1993/A51:2015 en | Lampvoeten en lamphouders alsmede kalibers voor controle van de uitwisselbaarheid en veiligheid – Deel 3: Kalibers
NEN-EN-IEC 60068-2-60:2016 en | Klimatologische en mechanische beproevingsmethoden voor elektrotechnische producten – Deel 2-60: Beproevingen – Proef Ke: Corrosiebeproeving voor stromende gasmengsels
NEN-EN-IEC 60335-2-8:2015 en | Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen – Veiligheid – Deel 2-8: Bijzondere eisen voor scheertoestellen, tondeuses en soortgelijke toestellen
NEN-EN-IEC 60384-19:2016 en | Fixed capacitors for use in electronic equipment – Part 19: Sectional specification: Fixed metallized polyethylene-terephthalate film dielectric surface mount d.c. capacitors
NEN-EN-IEC 60455-2:2015 en | Resin based reactive compounds used for electrical insulation – Part 2: Methods of test
NEN-EN-IEC 60598-2-5:2015 en | Verlichtingsarmaturen – Deel 2-5: Bijzondere eisen – Schijnwerpers
NEN-EN-IEC 60745-2-3:2011/A13:2015 en | Handgereedschap motoraandrijvende elektrisch gereedschap – Deel 2-3: Bijzondere eisen voor slijpmachines, polijstmachines en schijfschuurmachines
NEN-EN-IEC 60939-3:2015 en | Passive filter units for electromagnetic interference suppression – Part 3: Passive filter units for which safety tests are appropriate
NEN-EN-IEC 61000-6-5:2015 en | Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) – Deel 6-5: Algemene normen – Immuniteit voor elektriciteitscentrale- en substationomgevingen
NEN-EN-IEC 61340-2-1:2015 en | Elektrostatica – Deel 2-1: Meetmethoden – Vermogen van materialen en producten om statische elektrische lading af te voeren
NEN-EN-IEC 61837-3:2015 en | Piëzo-elektrische elementen voor oppervlaktemontage voor frequentiebeheersing en -keuze – Genormaliseerde contouren en aansluitingen – Deel 3: Metalen omhulsels
NVN-IEC/TS 62257-2:2015 en | Aanbevelingen voor duurzame energie en hybride systemen voor elektriciteitsvoorziening in buitengebieden – Deel 2: Van eisen tot aan een reeks van gedecentraliseerde elektriciteitssystemen
NVN-IEC/TS 62257-3:2015 en | Aanbevelingen voor duurzame energie en hybride systemen voor elektriciteitsvoorziening in buitengebieden – Deel 3: Projectontwikkeling en management
NVN-IEC/TS 62257-4:2015 en | Aanbevelingen voor duurzame energie en hybride systemen voor elektriciteitsvoorziening in buitengebieden – Deel 4: Systeemselectie en ontwerp
NVN-IEC/TS 62257-5:2015 en | Aanbevelingen voor duurzame energie en hybride systemen voor elektriciteitsvoorziening in buitengebieden – Deel 5: Bescherming tegen elektrische gevaren
NVN-IEC/TS 62257-6:2015 en | Aanbevelingen voor duurzame energie en hybride systemen voor elektriciteitsvoorziening in buitengebieden – Deel 6: Aanvaarding, bediening, onderhoud en vervanging
NEN-EN-IEC 62321-7-1:2016 en | Bepaling van bepaalde stoffen in elektrotechnische producten – Deel 7-1: Zeswaardig chroom – Aanwezigheid van zeswaardig chroom (Cr (VI)) in kleurloze en gekleurde corrosiebestendige coatings op metalen met behulp van colorimetrie
NEN-EN-IEC 62459:2011/C1:2015 en | Uitrusting voor geluidsystemen – Elektroakoestische meters – Dynamische meting van onderdelen van de ophanging
NPR-IEC/TR 62474-1:2015 en | Materiaalverklaring voor producten van en voor de elektrotechnische industrie – Deel 1: Richtlijn voor de implementatie van IEC 62474
NEN-EN-IEC 62680-1-1:2015 en | Universele seriële bus interfaces voor data en voeding -Deel 1-1: Algemene onderdelen – Specificaties voor het laden van accu's via USB, Revisie 1.2
NEN-EN-IEC 62680-2-1:2015 en | Universele seriële bus interfaces voor data en stroom – Deel 2-1: Universele seriële bus – Specificaties, revisie 2
NEN-EN-IEC 62680-2-2:2015 en | Universele seriële bus interfaces voor data en voeding- Deel 2-2: Specificaties voor micro-USB snoeren en aansluitingen, revisie 1.01
NEN-EN-IEC 62680-2-3:2015 en | Universele seriële bus interfaces voor data en voeding – Deel 2-3: Klasse document voor snoeren en aansluitingen, revisie 2.0
NEN-EN-IEC 62842:2015 en | Plaatstoebedelingssysteem met minimale verplaatsing voor bestanden op een multimedia home server
NVN-IEC/TS 62871-1:2015 en | Professionele video-opslag producten – Tapeloze camerarecorder voor MXF-bestanden – Coderingsrichtlijnen – Deel 1: MXF Operationeel Patroon
Elektro & ICT |
NEN-EN 300019-2-3:2015-12 en | Equipment Engineering (EE) – Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment – Part 2-3: Specification of environmental tests – Stationary use at weatherprotected locations
NEN-EN 300019-2-4:2015-12 en | Environmental Engineering (EE) – Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment – Part 2-4: Specification of environmental tests – Stationary use at non-weatherprotected locations
NEN-EN 300225:2015-12 en | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Technical characteristics and methods of measurement for survival craft portable VHF radiotelephone apparatus
NEN-EN 300392-3-1:2015-12 en | Terestrial Trunked Radio (TETRA) – Voice plus Data (V+D) – Part 3: Interworking at the Inter-System Interface (ISI) – Sub-part 1: General design
NEN-EN 300676-2:2015-12 en | Handset, mobiele en vaste VHF zenders, ontvangers en zendontvangers voor grondgebruik, voor mobiele VHF diensten voor de luchtvaart, gebruik makend van AM modulatie – Deel 2: Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de richlijn 2014/53/EU
NEN-EN 301025:2015 en | VHF radiotelephone equipment for general communications and associated equipment for Class "D" – Digital Selective Calling (DSC) – Harmonises Standard covering the essential requirements of articles 3.2 and 3.3 (g) of the Directive 2014/53/EU
NEN-EN 301178:2015 en | Draagbare zeer hoogfrequente (VHF) radiotelefonie-apparatuur voor de maritieme mobiele dienst werkend in de VHF-banden (alleen voor niet-GMDSS toepassingen) – Deel 2: Geharmoniseerde norm welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de richtlijn 2014/53/EU
NEN-EN 301466:2015-12 en | Technical characteristics and methods of measurementy for two-way VHF radiotelephone apparatus for fixed installation in survival craft
NEN-EN 301908-13:2015-12 en | IMT cellulaire netwerken – Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn – Deel 13: Gebruikersapparatuur (UE) voor Geëvolueerde Universele Aardse Radio Toegang (E-UTRA)
NEN-EN 301908-2:2015-12 en | IMT cellulaire netwerken – Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn – Deel 2: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) gebruikersapparatuur (UE)
NEN-EN 302617-2:2015-12 en | UHF radio zenders, ontvangers en zend-ontvangers voor gebruik op land, voor de UHF luchtmobiele dienst die gebruik maakt van amplitude modulatie – Deel 2: Geharmoniseerde norm welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de richtlijn 2014/53/EU
NEN-EN 303143:2015-11 en | Reconfiguratie Radio Systems (RRS) – System architecture for information exchange between different Geo-location Databases (GLDBs) enabling the operation of White Devices (WSDs)
NEN-EN 303144:2015-11 en | Reconfiguratie Radio Systems (RRS) – Enabling the operation of Cognitive Radio System (CR) dependent for their use of radio spectrum on information obtained form Geo-location Databases (GLDBs) – Parameters and procedures for information exchange between different GLDBs
NEN-EN 303145:2015-11 en | Reconfiguratie Radio Systems (RRS) – System Architecture and High Level Procedures for Coordinated and Uncoordinated Use of TV White Spaces
NEN-EN 303146-1:2015-11 en | Reconfiguratie Radio Systems (RRS) – Mobile Device Information Models and Protocols – Part 1: Multiradio Interface (MUR)
NEN-EN 303203:2015-11 en | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Short Range Devices (SRD) – Medical Body Area Network Systems (MBANSs) operating in the 2483,5 MHz to 2500 MHz range – Part 1: Technical characteristics and test methods
NEN-EN 303387:2015-11 en | Reconfigurable Radio Systems (RRS) – Radio Reconfiguration related Requirements for Mobile Devices
Energie |
NEN-ISO 10976:2015 en | Gekoelde vloeibare lichte koolwaterstoffen – Meting van de lading aan boord van LNG-tankers op zee
NEN-EN 12405-3:2015 en | Gasmeters – Herleidingsinstrumenten – Deel 3: Debietcomputer
NPR-ISO/TR 15916:2015 en | Basismetingen voor de veiligheid van waterstofsystemen
NEN-EN 16726:2015 en | Gasinfrastructuur – Gaskwaliteit- Groep H
NEN-EN 16760:2015 en | Biobased producten – Levenscyclusanalyse
NEN-EN 16761-1:2015 en | Brandstoffen voor wegvoertuigen – Bepaling van methanol in ethanolbrandstof (E85) door gaschromatografie – Deel 1: Methode met enkele kolom techniek
NEN-EN 16761-2:2015 en | Brandstoffen voor wegvoertuigen – Bepaling van methanol in ethanolbrandstof (E85) door gaschromatografie – Deel 2: Methode met 'heart cut' techniek
NEN-EN 16785-1:2016 en | Biobased producten – biobased gehalte – Deel 1 – Bepaling van het biobased gehalte met gebruik van koolstofdatering en elementenanalyse
NEN-EN 1776:2016 en | Gas infrastructure – Meetsystemen voor gas – Functionele eisen
NEN-EN-ISO 4263-3:2015 en | Aardolie en gerelateerde producten – Bepaling van het verouderingsgedrag van oliën en vloeistoffen die inhibitoren bevatten door middel van de TOST proef – Deel 3: Vochtvrije procedure voor synthetische hydraulische vloeistoffen
NTA 8080-1:2015 nl | Duurzaam geproduceerde biomassa voor bioenergie en biobased producten – Deel 1: Duurzaamheidseisen
NTA 8080-1:2015 en | Duurzaam geproduceerde biomassa voor bioenergie en biobased producten – Deel 1: Duurzaamheidseisen
NTA 8080-2:2015 nl | Duurzaam geproduceerde biomassa voor bioenergie en biobased producten – Deel 2: Eisen aan ketenbeheer
NTA 8080-2:2015 en | Duurzaam geproduceerde biomassa voor bioenergie en biobased producten – Deel 2: Eisen aan ketenbeheer
Industrie |
NEN-EN 10207:2015 Ontw. en | Staal voor eenvoudige drukvaten – Technische leveringsvoorwaarden voor plaat, band en staven Commentaar voor: 2016-01-26
NEN-EN-ISO 1071:2016 en | Lastoevoegmaterialen – Beklede elektroden, draden, staven en gevulde draadelektroden voor smeltlassen van gietijzer – Indeling
NEN-EN 1114-3:2015 Ontw. en | Machines voor rubber en kunststoffen – Extrusiepersen en extrusie-installaties – Deel 3: Veiligheidseisen voor afvoerinrichtingen Commentaar voor: 2016-01-19
NEN-ISO 11898-1:2015 en | Wegvoertuigen – Lokale besturingsnetwerken (CAN) – Deel 1: Gegevensverbindingslaag en fysieke signaalgeving
NEN-EN 12102-1:2015 Ontw. en | Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps and dehumidifiers with electrically driven compressors for space heating and cooling – Measurement of airborne noise – Determination of the sound power level – Part 1: Air conditioners, liquid chilling packages, heat pumps for space heating and cooling Commentaar voor: 2016-01-19
NEN-EN 12779:2015 en | Veiligheid van houtbewerkingsmachines – Vast opgestelde installaties met afzuigsystemen voor zaagsel en spaanders – Veiligheidseisen
NPR-ISO/TR 13062:2015 en | Elektrische bromfietsen en motorfietsen – Terminologie en classificatie
NEN-EN 13110:2012/Ontw. A1:2015 en | LPG uitrusting en toebehoren – Verplaatsbare, hervulbare gelaste aluminium gasflessen voor vloeibaar gas (LPG) – Ontwerp en constructie Commentaar voor: 2016-01-19
NEN-EN 13230-6:2015 2e Ontw. en | Railtoepassingen – Bovenbouw – Dwarsliggers en dragers van beton – Deel 6: Ontwerp Commentaar voor: 2016-01-26
NEN-EN 13289:2015 Ontw. en | Machines voor deegbereiding – Drogers en koelers – Veiligheids- en hygiëne-eisen Commentaar voor: 2016-01-19
NVN-ISO/TS 13399-203:2015 en | Cutting tool data representation and exchange – Part 203: Creation and exchange of 3D models – Replaceable inserts for drilling
NEN-EN 13480-4:2013/A2:2015 en | Metalen industriële leidingsystemen – Deel 4: Fabricage en installatie
NEN-EN 13634:2015 en | Beschermende schoeisel voor motorrijders – Eisen en beproevingsmethoden
NEN-EN-ISO 14123-2:2015 en | Veiligheid van machines – Verlaging van gezondheidsrisico's tengevolge van de uitstoot van gevaarlijke stoffen door machines – Deel 2: methodiek voor het opstellen van toetsingsprocedures
NEN-EN 14375:2015 Ontw. en | Kindveilige niet-hersluitbare verpakkingen voor farmaceutische producten – Eisen en beproevingen Commentaar voor: 2016-03-25
NEN-EN 14399-10:2015 Ontw. en | Hoge-sterkte bevestigingsmiddelen voor constructieve toepassingen en geschikt voor voorspanning – Deel 10: HRC systeem – Bout- en moergarnituren met gekalibreerde voorbelasting Commentaar voor: 2016-02-03
NEN-EN 14399-7:2015 Ontw. en | Hoge-sterkte bevestigingsmiddelen voor constructieve toepassingen en geschikt voor voorspanning – Deel 7: Systeem HR – Verzonken kopbout- en moergarnituren Commentaar voor: 2016-02-03
NEN-EN 14399-8:2015 Ontw. en | Hoge-sterkte bevestigingsmiddelen voor constructieve toepassingen en geschikt voor voorspanning – Deel 8: Systeem HV – Zeskantpasbout- en moergarnituren Commentaar voor: 2016-02-03
NEN-EN 14399-9:2015 Ontw. en | Hoge-sterkte bevestigingsmiddelen voor constructieve toepassingen en geschikt voor voorspanning – Deel 9: Systeem HR of HV – Directe belastingsindicatoren bouten en moer garnituren Commentaar voor: 2016-02-02
NEN-EN 14535-3:2015 en | Railtoepassingen – Remschijven voor rollend materieel – Deel 3: Remschijven, prestatie van de schijf en de wrijvingsclassificatie
NEN-ISO 15242-1:2015 en | Wentellagers – Meetmethoden voor trillingen – Deel 1: Grondbeginselen
NEN-ISO 15242-2:2015 en | Wentellagers – Meetmethoden voor trillingen – Deel 2: Radiale kogellagers met cilindrische boring en cilindrisch buitenoppervlak
NEN-ISO 15500-1:2015 en | Wegvoertuigen – Onderdelen van brandstofsystemen voor gecomprimeerd aardgas (CNG) – Deel 1: Algemene eisen en definities
NEN-ISO 15500-10:2015 en | Wegvoertuigen – Onderdelen van brandstofsystemen voor gecomprimeerd aardgas (CNG) – Deel 10: Gasstroomregelaar
NEN-ISO 15500-11:2015 en | Wegvoertuigen – Onderdelen van brandstofsystemen voor gecomprimeerd aardgas (CNG) – Deel 11: Gas/luchtmengstuk
NEN-ISO 15500-12:2015 en | Wegvoertuigen – Onderdelen van brandstofsystemen voor gecomprimeerd aardgas (CNG) – Deel 12: Drukbegrenzingsklep (PRV)
NEN-ISO 15500-20:2015 en | Wegvoertuigen – Onderdelen van brandstofsystemen voor gecomprimeerd aardgas (CNG) – Deel 20: Vormvaste brandstofleiding van ander materiaal dan corrosievast staal
NEN-ISO 15500-7:2015 en | Wegvoertuigen – Onderdelen van brandstofsystemen voor gecomprimeerd aardgas (CNG) – Deel 7: Gasinjector
NEN-ISO 15500-8:2015 en | Wegvoertuigen – Onderdelen van brandstofsystemen voor gecomprimeerd aardgas (CNG) – Deel 8: Drukindicator
NEN-EN-ISO 16089:2016 en | Gereedschapsmachines – Veiligheid – Stationaire slijpmachines
NEN-EN 16125:2015 en | LPG-apparatuur en toebehoren – Leidingsystemen en bevestigingen – Vloeibare fase en gasfase
NEN-EN 16727-1:2015 Ontw. en | Railtoepassingen – Bovenbouw – Geluidsschermen en bijbehorende inrichtingen die de verspreiding van het geluid beïnvloeden – Niet-akoestische eigenschappen – Deel 1: Eisen aan het mechanisch gedrag onder statische belasting – Berekenings- en beproevingsmethoden Commentaar voor: 2016-02-10
NEN-EN 16727-2-1:2015 Ontw. en | Railtoepassingen – Bovenbouw – Geluidschermen en bijbehorende inrichtingen die de verspreiding van het geluid beïnvloeden – Niet-akoestische eigenschappen – Deel 2-1: Mechanische eigenschappen onder dynamische belasting veroorzaakt door treinverkeer – Beproevingsmethode Commentaar voor: 2016-02-17
NPR-CEN/TR 16823:2015 en | Railtoepassingen – Bestuurderscabine – Achtergrondinformatie over de antropometrische gegevens
NEN-EN 16944:2015 Ontw. en | Agricultural machinery and tractors – Standardized access to repair and maintenance information (RMI) – Requirements Commentaar voor: 2016-01-19
NEN-EN 16951-1:2015 Ontw. en | Railtoepassingen – Bovenbouw – Geluidsschermen en bijbehorende inrichtingen die de verspreiding van het geluid beïnvloeden – Procedures voor beoordeling van de lange-termijnprestaties – Deel 1: Akoestische prestaties Commentaar voor: 2016-02-10
NVN-ISO/TS 16976-1:2015 en | Ademhalingsbeschermingsmiddelen – Menselijke factoren – Part 1: Metabolische waarden en de ademstroomwaarden
NEN-EN-ISO 17292:2015 en | Metalen kogelafsluiters voor de aardolie-, petrochemische en verwante industrie
NEN-EN-ISO 17632:2015 en | Lastoevoegmaterialen – Elektroden met gevulde draad voor booglassen onder gasbescherming en zonder gasbescherming van staalsoorten van ongelegeerd en fijnkorrelig staal – Indeling
NEN-EN-ISO 17683:2015 en | Scheepsbouw en mariene technologie – Keramische onderlegstrip voor lassen in de maritieme industrie
NEN-ISO 17905:2015 en | Schepen en maritieme techniek – Installatie, inspectie en onderhoud van vastzetvoorzieningen van containers op schepen
NEN-ISO 18246:2015 en | Elektrisch aangedreven bromfietsen en motorfietsen – Veiligheidseisen voor geleidende verbinding met een externe elektrische voedingsbron
NEN-EN-ISO 18273:2016 en | Lastoevoegmaterialen – Draadelektroden, draden en staven voor het lassen van aluminium en aluminiumlegeringen – Indeling
NEN-EN 1853:2015 Ontw. en | Landbouwmachines – Kipwagens – Veiligheid Commentaar voor: 2016-01-19
NEN-ISO 19084:2015 en | Fotografie – Digitale camera's – Chromatische verplaatsmetingen
NEN-EN-ISO 21009-2:2015 en | Cryogene vaten – Vacuüm geïsoleerde statische vaten – Deel 2: Operationele eisen
NEN-EN-ISO 21487:2012/A2:2015 en | Kleine vaartuigen – Vast ingebouwde benzine- en dieselbrandstoftanks
NEN-EN-ISO 23953-2:2015 en | Koelvitrines – Deel 2: Classificatie, eisen en beproevingsvoorwaarden
NEN-ISO 29404:2015 en | Schepen en maritieme technologie – Specifieke eisen voor componenten van offshore windpark componenten – Informatiestroom in de logistieke keten
NEN-ISO 3245:2015 en | Wentellagers – Naaldlagers, busvormig zonder binnenring – Geometrische productspecificatie (GPS), inbouwmaten en toleranties
NEN-EN-ISO 3266:2010/A1:2015 en | Gesmede stalen oogbouten van kwaliteitsklasse 4 voor algemene hijsdoeleinden
NEN-EN 4644-011:2016 en | Aerospace series – Connector, electrical and optical, rectangular, modular, rectangular inserts, operating temperature 175 °C (or 125 °C) continuous – Part 011: Plug, size 1, without mounting holes, class A, C and E – Product standard
NEN-EN 4644-013:2016 en | Aerospace series – Connector, electrical and optical, rectangular, modular, rectangular inserts, operating temperature 175 °C (or 125 °C) continuous – Part 013: Plug, size 1, with ground block, without mounting holes, class B and F – Product standard
NEN-EN 4644-131:2016 en | Aerospace series – Connector, electrical and optical, rectangular, modular, rectangular inserts, operating temperature 175 °C (or 125 °C) continuous – Part 131: Size 3 plug for rack and panel applications, class C and D – Product standard
NEN-EN 4652-210:2015 en | Aerospace series – Connectors, coaxial, radio frequency – Part 210: Type 2, TNC interface – Clamp nut assembly version – Straight plug – Product standard
NEN-EN 4652-213:2015 en | Aerospace series – Connectors, coaxial, radio frequency – Part 213: Type 2, TNC interface – Clamp nut assembly version – Bulkhead receptacle – Product standard
NEN-EN 4652-311:2015 en | Aerospace series – Connectors, coaxial, radio frequency – Part 311: Type 3, N interface – Clamp nut assembly version – Right angle plug – Product standard
NEN-EN 4652-312:2015 en | Aerospace series – Connectors, coaxial, radio frequency – Part 312: Type 3, N interface – Clamp nut assembly version – Square flange receptacle – Product standard
NEN-EN 4652-313:2015 en | Aerospace series – Connectors, coaxial, radio frequency – Part 313: Type 3, N interface – Clamp nut assembly version – Bulkhead receptacle – Product standard
NEN-EN 4652-410:2015 en | Aerospace series – Connectors, coaxial, radio frequency – Part 410: Type 4, C interface – Clamp nut assembly version – Straight plug – Product standard
NEN-EN 4652-411:2015 en | Aerospace series – Connectors, coaxial, radio frequency – Part 411: Type 4, C interface – Clamp nut assembly version – Right angle plug – Product standard
NEN-EN 4652-412:2015 en | Aerospace series – Connectors, coaxial, radio frequency – Part 412: Type 4, C interface – Clamp nut assembly version – Square flange receptacle – Product standard
NEN-EN 4652-413:2015 en | Aerospace series – Connectors, coaxial, radio frequency – Part 413: Type 4, C interface – Clamp nut assembly version – Bulkhead receptacle – Product standard
NEN-EN 4830-001:2015 en | Aerospace series – Connectors, optical, rectangular, modular, operating temperature 125 °C, for EN 4639-10X contacts – Part 001: Technical specification
NEN-EN 4830-002:2015 en | Aerospace series – Connectors, optical, rectangular, modular, operating temperature 125 °C, for EN 4639-10X contacts – Part 002: Specification of performance
NEN-EN 4830-003:2015 en | Aerospace series – Connectors, optical, rectangular, modular, operating temperature 125 °C, for EN 4639-10X contacts – Part 003: Module – Product standard
NEN-EN 4830-004:2015 en | Aerospace series – Connectors, optical, rectangular, modular, operating temperature 125 °C, for EN 4639-10X contacts – Part 004: Extraction tool – Product standard
NEN-EN 527-2:2015 2e Ontw. en | Kantoormeubelen – Werktafels – Sterkte, duurzaamheid en veiligheideisen Commentaar voor: 2016-01-26
NEN-ISO 5488:2015 en | Scheepsbouw en maritieme techniek – Valrepen
NEN-EN 6031:2015 en | Aerospace series – Fibre reinforced plastics – Test method – Determination of in-plane shear properties (± 45° tensile test)
NEN-EN 6032:2015 en | Aerospace series – Fibre reinforced plastics – Test method – Determination of the glass transition temperatures
NEN-EN 6033:2015 en | Aerospace series – Carbon fibre reinforced plastics – Test method – Determination of interlaminar fracture toughness energy – Mode I – GIC
NEN-EN 6034:2015 en | Aerospace series – Carbon fibre reinforced plastics – Test method – Determination of interlaminar fracture toughness energy – Mode II – GIIC
NEN-EN 6035:2015 en | Aerospace series – Fibre reinforced plastics – Test method – Determination of notched and unnotched tensile strength
NEN-EN 6036:2015 en | Aerospace series – Fibre reinforced plastics – Test method – Determination of notched, unnotched and filled hole compression strength
NEN-EN 6038:2015 en | Aerospace series – Fibre reinforced plastics – Test method – Determination of the compression strength after impact
NEN-EN-ISO 636:2016 en | Lastoevoegmaterialen – Staven, draad, lasmetaal voor het TIG-lassen van ongelegeerd staal en fijnkorrelig staal – Indeling
NEN-EN 671-3+C11:2015 nl | Vaste brandblusinstallaties – Brandslangsystemen – Deel 3: Onderhoud van brandslanghaspels met vormvaste slang en brandslangsystemen met plat-oprolbare slang
NEN-ISO 7061:2015 en | Scheepsbouw – Aluminium loopplanken voor zeeschepen
NEN-EN 707:2015 Ontw. en | Landbouwmachines – Mengmestverspreiders – Veiligheid Commentaar voor: 2016-01-19
NEN-EN-ISO 780:2015 en | Verpakking – Distributieverpakking – Grafische symbolen voor behandeling en opslag van verpakkingen
NEN-EN-ISO 8317:2015 en | Kinderveilige verpakkingen – Eisen en beproevingsprocedures voor hersluitbare verpakkingen
NEN 8431:2015 Ontw. en | Scheepvaart en maritieme techniek – Vastmakersboten – Technische eisen Commentaar voor: 2016-04-01
NEN-EN 862:2015 Ontw. en | Verpakking – Kindveilige verpakkingen – Eisen en beproevingsmethoden voor niet-hersluitbare verpakkingen voor niet-farmaceutische producten Commentaar voor: 2016-03-25
NEN-EN-ISO 9094:2015 en | Kleine vaartuigen – Brandbescherming
NPR-CEN-ISO/TR 9241-308:2015 en | Ergonomie van de mens-systeeminteractie – Deel 308: Surface-conduction electron-emitter displays (SED)
NPR-CEN-ISO/TR 9241-309:2015 en | Ergonomie van de mens-systeeminteractie – Deel 309: Organische lichtemitterende diode (OLED) displays
NPR-CEN-ISO/TR 9241-310:2015 en | Ergonomie van de mens-systeeminteractie – Deel 310: Zichtbaarheid, esthetiek en ergonomie van pixeldefecten
Kennis- & Informatiediensten |
NEN-ISO 11799:2015 en | Informatie en documentatie – Eisen aan documenten voor archief en bibliotheekmaterialen
NEN-ISO/IEC 11889-1:2015 en | Information technology – Trusted Platform Module Library – Part 1: Architecture
NEN-ISO/IEC 11889-2:2015 en | Information technology – Trusted Platform Module Library – Part 2: Structures
NEN-ISO/IEC 11889-3:2015 en | Information technology – Trusted Platform Module Library – Part 3: Commands
NEN-ISO/IEC 11889-4:2015 en | Information technology – Trusted Platform Module Library – Part 4: Supporting Routines
NEN-EN-ISO 12813:2015 en | Electronic fee collection – Compliance check communication for autonomous systems
NEN-EN-ISO 13141:2015 en | Electronic fee collection – Localisation augmentation communication for autonomous systems
CEN/TS 13149-7:2015 en | Public transport – Road vehicle scheduling and control systems – Part 7: System and Network Architecture
NEN-ISO/IEC 14496-12:2015 en | Information technology – Coding of audio-visual objects – Part 12: ISO base media file format
NEN-ISO/IEC 14496-27:2010/A6:2015 en | Information technology – Coding of audio-visual objects – Part 27: 3D Graphics conformance – Amendment 6: Pattern-based 3D mesh coding conformance
NVN-CEN ISO/TS 14907-1:2015 en | Electronic fee collection – Test procedures for user and fixed equipment – Part 1: Description of test procedures
NEN-ISO/IEC 15444-12:2015 en | Information technology – JPEG 2000 image coding system – Part 12: ISO base media file format
NEN-EN 1573:2015 en | Streepjescodes – Transportlabel voor multi-industrieel gebruik
NEN-ISO/IEC 15944-20:2015 en | Information technology – Business Operational View – Part 20: Linking business operational view to functional Linking business operational view to functional service viewservice view
NEN-EN 16775:2015 en | Deskundigheid van diensten – Algemene eisen voor deskundigheid van diensten
NEN-ISO/IEC 18033-5:2015 en | Information technology – Security techniques – Encryption algorithms – Part 5: Identity-based ciphers
NEN-ISO/IEC 18046-4:2015 en | Information technology – Radio frequency identification device performance test methods – Part 4: Test methods for performance of RFID gates in libraries
NPR-ISO/IEC/TR 18121:2015 en | Information technology – Learning, education and training – Virtual experiment framework
NEN-ISO/IEC 18328-1:2015 en | Identification cards – ICC-managed devices – Part 1: General framework
NEN-ISO/IEC 18477-3:2015 en | Information technology – Scalable compression and coding of continuous-tone still images – Part 3: Box file format
NVN-ISO/IEC TS 19217:2015 en | Information technology – Programming languages – C++ Extensions for concepts
NEN-ISO/IEC 19776-1:2015 en | Information technology – Computer graphics, image processing and environmental data representation – Extensible 3D (X3D) encodings – Part 1: Extensible Markup Language (XML) encoding
NEN-ISO/IEC 19776-2:2015 en | Information technology – Computer graphics, image processing and environmental data representation – Extensible 3D (X3D) encodings – Part 2: Classic VRML encoding
NEN-ISO/IEC 19794-4:2012/A2:2015 en | Information technology – Biometric data interchange formats – Part 4: Finger image data – Amendment 2: XML encoding and clarification of defects
NEN-ISO/IEC 19794-7:2014/A1:2015(Cor. 2015-12) en | Information technology – Biometric data interchange formats – Part 7: Signature/sign time series data – Amendment 1: XML encoding
NEN-ISO/IEC 19845:2015 en | Information technology – Universal Business Language Version 2.1 (UBL v2.1)
NPR-ISO/IEC TR 20004:2015 en | Information technology – Security techniques – Refining software vulnerability analysis under ISO/IEC 15408 and ISO/IEC 18045
NVN-ISO/IEC TS 20071-21:2015 en | Information technology – User interface component accessibility – Part 21: Guidance on audio descriptions
NEN-ISO/IEC 23001-12:2015 en | Information technology – MPEG systems technologies – Part 12: Sample Variants in the ISO base media file format
NPR-ISO/IEC TR 23008-13:2015 en | Information technology – High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments – Part 13: MMT implementation guidelines
NEN-ISO/IEC 23009-1:2014/C2:2015 en | Information technology – Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) – Part 1: Media presentation description and segment formats
NPR-ISO/IEC TR 24722:2015 en | Information technology – Biometrics – Multimodal and other multibiometric fusion
NEN-ISO/IEC 24770-61:2015 en | Information technology – Real Time Locating System (RTLS) device performance test methods – Part 61: Low rate pulse repetition frequency Ultra Wide Band (UWB) air interface
NEN-ISO/IEC 24800-2:2011/A1:2015 en | Information technology – JPSearch – Part 2: Registration, identification and management of schema and ontology – Amendment 1: JPEG Ontology for Image Description
NEN-ISO/IEC 24800-3:2010/A1:2015 en | Information technology – JPSearch – Part 3: Query format – Amendment 1: JPSearch API
NEN-ISO/IEC 27001+C11:2014+C1:2014+C2:2015 nl | Informatietechnologie – Beveiligingstechnieken – Managementsystemen voor informatiebeveiliging – Eisen
NEN-ISO/IEC 27001+C11+C1/C2:2015 nl | Informatietechnologie – Beveiligingstechnieken – Managementsystemen voor informatiebeveiliging – Eisen
NEN-ISO/IEC 27002:2013/C1:2014 nl | Informatietechnologie – Beveiligingstechnieken – Praktijkrichtlijn met beheersmaatregelen op het gebied van informatiebeveiliging
NEN-ISO/IEC 27002:2013/C2:2015 nl | Informatietechnologie – Beveiligingstechnieken – Praktijkrichtlijn met beheersmaatregelen op het gebied van informatiebeveiliging
NEN-ISO/IEC 27002+C1+C2:2015 nl | Informatietechnologie – Beveiligingstechnieken – Praktijkrichtlijn met beheersmaatregelen op het gebied van informatiebeveiliging
NEN-ISO/IEC 27013:2015 en | Information technology – Security techniques – Guidance on the integrated implementation of ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 20000-1
NEN-ISO/IEC 27017:2015 en | Information technology – Security techniques – Code of practice for information security controls based on ISO/IEC 27002 for cloud services
NEN-EN 50310:2015 Ontw. en | Telecommunications bonding networks for buildings and other structures Commentaar voor: 2016-02-04
NEN-EN 50411-3-5:2016 en | Fibre organisers and closures to be used in optical fibre communication systems – Product specifications – Part 3-5: Wall outlet
NEN-EN-IEC 61162-460:2015 en | Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems – Digital interfaces – Part 460: Multiple talkers and multiple listeners – Ethernet interconnection – Safety and security
NEN-EN-IEC 61174:2015 en | Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems – Electronic chart display and information system (ECDIS) – Operational and performance requirements, methods of testing and required test results
NEN-IEC 61196-1-116:2015 en | Coaxial communication cables – Part 1-116: Electrical test methods – Test for impedance with time domain reflectometry (TDR)
NEN-EN-IEC 61290-4-3:2015 en | Optical amplifiers – Test methods – Part 4-3: Power transient parameters – Single channel optical amplifiers in output power control
NEN-EN-IEC 61726:2015 en | Kabelsamenstellingen, kabels, connectoren en passieve microgolf-componenten – Meting van de verzwakking van de afscherming met de nagalmkamermethode
NEN-EN-IEC 61977:2015 en | Fibre optic interconnecting devices and passive components – Fibre optic filters – Generic specification
NEN-IEC 62153-4-15:2016 en | Metallic communication cable test methods – Part 4-15: Electromagnetic compatibility (EMC) – Test method for measuring transfer impedance and screening attenuation – or coupling attenuation with triaxial cell
NEN-EN-IEC 62343-1-2:2015 en | Dynamic modules – Part 1-2: Performance standards – Tuneable chromatic dispersion compensator (non-connectorized)
NEN-ISO 7098:2015 en | Informatie en documentatie – Romanisatie van de Chinese taal
NEN-ISO/IEC 7811-9:2015 en | Identification cards – Recording technique – Part 9: Tactile identifier mark
NEN-ISO/IEC/IEEE 8802-A:2015 en | Information technology – Telecommunications and information exchange between systems – Local and metropolitan area networks -- Overview and Architecture
Machinebouw & Transport |
NEN-ISO 3160-2:2016 en | Horlogekasten en accessoires – Gouden afdekkingen – Deel 2: Bepaling van fijnheid, dikte, corrosieweerstand en kleefkracht
Materialen & Bouwproducten |
NEN-EN 10361:2016 en | Gelegeerd staal – Bepaling van het nikkelgehalte – Inductief gekoppeld plasma en optische emissiespectrometriemethode
NEN-EN-ISO 12460-5:2015 en | Houtachtige plaatmaterialen – Bepaling van de formaldehyde-emissie – Extractiemethode (genaamd de perforatiemethode)
NEN-EN 12602:2016 Ontw. en | Geprefabriceerde gewapende elementen van geautoclaveerd cellenbeton Commentaar voor: 2016-02-03
NEN-EN 12697-12:2015 Ontw. en | Bitumineuze mengsels – Beproevingsmethoden – Deel 12: Bepaling van de watergevoeligheid Commentaar voor: 2016-01-19
NEN-EN 12697-17:2015 Ontw. en | Bitumineuze mengsels – Beproevingsmethoden – Deel 17: Deeltjesverlies van zeer open asfaltbeton Commentaar voor: 2016-01-19
NEN-EN 12697-24:2015 Ontw. en | Bitumineuze mengsels – Beproevingsmethoden – Deel 24: Weerstand tegen vermoeiing Commentaar voor: 2016-01-19
NEN-EN 12697-26:2015 Ontw. en | Bitumineuze mengsels – Beproevingsmethoden – Deel 26: Stugheid Commentaar voor: 2016-01-19
NEN-EN 12697-53:2015 Ontw. en | Bituminous mixtures – Test methods – Part 53: Cohesion increase by spreadability-meter method Commentaar voor: 2016-01-19
NEN-EN 13084-6:2015 en | Vrijstaande schoorstenen – Deel 6: Stalen voeringen – Ontwerp en uitvoering
NEN-EN 13100-1:2015 Ontw. en | Niet destructief onderzoek van gelaste verbindingen in thermoplastische halffabrikaten – Deel 1: Visueel onderzoek Commentaar voor: 2016-01-26
NEN-EN 13250:2015 Ontw. en | Geotextiel en aan geotextiel verwante producten – Vereiste eigenschappen voor toepassing in de spoorwegbouw Commentaar voor: 2016-04-03
NEN-EN 13252:2015 Ontw. en | Geotextiel en aan geotextiel verwante producten – Vereiste eigenschappen voor toepassing in drainagesystemen Commentaar voor: 2016-04-03
NEN-EN 13254:2016 Ontw. en | Geotextiel en aan geotextiel verwante producten – Vereiste eigenschappen voor toepassing in de bouw van reservoirs en stuwdammen Commentaar voor: 2016-04-03
NEN-EN 13924-1:2015 en | Bitumen en bitumineuze bindmiddelen – Specificaties voor speciale penetratiebitumen – Deel 1: Harde penetratiebitumen
NEN-EN 15991:2015 en | Beproeven van onbewerkte keramische grondstoffen – Directe bepaling van massafracties van verontreinigingen in poeders en granulaten van silicium-carbide met OES door DC-vlamboog excitatie
NEN-EN-ISO 16012:2015 en | Kunststoffen – Bepaling van de lineaire afmetingen van proefstukken
NEN-EN 16508:2015 en | Tijdelijke bouwplaatsuitrusting – Constructies met behuizing – Prestatie-eisen en algemeen ontwerp
NEN-EN 16659:2015 en | Bitumen en bitumineuze bindmiddelen – Test ter bepaling van kruip en elastisch herstel bij meervoudige spanningsopleggingen
NEN-EN 16682:2015 2e Ontw. en | Conservation of cultural heritage – Methods of measurement of moisture content, or water content, in materials constituting immovable cultural heritage Commentaar voor: 2016-01-26
NEN-EN 16718:2015 en | Hout en op hout gebaseerde producten – Bepaling van de totale dosis aan organische koolstof (TOC) in hout en op hout gebaseerde producten
NEN-EN 16795:2015 en | Kunststoffen – Methode voor het schatten van warmte-afgifte van platte oppervlakken door gesimuleerde zonnestraling
NEN-EN 16907-6:2015 Ontw. en | Grondwerken – Deel 6: Landaanwinning met hydraulisch gebaggerd materiaal Commentaar voor: 2016-02-17
NVN-ISO/TS 18110:2015 en | Nanotechnologieën – Woordenlijsten voor wetenschap, technologie en innovatie-indicatoren
NEN-EN-ISO 19062-1:2015 en | Kunststoffen – Pers-, spuitgiet- en extrusiematerialen van acrylonitril-butadieën-styreen (ABS) – Deel 1: Aanduidingssysteem en basis voor specificaties
NEN-EN-ISO 19063-1:2015 en | Kunststoffen – Pers-, spuitgiet- en extrusiematerialen van slagvast polystyreen (PS-I) – Deel 1: Aanduidingssysteem en basis voor specificaties
NEN-EN-ISO 19064-1:2015 en | Kunststoffen – Pers-, spuitgiet- en extrusiematerialen van styreenacrylnitril-copolymeer (SAN) – Deel 1: Aanduidingssysteem en basis voor specificaties
NVN-ISO/TS 19397:2015 en | Determination of the film thickness of coatings using an ultrasonic gage
NEN-EN 1982:2015 Ontw. en | Koper en koperlegeringen – Blokken en gietstukken Commentaar voor: 2016-01-19
NEN-EN-ISO 20200:2015 en | Kunststoffen – Bepaling van de desintegratie van kunststoffen onder gesimuleerde composteringsomstandigheden in een laboratoriumschaal proef
NEN-EN-ISO 2078:1994/A1:2015 en | Glasvezels – Garens – Aanduiding
NEN-ISO 21207:2015 en | Corrosiebeproevingen in kunstmatige omgevingen – Versnelde corrosiebeproevingen door afwisselende blootstelling aan corrosiebevorderende gassen, neutrale zoutnevel en drogen
NEN 7250:2014/A1:2015 nl | Zonne-energiesystemen – Integratie in daken en gevels – Bouwkundige aspecten
NPR 9200:2015 nl | Metalen ophangcontructies en bevestigingsmiddelen in zwembaden
NPR 9998:2015 nl | Beoordeling van de constructieve veiligheid van een gebouw bij nieuwbouw, verbouw en afkeuren – Grondslagen voor aardbevingsbelastingen: geïnduceerde aardbevingen
Milieu & Maatschappij |
NEN-ISO 13167:2015 en | Water – Plutoniumn americium, curium en neptunium – Beproevingsmethode met alfaspectrometrie
NEN-EN 15308:2015 Ontw. en | Karakterisering van afval – Bepaling van geselecteerde polychloorbifenylen (PCB) in vast afval door gaschromatografie met elektronen-invangdetectie of massaspectrometrische detectie Commentaar voor: 2016-01-19
CEN/TS 15864:2015 en | Karakterisering van afval – Uitloogproef voor basiskarakterisering – Dynamische uitloogproef met continue verversing van uitloogvloeistof, onder omstandigheden die relevant zijn voor de aangegeven scenario's
NEN-ISO 16355-1:2016 en | Application of statistical and related methods to new technology and product development process – Part 1: General principles and perspectives of Quality Function Deployment (QFD)
CEN/TS 16555-7:2015 en | Innovation management – Part 7: Innovation Management Assessment
CEN/TS 16800:2015 en | Richtlijn voor de validatie van fysisch-chemische analysemethoden
NVN-CEN/TS 16880:2015 en | Service excellence – Creëren van uitzonderlijke klantbeleving door service excellence
NEN-EN-ISO/IEC 17021-1:2015 nl | Conformiteitsbeoordeling – Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen leveren – Deel 1: Eisen
NEN-ISO 17733:2016 en | Werkplekatmosfeer – Bepaling van het gehalte aan kwik en anorganische kwik componenten – Methode door atomaire-absorptiespectrometrie met koude damp of atomaire fluorescentie spectrometrie
NEN-ISO 21909-1:2015 en | Passieve persoonsdosismeters voor neutronen – Deel 1: Prestatie- en beproevingseisen voor persoonsdosimetrie
NEN-ISO 21909-1:2015 (Cor. 2015-12) en | Passieve persoonsdosismeters voor neutronen – Deel 1: Prestatie- en beproevingseisen voor persoonsdosimetrie
Zorg & Welzijn |
NEN-EN-ISO 10079-1:2015 en | Medische afzuigapparatuur – Deel 1: Afzuigapparatuur met elektrische aandrijving
NEN-EN-ISO 13017:2012/A1:2015 en | Tandheelkunde – Magnetische bijlagen
NEN-EN-ISO 13958:2015 en | Concentraten voor hemodialyse en verwante therapieën
NEN-EN-ISO 13959:2015 en | Water voor hemodialyse en verwante therapieën
NVN-CEN ISO/TS 13972:2015 en | Health informatics – Detailed clinical models, characteristics and processes
NEN-ISO 19026:2016 en | Toegankelijke ontwerpen – Vorm en kleur van een doorspoelknop en een oproepknop, en hun juiste verdeling met een toiletrolhouder geïnstalleerd op de muur in een openbaar toilet
NEN-EN-ISO 22442-1:2015 en | Medische hulpmiddelen waarin dierlijke weefsels en daarvan afgeleide producten zijn gebruikt – Deel 1: Toepassing van risicomanagement
NEN-EN-ISO 22442-2:2015 en | Medische hulpmiddelen waarin dierlijke weefsels en daarvan afgeleide producten zijn gebruikt – Deel 2: Controles op inkoop, verzameling en bewerking
NEN-EN-ISO 26722:2015 en | Waterbehandelingsapparatuur voor hemodialysetoepassingen en verwante therapieën
NEN-EN-IEC 60601-2-66:2015 en | Medisch-elektrische toestellen – Deel 2-66: Bijzondere eisen voor de basisveiligheid en essentiële prestaties voor hoorinstrumenten en hoorinstrumentsystemen