STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Nieuwe normen NEN
Overzicht van nieuwe publicaties van het Nederlands Normalisatie-Instituut, inclusief de Europese normen, in de periode 9 december 2011 tot en met 5 januari 2012. De normbladen kunnen worden besteld bij NEN-Klantenservice, tel. 015-2690391, waar men ook met vragen terecht kan. Tevens kunnen de genoemde normen via internet besteld worden (www.nen.nl). Correspondentieadres: Postbus 5059, 2600 GB Delft.
Document number | Title
Arbeid |
NEN-EN-ISO 10326-1:1994/A2:2012 en | Mechanische trillingen – Laboratoriummethode voor de beoordeling van de trillingen van de voertuigstoel – Deel 1: Basiseisen Prijs EUR 14.34 excl. BTW
NEN-EN 12254:2010/C1:2012 en | Afschermingen voor werkplekken met lasers – Veiligheidseisen en beproeving Prijs EUR 0.00 excl. BTW
NEN 1413:2011 nl | Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op bouwkundige tekeningen en in schema’s Prijs op aanvraag
NEN-EN 16027:2011 en | Beschermende kleding – Handschoenen met beschermend effect voor voetbal keepers Prijs EUR 45.30 excl. BTW
NEN-EN-ISO 20344:2011 en | Persoonlijke beschermingsmiddelen – Beproevingsmethoden voor schoeisel Prijs EUR 160.89 excl. BTW
NEN-EN-ISO 20345:2011 en | Persoonlijke beschermingsmiddelen – Veiligheidsschoeisel Prijs EUR 110.83 excl. BTW
NEN-EN 207:2010/C1:2012 en | Oogbescherminguitrusting – Filters en oogbeschermers tegen laserstraling (laser oogbescherming) Prijs EUR 0.00 excl. BTW
Bouwmaterialen |
NEN-EN 12059:2008+A1:2012 en | Natuursteenproducten – Grote massieve blokken – Eisen Prijs EUR 46.50 excl. BTW
NEN-EN 12697-40:2011 Ontw. en | Bitumineuze mengsels – Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt – Deel 40: In-situ afwatering Commentaar voor: 2012-03-24 Prijs EUR 21.60 excl. BTW
NEN-EN 12871:2011 Ontw. en | Houtachtige plaatmaterialen – Bepaling van de prestatiekenmerken voor dragende platen voor gebruik in vloeren, daken en muren Commentaar voor: 2012-04-08 Prijs EUR 26.80 excl. BTW
NEN-EN 13200-7:2011 Ontw. en | Toeschouwersaccomodaties – Deel 7: In- en uitgangselementen en routes Commentaar voor: 2012-04-08 Prijs EUR 26.80 excl. BTW
NEN-EN 13670:2009 nl | Het vervaardigen van betonconstructies Commentaar voor: Prijs EUR 113.00 excl. BTW
NEN-EN 14081-1+A1:2011 nl | Houtconstructies – Op sterkte gesorteerd hout met rechthoekige doorsnede – Deel 1: Algemene eisen Prijs EUR 70.40 excl. BTW
NEN-EN 14272:2012 en | Triplex – Berekeningsmethode voor enkele mechanische eigenschappen Prijs EUR 70.00 excl. BTW
NEN-EN 14592:2008/Ontw. A1:2012 en | Houtconstructies – Stiftvormige verbindingsmiddelen – Eisen Commentaar voor: 2012-02-08 Prijs EUR 22.20 excl. BTW
NEN-EN 16031:2011 2e Ontw. en | Aluminium schroefstempels – Productspecificaties, ontwerp en beoordeling door berekening en beproevingen Commentaar voor: 2011-02-27 Prijs EUR 26.80 excl. BTW
NEN-EN 16345:2011 Ontw. en | Bitumen en bitumineuze bindmiddelen – Bepaling van de efflux tijd van bitumineuze emulsies met gebruik van de Redwood No. II Viscometer Commentaar voor: 2012-03-24 Prijs EUR 14.70 excl. BTW
NEN-EN 16361:2011 Ontw. en | Automatisch werkende deuren voor voetgangers – Productnorm, prestatie-eisen – Buitendeuren anders dan draaideuren, in eerste instantie ontworpen voor elektrische deuren zonder weerstand tegen brand en rookkenmerken Commentaar voor: 2012-03-03 Prijs EUR 14.70 excl. BTW
NEN-EN 16368:2012 Ontw. en | Lichtgewicht spaanplaat – Specificaties Commentaar voor: 2012-04-15 Prijs EUR 15.10 excl. BTW
NEN-EN 1992-2+C1:2011 nl | Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies – Betonnen bruggen – Regels voor ontwerp, berekening en detaillering Prijs EUR 126.20 excl. BTW
NEN-EN 1992-2+C1:2011/NB:2011 nl | Nationale bijlage bij NEN-EN 1992-2+C1 Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies – Betonnen bruggen – Regels voor ontwerp, berekening en detaillering Prijs op aanvraag
NEN-EN 1995-2:2005 nl | Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies – Deel 2: Bruggen Prijs EUR 70.40 excl. BTW
Bouwveiligheid |
NEN-EN 1363-1:2012 Ontw. en | Bepaling van de brandwerendheid – Deel 1: Algemene eisen Commentaar voor: 2012-02-08 Prijs EUR 33.60 excl. BTW
NEN-ISO 15779:2011 en | Brandblussystemen voor geconcentreerde aerosolen – Eisen en beproevingsmethoden voor componenten, systeemontwerpen, installaties en onderhoud – Algemene eisen Prijs EUR 160.89 excl. BTW
NEN-EN 1990+A1+A1/ C2:2011 nl | Eurocode: Grondslagen van het constructief ontwerp Prijs EUR 126.20 excl. BTW
NEN-EN 1990+A1+A1/ C2:2011/NB:2011 nl | Nationale bijlage bij NEN-EN 1990+A1:2006+A1:2006/C2:2010 Eurocode: Grondslagen van het constructief ontwerp Prijs EUR 37.70 excl. BTW
NEN-EN 1991-1-1+C1:2011 nl | Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-1: Algemene belastingen – Volumieke gewichten, eigen gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen Prijs EUR 85.30 excl. BTW
NEN-EN 1991-1-1+C1:2011/NB:2011 nl | Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-1+C1: Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-1: Algemene belastingen – Volumieke gewichten, eigen gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen Prijs EUR 29.20 excl. BTW
NEN-EN 1991-1-2+C1:2011 nl | Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-2: Algemene belastingen – Belasting bij brand Prijs EUR 98.70 excl. BTW
NEN-EN 1991-1-2+C1:2011/NB:2011 nl | Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-2+C1 Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-2: Algemene belastingen – Belasting bij brand Prijs EUR 29.20 excl. BTW
NEN-EN 1991-1-3+C1:2011 nl | Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-3: Algemene belastingen – Sneeuwbelasting Prijs EUR 98.70 excl. BTW
NEN-EN 1991-1-3+C1:2011/NB:2011 nl | National Annex to NEN-EN 1991-1-2+C1: Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-3: Algemene belastingen – Sneeuwbelasting Prijs EUR 29.20 excl. BTW
NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011 nl | Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-4: Algemene belastingen – Windbelasting Prijs op aanvraag
NEN-EN 1991-1-4+A1+C2:2011/NB:2011 nl | Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-4+A1+C2: Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-4: Algemene belastingen – Windbelasting Prijs op aanvraag
NEN-EN 1991-1-5:2003+C1:2011/NB:2011 nl | Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-5+C1: Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-5: Algemene belastingen – Thermische belasting Prijs EUR 29.20 excl. BTW
NEN-EN 1991-1-5+C1:2011 nl | Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-5: Algemene belastingen – Thermische belasting Prijs EUR 70.40 excl. BTW
NEN-EN 1991-1-7+C1:2011 nl | Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-7: Algemene belastingen – Buitengewone belastingen: stootbelastingen en ontploffingen (inclusief C1:2010) Prijs EUR 98.70 excl. BTW
NEN-EN 1991-1-7+C1:2011/NB:2011 nl | Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-7+C1: Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 1-7: Algemene belastingen – Buitengewone belastingen: stootbelastingen en ontploffingen Prijs EUR 29.20 excl. BTW
NEN-EN 1991-2+C1:2011/NB:2011 nl | Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-2: Eurocode 1: Belastingen op constructies – Deel 2: Verkeersbelasting op bruggen Prijs EUR 44.20 excl. BTW
NEN-EN 1993-1-1+C2:2011/NB:2011 nl | Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies – Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen Prijs op aanvraag
NEN-EN 1993-1-2+C2:2011 nl | Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies – Deel 1-2: Algemene regels – Ontwerp en berekening van constructies bij brand Prijs EUR 113.00 excl. BTW
NEN-EN 1993-1-8+C2:2011 nl | Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies – Deel 1-8: Ontwerp en berekening van verbindingen Prijs op aanvraag
NEN-EN 1993-1-8+C2:2011/NB:2011 nl | Nationale bijlage bij NEN-EN 1993-1-8 Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies – Deel 1-8: Ontwerp en berekening van verbindingen (inclusief C2:2009) Prijs op aanvraag
NEN-EN 1993-2+C1:2011 nl | Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies – Deel 2: Stalen bruggen Prijs EUR 126.20 excl. BTW
NEN-EN 1993-2+C1:2011/NB:2011 nl | Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies – Deel 2: Stalen bruggen Prijs EUR 44.20 excl. BTW
NEN-EN 1994-1-1+C1:2011 nl | Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies – Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen Prijs EUR 139.90 excl. BTW
NEN-EN 1994-1-1+C1:2011/NB:2011 nl | Nationale bijlage bij NEN-EN 1994-1-1+C1 Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies – Deel 1-1: Algemene regels en regels voor gebouwen Prijs op aanvraag
NEN-EN 1994-2+C1/NB:2011 nl | Nationale bijlage bij NEN-EN 1994-2+C1 Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies – Deel 2: Algemene regels en regels voor bruggen Prijs op aanvraag
NEN-EN 1994-2+C1:2011 nl | Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies – Deel 2: Algemene regels en regels voor bruggen Prijs EUR 126.20 excl. BTW
NEN-EN 1999-1-1+A1:2011 nl | Eurocode 9: Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies – Deel 1-1: Algemene regels Prijs op aanvraag
NEN 6068:2008+C1:2011 nl | Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten Prijs EUR 44.20 excl. BTW
NEN 8700:2011 nl | Beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bij verbouw en afkeuren – Grondslagen Prijs EUR 51.80 excl. BTW
NEN 8701:2011 nl | Beoordeling van de constructieve veiligheid een bestaand bouwwerk bij verbouwen en afkeuren – Belastingen Prijs EUR 37.70 excl. BTW
Consumentenzaken |
NEN-ISO 13289:2011 en | Dienstverlening voor recreatief duiken – Eisen voor het ondernemen van duikexcursies (dienstverlening) Prijs EUR 58.99 excl. BTW
NEN-EN 13402-3:2011 Ontw. en | Maataanduiding van kleding – Deel 3: Metingen en intervallen Commentaar voor: 2012-03-24 Prijs EUR 32.70 excl. BTW
NEN-ISO 13970:2011 en | Dienstverlening voor recreatief duiken – Eisen voor de opleiding van recreatie duikersgidsen Prijs EUR 51.84 excl. BTW
NEN-EN-ISO 14087:2011 en | Leer – Fysische en mechanische beproevingen – Bepaling van de buigeigenschappen Prijs EUR 44.69 excl. BTW
NEN-EN 15618:2009/Ontw. A1:2012 en | Met rubber of kunststof beklede weefsels – Bekledingsstoffen – Classificatie en beproevingsmethode Commentaar voor: 2012-02-08 Prijs EUR 15.10 excl. BTW
NEN-EN 15939:2012 en | Onderdelen voor meubels – Sterkte en draagvermogen van aan de muur monteerbare elementen Prijs EUR 46.50 excl. BTW
NPR-CEN/TR 16298:2011 en | Textiel en textielproducten – Intelligent textiel – Definities, categorisatie, toepassingen en normalisatiebehoeften Prijs EUR 56.30 excl. BTW
NEN-EN-ISO 17186:2011 en | Leer – Fysische en mechanische beproevingen – Bepaling van oppervlaktelaagdikte Prijs EUR 44.69 excl. BTW
NEN-EN-ISO 17235:2011 en | Leer – Fysische en mechanische beproevingen – Bepaling van zachtheid Prijs EUR 39.33 excl. BTW
NEN-EN-ISO 1833-22:2011 Ontw. en | Textiel – Kwantitatieve chemische analyses – Deel 22: Mengsels van viscose of bepaalde soorten cupro of modal of lyocell en vlasvezels (methode met mierenzuur en zinkchloride) Commentaar voor: 2012-04-08 Prijs EUR 23.54 excl. BTW
NEN-EN-ISO 1833-25:2012 Ontw. en | Textiel – Kwantitatieve chemische analyses – Deel 25: Mengsels van polyester en andere vezels (methode met trichloorazijnzuur en chloroform) Commentaar voor: 2012-04-08 Prijs EUR 16.46 excl. BTW
NEN-ISO 18941:2011 en | Beelddragers – Fotografische reflectieafdrukken voor klEUR – Beproevingsmethode voor ozongas Prijs EUR 94.74 excl. BTW
NEN-EN 1930:2011 en | Artikelen voor zuigelingen en peuters – Veiligheidshekjes – Veiligheidseisen en beproevingsmethoden Prijs EUR 56.30 excl. BTW
NEN-EN-ISO 3376:2011 en | Leer – Fysische en mechanische beproevingen – Bepaling van de treksterkte en de rek bij breuk Prijs EUR 44.69 excl. BTW
NEN-EN-ISO 3377-1:2011 en | Leer – Fysische en mechanische beproevingen – Bepaling van de scheursterkte – Deel 1: Enkele-randsch EUR Prijs EUR 39.33 excl. BTW
NEN-EN-ISO 5402-1:2011 en | Leer – Bepaling van de buigweerstand – Deel 1: Flexometermethode Prijs EUR 44.69 excl. BTW
NEN-EN-ISO 5403-1:2011 en | Leer – Bepaling van weerstand tegen water van flexibele leersoorten – Deel 1: Herhaaldelijke lineaire drukkracht (penetrometer) Prijs EUR 51.84 excl. BTW
NEN-EN-ISO 5403-2:2011 en | Leer – Bepaling van weerstand tegen water van flexibele leersoorten – Deel 2: Herhaaldelijke hoekdruk (Maeser) Prijs EUR 44.69 excl. BTW
NEN-EN-ISO 5404:2011 en | Leer – Fysische en mechanische beproevingen – Bepaling van de waterdichtheid van leer Prijs EUR 51.84 excl. BTW
Elektriciteits Voorziening |
NEN-EN 50342-1:2006/A1:2011 en | Lood-zwavelzuur batterijen – Deel 1: Algemene eisen en beproevingsmethoden Prijs EUR 22.30 excl. BTW
NEN-EN 50443:2011 en | Effecten van elektromagnetische interferentie op pijpleidingen veroorzaakt door wisselstroom bij hoge spanning van spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer en door wisselstroom bij hoge spanning van voedingssystemen Prijs EUR 56.30 excl. BTW
NEN-EN 50467:2011 en | Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer – Rollend materieel – Elektrische connectoren: eisen en beproevingsmethoden Prijs EUR 68.20 excl. BTW
NEN-EN 50557:2011 en | Toestellen voor automatische wederinschakeling (ARDs) van installatie-automaten en van aardlekschakelaars met en zonder ingebouwde overstroombeveiliging (RCBOs en RCCBs) voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik Prijs EUR 68.20 excl. BTW
NEN-EN-IEC 60068-3-1:2011 en | Klimatologische en mechanische beproevingsmethoden voor elektrotechnische producten – Deel 3-1: Achtergrondinformatie – Koude- en droge-warmteproeven Prijs EUR 53.63 excl. BTW
NEN-IEC 60076-21:2012 en | Energietransformatoren – Deel 21: Algemene eisen, woordenlijst en beproevingscode voor trapspanningsregelaars Prijs EUR 255.36 excl. BTW
NEN-IEC 60493-1:2011 en | Richtlijn voor de statistische analyse van gegevens van verouderingsproeven – Deel 1: Methoden gebaseerd op de gemiddelde waarden van normaal verdeelde beproevingsresultaten Prijs EUR 134.07 excl. BTW
NPR-IEC/TR 60664-2-1:2011/C1:2011 en;fr | Coördinatie van isolatie voor inrichtingen binnen laagspanningssystemen – Deel 2-1: Leidraad voor de toepassing van de IEC 60664 reeks, vormgevingsvoorbeelden en diëlectische beproeving Prijs EUR 0.00 excl. BTW
NEN-EN-IEC 61439-1:2011 en | Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen – Deel 1: Algemene regels Prijs EUR 241.33 excl. BTW
NEN-EN-IEC 61439-2:2011 en | Schakel- en verdeelinrichtingen voor laagspanning – Deel 2: Vermogensschakel- en verdeelinrichtingen voor geïnstrueerde personen Prijs EUR 107.26 excl. BTW
NEN-EN-IEC 61850-9-2:2011 en | Communication networks and systems for power utility automation – Part 9-2: Specific communication service mapping (SCSM) – Sampled values over ISO/IEC 8802-3 Prijs EUR 134.07 excl. BTW
NEN-EN-IEC 61970-301:2011 en | Energiemanagementsysteem 'application program interface' (EMS-API) – Deel 301: Algemeen Informatie Model (CIM) Prijs EUR 259.20 excl. BTW
NEN-EN-IEC 62040-2:2006/C1:2011 en;fr | Ononderbroken voedingen – Deel 2: Eisen ten aanzien van elektromagnetische compatibiliteit (EMC) Prijs EUR 0.00 excl. BTW
NEN-EN-IEC 62549:2011 en | Scharnierende systemen en flexibele systemen voor kabelgeleiding Prijs EUR 165.35 excl. BTW
NPR-ISO/TS 80004-4:2011 en | Nanotechnologieën – Woordenlijst – Deel 4: Nanogestructureerde materialen Prijs EUR 51.84 excl. BTW
NPR-ISO/TS 80004-5:2011 en;fr | Nanotechnologieën – Woordenlijst – Deel 5: Nano-bio-interface Prijs EUR 44.69 excl. BTW
Elektrische Installaties |
NEN-EN 50132-5-1:2012 en | Alarmsystemen – Gesloten televisiebewakingssystemen voor veiligheidstoepassingen – Deel 5-1: Videotransmissie – Algemene videotransmissie prestatie-eisen Prijs EUR 81.00 excl. BTW
NEN-EN 50132-5-2:2012 en | Alarmsystemen – Gesloten televisiebewakingssystemen voor veiligheidstoepassingen – Deel 5-2: IP Videotransmissie protocollen Prijs EUR 209.60 excl. BTW
NEN-EN 50136-3:2011 Ontw. en | Alarmsystemen – Alarmtransmissiesystemen en -apparatuur – Deel 3: Eisen voor de alarmontvanger (RCT) Commentaar voor: 2012-04-11 Prijs EUR 26.80 excl. BTW
NPR 5310:2007+A3:2011 nl | Nederlandse Praktijkrichtlijn bij NEN 1010 Prijs EUR 255.50 excl. BTW
NEN-EN-IEC 60534-8-2:2011 en | Regelkleppen voor industriële processen – Deel 8-2: Geluidsmetingen – Laboratoriummetingen van geluid opgewekt door hydrodynamische stroming door regelkleppen Prijs EUR 93.85 excl. BTW
NEN-EN-IEC 62541-4:2011 en | OPC Unified Architecture – Deel 4: Diensten Prijs EUR 245.80 excl. BTW
NEN-EN-IEC 62541-5:2011 en | OPC Unified Architecture – Deel 5: Model voor informatie Prijs EUR 232.39 excl. BTW
NEN-EN-IEC 62541-6:2011 en | OPC Unified Architecture – Deel 6: Mappings Prijs EUR 214.51 excl. BTW
NEN-EN-IEC 62541-8:2011 en | OPC Unified Architecture – Deel 8: Toegang tot data Prijs EUR 71.50 excl. BTW
NPR-IEC/TS 62657-2:2011 en | Industrieële communicatienetwerken – Draadloze communicatienetwerken – Deel 2: Coëxistentiebeheer Prijs EUR 214.51 excl. BTW
Elektrische Produkten |
NEN-ISO 26428-11:2011 en | Digitale cinema (D-cinema) distributiemaster – Deel 11: Aanvullende frame snelheden Prijs EUR 44.69 excl. BTW
NEN-ISO 26428-19:2011 en | Digitale cinema (D-cinema) distributiemaster – Deel 19: Formattering van het serieel digitaal interface signaal voor toegevoegde frame rates niveaus AFR2 en AFR4 Prijs EUR 58.99 excl. BTW
NEN-EN-IEC 60061-2:1993/A42:2011 en | Lampvoeten en lamphouders alsmede kalibers voor controle van de uitwisselbaarheid en veiligheid – Deel 2: Lamphouders Prijs EUR 35.75 excl. BTW
NEN-EN-IEC 60061-2:1993/A43:2011 en | Lampvoeten en lamphouders alsmede kalibers voor controle van de uitwisselbaarheid en veiligheid – Deel 2: Lamphouders Prijs EUR 31.28 excl. BTW
NEN-EN-IEC 60061-3:1993/A43:2011 en | Lampvoeten en lamphouders alsmede kalibers voor controle van de uitwisselbaarheid en veiligheid – Deel 3: Kalibers Prijs EUR 93.85 excl. BTW
NEN-EN-IEC 60061-3:1993/A44:2011 en | Lampvoeten en lamphouders alsmede kalibers voor controle van de uitwisselbaarheid en veiligheid – Deel 3: Kalibers Prijs EUR 80.44 excl. BTW
NEN-EN-IEC 60061-4:1992/A14:2011 en | Lampvoeten en lamphouders alsmede kalibers voor controle van de uitwisselbaarheid en veiligheid – Deel 4: Richtlijnen en algemene informatie Prijs EUR 22.35 excl. BTW
NEN-EN-IEC 60335-2-53:2011 en | Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen – Veiligheid – Deel 2-53: Bijzondere eisen voor saunakachels en cabines met infrarode straling Prijs EUR 134.07 excl. BTW
NEN-EN-IEC 60704-2-10:2011 en | Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen – Bepaling van het luchtgeluid – Deel 2-10: Bijzondere eisen voor elektrische kooktoestellen, ovens, grills, magnetrons en iedere combinatie van deze Prijs EUR 53.63 excl. BTW
NEN-EN-IEC 60730-1:2011 en | Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik – Deel 1: Algemene eisen Prijs op aanvraag
NEN-EN-IEC 60730-2-7:2010/C11:2011 en | Automatische elektrische regelaars voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik – Deel 2-7: Bijzondere eisen voor tijdschakelaars, tijdklokken en klokgestuurde programmaschakelaars Prijs EUR 0.00 excl. BTW
NEN-EN-IEC 60745-2-4:2010/A11:2011 en | Handgereedschap met elektrische aandrijving – Veiligheid – Deel 2-4: Speciale eisen voor polijstmachines en schuurmachines anders dan schijfschuurmachines Prijs EUR 16.02 excl. BTW
NEN-EN-IEC 61000-3-12:2011 en | Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) – Deel 3-12: Limietwaarden – Limietwaarden voor harmonische stromen geproduceerd door materieel aangesloten op het openbare laagspanningsnet met ingangsstroom &gt; 16A en = 75 A per fase Prijs EUR 120.66 excl. BTW
NEN-EN-IEC 61747-5-3:2010/C1:2011 en;fr | Beeldschermen gemaakt met vloeibare kristallen – Deel 5-3: Omgevings-, duurzaamheids- en mechanische beproevingsmethoden – Glassterkte en betrouwbaarheid Prijs EUR 0.00 excl. BTW
NEN-EN-IEC 61937-1:2007/A1:2011 en | Digitale audio – Interface voor niet-lineaire PCM-gecodeerde audio-bitstromen bij het toepassen van IEC 60958 – Deel 1: Algemeen Prijs EUR 17.88 excl. BTW
NEN-EN-IEC 61937-2:2007/A1:2011 en | Digitale audio – Interface voor niet-lineaire PCM-gecodeerde audio-bitstromen bij het toepassen van IEC 60958 – Deel 2: Barst-informatie Prijs EUR 26.81 excl. BTW
NEN-EN-IEC 62442-1:2011 en | Energieprestatie van schakelmaterieel voor lampen – Deel 1: Schakelmaterieel voor fluorecentlampen – Meetmethode voor het bepalen van het totaal toegevoerde vermogen van schakelmaterieel en de opbrengst van het schakelmaterieel Prijs EUR 80.44 excl. BTW
NPR-IEC/TS 62600-1:2011 en | Waterenergie – Golf-, getijde- en andere stromingsomzetters – Deel 1: Terminologie Prijs EUR 120.66 excl. BTW
Elektro & ICT |
NEN-EN 300113-1:2011-11 en | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Land mobile service – Radio equipment intended for the transmission of data (and/or speech) using constant or non-constant envelope modulation and having an antenna connector – Part 1: Technical characteristics and methods of measurement Prijs op aanvraag
NEN-EN 300113-2:2011-11 en | Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM) – Landmobiele dienst – Radioapparatuur voor de transmissie van data (en/of spraak) bij constante of niet-constante 'enveloppe' modulatie en met een antenne connector – Deel 2: Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn Prijs op aanvraag
NEN-EN 300132-2:2011-12 en | Environmental Engineering (EE) – Power supply interface at the input to telecommunications and datacom (ICT) equipment – Part 2: Operated by – 48 V direct durrent (dc) Prijs op aanvraag
NEN-EN 300396-1:2011-12 en | Terrestrial Trunked Radio (TETRA) – Technical requirements for Direct Mode Operation (DMO) – Part 1: General network design Prijs op aanvraag
NEN-EN 300396-2:2011-12 en | Terrestrial Trunked Radio(TETRA) – Technical requirements for Direct Mode Operation (DMO) – Part 2: Radio aspects Prijs op aanvraag
NEN-EN 300396-3:2011-12 en | Terrestrial Trunked Radio (TETRA) – Technical requirements for Direct Mode Operation (DMO) – Part 3: Mobile Station to Mobile Station (MS-MS) Air Interface (AI) protocol Prijs op aanvraag
NEN-EN 300396-4:2011-12 en | Terrestrial Trunked Radio (TETRA) – Technical requirements for Direct Mode Operation (DMO) – Part 4: Type 1 repeater air interface Prijs op aanvraag
NEN-EN 300396-5:2011-12 en | Terrestrial Trunked Radio (TETRA) – Technical requirements for Direct Mode Operation (DMO) – Part 5: Gateway air interface Prijs op aanvraag
NEN-EN 301178-1:2011-11 en | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) – Portable Very High Frequency (VHF) radiotelephone equipment for the maritime mobile service operating in the VHF bands (for non-GMDSS applications only) – Part 1: Technical characteristics and methods of measurement Prijs op aanvraag
NEN-EN 301681:2011-11 en | Satelliet grondstations en systemen (SES) – Geharmoniseerde EN voor Mobiele grondstations (MESs) van geostationaire mobiele satellietsystemen, inclusief handsets voor Persoonlijke Communicatie Netwerken via Satelliet (S-PCN) in de banden 1,5/1,6 GHz als onderdeel van de mobiele satellietdienst (MSS) welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn Prijs op aanvraag
NEN-EN 302583:2011-12 en | Digital Video Broadcasting (DVB) – Framing Structure, channel coding and modulation for Satellite Services to Handheld devices (SH) below 3 GHz Prijs op aanvraag
NEN-EN 302878-1:2011-11 en | Access, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATTM) – Thir Generation Transmission Systems for Interactive Cable Television Services – IP Cable Modems – Part 1: General – DOCSIS 3.0 Prijs op aanvraag
NEN-EN 302878-2:2011-11 en | Access, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATTM) – Thir Generation Transmission Systems for Interactive Cable Television Services – IP Cable Modems – Part 2: Physical Layer – DOCSIS 3.0 Prijs op aanvraag
NEN-EN 302878-3-2011-11 en | Access, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATTM) – Thir Generation Transmission Systems for Interactive Cable Television Services – IP Cable Modems – Part 3: Downstream Radio Frequency Interface – DOCSIS 3.0 Prijs op aanvraag
NEN-EN 302878-4-2011-11 en | Access, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATTM) – Thir Generation Transmission Systems for Interactive Cable Television Services – IP Cable Modems – Part 4: MAC and Upper Layer Protocols – DOCSIS 3.0 Prijs op aanvraag
NEN-EN 302878-5-2011-11 en | Access, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATTM) – Thir Generation Transmission Systems for Interactive Cable Television Services – IP Cable Modems – Part 5: Security Services – DOCSIS 3.0 Prijs op aanvraag
Energiewinning |
NEN-EN-ISO 12736:2011 Ontw. en | Aardolie- en aardgasindustrie -Thermische isolatie coatings voor pijpleidingen, stroomlijnen, apparatuur en onderzeese structuren Commentaar voor: 2012-03-17 Prijs EUR 46.76 excl. BTW
NEN-EN-ISO 13706:2011 en | Aardolie- , petrochemische en aardgasindustrie – Warmtewisselaars met luchtkoeling Prijs EUR 200.21 excl. BTW
NPR-ISO/TR 15922:2011 en | Metallieke en andere niet-organische deklagen – Beoordeling ten aanzien van donkere vlekken op gechromateerde band of plaat producten Prijs EUR 58.99 excl. BTW
NEN-EN 16135:2011 en | Brandstoffen voor wegvoertuigen – Bepaling van het mangaangehalte in loodvrije benzine – Vlam-atomaire absorptie spectrometrische methode (FAAS) Prijs EUR 45.30 excl. BTW
NEN-EN 16136:2011 en | Brandstoffen voor wegvoertuigen – Bepaling van het mangaangehalte in loodvrije benzine – Inductief gekoppeld plasma optische emissiespectrometriemethode (ICP OES) Prijs EUR 45.30 excl. BTW
NEN-EN-ISO 19901-6:2010/C1:2011 en | Aardolie- en aardgasindustrie – Specifieke eisen voor buitengaatse constructies – Deel 6: Maritieme activiteiten Prijs EUR 0.00 excl. BTW
NEN-EN-ISO 23936-2:2011 en | Aardolie-, petrochemie- en aardgasindustrie – Niet-metalen materialen in contact met media gerelateerd tot olie- en gasproductie – Deel 2: Elastomeren Prijs EUR 150.16 excl. BTW
NEN-EN-ISO 4264:2007/Ontw. A1:2011 en | Aardolieproducten – Berekening van de cetaan-index van brandstoffen uit het middendestillaat met de vergelijking met vier variabelen Commentaar voor: 2012-04-12 Prijs EUR 23.54 excl. BTW
Gas & Water |
NEN-EN 15502-1:2011 3e Ontw. en | Met gas gestookte centrale verwarmingsketels – Deel 1: Algemene eisen en beproevingen Commentaar voor: 2012-03-01 Prijs EUR 54.20 excl. BTW
NEN-EN 16370:2011 Ontw. en | Chemicaliën die worden gebruikt voor de behandeling van water bestemd voor menselijke consumptie – Natriumchloride voor electrochlorering in situ met gebruik van membraan cellen Commentaar voor: 2012-04-15 Prijs EUR 26.80 excl. BTW
NEN-EN 253:2003/A1:2005 en | Stadsverwarmingsbuizen – In de fabriek geïsoleerde buissystemen voor stadsverwarming – Buiselementen bestaande uit een stalen buis met polyurethaanschuim als isolatiemateriaal en met een ommanteling van polyetheen Prijs EUR 22.30 excl. BTW
NEN 2757-1:2011 nl | Bepalingsmethoden voor de geschiktheid van systemen voor de afvoer van rookgas van gebouwgebonden installaties – Deel 1: Installaties met een belasting kleiner dan of gelijk aan 130 kW op bovenwaarde Prijs op aanvraag
NEN 3028:2011 nl | Eisen voor verbrandingsinstallaties Prijs EUR 53.20 excl. BTW
NEN 3215:2011 nl | Gebouwriolering en buitenriolering binnen de perceelgrenzen – Bepalingsmethoden voor de afvoercapaciteit, water- en luchtdichtheid en afstand van dakuitmondingen Prijs EUR 58.50 excl. BTW
NPR 3378-0:2011 nl | Praktijkrichtlijn gasinstallaties – Deel 0: Algemeen Prijs EUR 29.20 excl. BTW
NPR 3378-23:2011 nl | Praktijkrichtlijn gasinstallaties – Sectie gastoestellen en opstellingsruimten – Deel 23: Type C (gesloten) met gas gestookte luchtverwarmers in opstelplaatsen en herstelinrichtingen voor motorvoertuigen – Leidraad bij NEN 3028 Prijs EUR 22.30 excl. BTW
NPR 3378-40:2011 nl | Praktijkrichtlijn gasinstallaties – Sectie afvoersystemen – Deel 40: Het aansluiten van gesloten gastoestellen op CLV-systemen werkend op uitsluitend natuurlijke trek (onderdruksystemen) – Leidraad bij NEN 2757-1, NEN 2757-2 en NEN 8757 Prijs EUR 29.20 excl. BTW
NPR 3378-41:2011 nl | Praktijkrichtlijn gasinstallaties – Sectie afvoersystemen – Deel 41: Het aansluiten van gesloten gastoestellen op half-CLV-systemen werkend op uitsluitend natuurlijke trek (onderdruksystemen) – Leidraad bij NEN 2757-1, NEN 2757-2 en NEN 8757 Prijs EUR 29.20 excl. BTW
NEN 3859:2011 Ontw. nl | Tuinbouwkassen:Ontwerp en constructie – Tuinbouwkassen voor de commerciële productie van planten en gewassen Commentaar voor: 2012-04-01 Prijs EUR 42.90 excl. BTW
Gezondheidszorg |
NEN-EN 16372:2012 Ontw. en | Esthetische chirurgie services Commentaar voor: 2012-04-22 Prijs EUR 27.50 excl. BTW
NPR-ISO/TS 22220:2011 en | Medische informatie – Vaststellen van onderwerpen in de gezondheidszorg Prijs EUR 171.61 excl. BTW
NEN-EN-ISO 27953-1:2011 en | Medische informatica – Geneesmiddelenbewaking – Individuele meldingen van bijwerkingen – Deel 1: Het kader voor het melden van bijwerkingen Prijs EUR 327.13 excl. BTW
NEN-EN-ISO 27953-2:2011 en | Medische informatica – Geneesmiddelenbewaking – Individuele meldingen van bijwerkingen – Deel 2: Eisen voor individuele meldingen van bijwerkingen van geneesmiddelen bestemd voor mensen Prijs EUR 327.13 excl. BTW
Industrie |
NEN-EN-ISO 10619-1:2011 en | Rubber- en kunststofslangen – Meting van de buigzaamheid en stijfheid – Deel 1: Buigproeven bij omgevingstemperatuur Prijs EUR 66.14 excl. BTW
NEN-EN-ISO 10619-2:2011 en | Rubber- en kunststofslangen – Meting van buigzaamheid en stijfheid – Deel 2: Buigproeven bij temperaturen onder de omgevingstemperatuur Prijs EUR 58.99 excl. BTW
NEN-EN-ISO 10619-3:2011 en | Rubber- en kunststofslangen – Meting van de buigzaamheid en stijfheid – Deel 3: Buigproeven bij hoge en lage temperaturen Prijs EUR 39.33 excl. BTW
Integraal Bouwen |
NEN 2057:2011/C1:2011 nl | Daglichtopeningen van gebouwen – Bepaling van de equivalente daglichtoppervlakte van een ruimte Prijs EUR 0.00 excl. BTW
NEN 7120:2011/C2:2011 nl | Energieprestatie van gebouwen – Bepalingsmethode Prijs EUR 0.00 excl. BTW
NEN 8088-1:2011/C1:2011 nl | Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen – Bepalingsmethode voor de toevoerluchttemperatuur gecorrigeerde ventilatie- en infiltratieluchtvolumestromen voor energieprestatieberekeningen – Deel 1: Rekenmethode Prijs op aanvraag
Kennis- & Informatiediensten |
NEN-ISO/IEC 10118-2:2011/C1:2011 en | Information technology – Security techniques – Hash-functions – Part 2: Hash-functions using an n-bit block cipher Prijs EUR 0.00 excl. BTW
NPR-ISO/TS 10303-26:2011 en | Industrial automation systems – Product data representation and exchange – Part 26: Implementation methods: Binary representation of EXPRESS-driven data Prijs EUR 44.69 excl. BTW
NPR-ISO/IEC TR 11581-1:2011 en | Information technology – User interface icons – Part 1: Introduction to and overview of icon standards Prijs op aanvraag
NEN-ISO/IEC 11770-5:2012 en | Information technology – Security techniques – Key management – Part 5: Group key management Prijs EUR 96.77 excl. BTW
NEN-ISO/IEC 14143-1:2007/C1:2011 en | Information technology – Software measurement – Functional size measurement – Part 1: Definition of concepts Prijs EUR 0.00 excl. BTW
NPR-ISO/PAS 14306:2011 en | Industrial automation systems and integration – JT file format specification for 3D visualization Prijs EUR 275.29 excl. BTW
NEN-ISO/IEC 14496-16:2011/A1:2011 en | Information technology – Coding of audio-visual objects – Part 16: Animation Framework eXtension (AFX) Prijs EUR 14.30 excl. BTW
NEN-ISO/IEC 14496-27:2010/A3:2011 en | Information technology – Coding of audio-visual objects – Part 27: 3D Graphics conformance Prijs EUR 14.30 excl. BTW
NEN-ISO/IEC 15026-3:2011 en | Systems and software engineering – Systems and software assurance – Part 3: System integrity levels Prijs EUR 110.83 excl. BTW
NEN-EN 16102:2011 en | Intelligente vervoersystemen – eCall – Bedrijfs vereisten voor ondersteuning van derden Prijs EUR 78.90 excl. BTW
CWA 16387:2011 en | Clean Harbours – Guidelines Prijs EUR 44.80 excl. BTW
NEN-ISO/IEC 18033-4:2012 en | Information technology – Security techniques – Encryption algorithms – Part 4: Stream ciphers Prijs EUR 175.62 excl. BTW
NEN-ISO/IEC 19788-3:2011 en | Information technology – Learning, education and training – Metadata for learning resources – Part 3: Basic application profile Prijs EUR 105.47 excl. BTW
NEN-ISO/IEC 19794-2:2012 en | Information technology – Biometric data interchange formats – Part 2: Finger minutiae data Prijs EUR 175.62 excl. BTW
NEN-ISO/IEC 19794-4:2012 en | Information technology – Biometric data interchange formats – Part 4: Finger image data Prijs EUR 175.62 excl. BTW
NEN-ISO 20242-3:2011 en | Industrial automation systems and integration – Service interface for testing applications – Part 3: Virtual device service interface Prijs EUR 141.22 excl. BTW
NEN-ISO 20242-4:2011 en | Industrial automation systems and integration – Service interface for testing applications – Part 4: Device capability profile template Prijs EUR 160.89 excl. BTW
NEN-ISO/IEC 23001-4:2012 en | Information technology – MPEG systems technologies – Part 4: Codec configuration representation Prijs EUR 145.15 excl. BTW
NEN-ISO/IEC 27007:2011 en | Information technology – Security techniques – Guidelines for information security management systems auditing Prijs EUR 105.47 excl. BTW
NEN-ISO/IEC 27034-1:2011 en | Information technology – Security techniques – Application security – Part 1: Overview and concepts Prijs EUR 150.16 excl. BTW
NEN-ISO/IEC 29128:2012 en | Information technology – Security techniques – Verification of cryptographic protocols Prijs EUR 137.99 excl. BTW
NEN-ISO/IEC 29150:2012 en | Information technology – Security techniques – Signcryption Prijs EUR 145.15 excl. BTW
NPR-ISO/IEC TR 29166:2011 en | Information technology – Document description and processing languages – Guidelines for translation between ISO/IEC 26300 and ISO/IEC 29500 document formats Prijs EUR 212.73 excl. BTW
NEN-EN 50377-16-1:2011 en | Connector sets and interconnect components to be used in optical fibre communication systems – Product specifications – Part 16-1: Type LF3 APC simplex terminated on IEC 60793-2-50 category B1.1 and B1.3 singlemode fibre with titanium composite ferrule for category C Prijs EUR 56.30 excl. BTW
NEN-EN 50411-3-3:2011 en | Fibre organisers and closures to be used in optical fibre communication systems – Product specifications – Part 3-3: Singlemode optical fibre fusion splice protectors Prijs EUR 56.30 excl. BTW
NPR-CLC/TR 50491-6-3:2011 en | General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) – Part 6-3: HBES installations – Assessment and definition of levels Prijs EUR 45.30 excl. BTW
NEN-EN 50600-1:2011 Ontw. en | Information technology – Data centre facilities and infrastructures – Part 1: General concepts Commentaar voor: 2012-04-04 Prijs EUR 26.80 excl. BTW
NEN-EN-IEC 60794-1-1:2011 en | Optical fibre cables – Part 1-1: Generic specification – General Prijs EUR 58.10 excl. BTW
NEN-IEC 61097-6:2005/A1:2011 en | Global maritime distress and safety system (GMDSS) – Part 6: Narrowband direct-printing telegraph equipment for the reception of navigational and meteorological warnings and urgent information to ships (NAVTEX) Prijs EUR 16.09 excl. BTW
NEN-IEC 61196-7:2011 en | Coaxiale communicatiekabels – Deel 7: Groepsspecificatie voor kabels voor BCT bekabeling in samenwerking met ISO/IEC 15018 – Drop-kabelsystemen voor binnenshuis werkend bij 5Mhz – 3000 Mhz Prijs EUR 58.10 excl. BTW
NPR-IEC/TR 62627-03-02:2011 en | Fibre optic interconnecting devices and passive components – Part 03-02: Reliability – Report of high power transmission test of specified passive optical components Prijs EUR 120.66 excl. BTW
NPR-IEC/TR 62691:2011 en | Optical fibre cables – Guide to the installation of optical fibre cables Prijs EUR 120.66 excl. BTW
NPR-ISO/TS 8000-1:2011 en | Data quality – Part 1: Overview Prijs EUR 33.96 excl. BTW
NPR-ISO/TS 8000-150:2011 en | Data quality – Part 150: Master data: Quality management framework Prijs EUR 100.11 excl. BTW
NEN-ISO/IEC 9075-1:2012 en | Information technology – Database languages – SQL – Part 1: Framework (SQL/Framework) Prijs EUR 154.11 excl. BTW
NEN-ISO/IEC 9075-11:2012 en | Information technology – Database languages – SQL – Part 11: Information and Definition Schemas (SQL/Schemata) Prijs EUR 213.25 excl. BTW
NEN-ISO/IEC 9075-14:2012 en | Information technology – Database languages – SQL – Part 14: XML-Related Specifications (SQL/XML) Prijs EUR 213.25 excl. BTW
NEN-ISO/IEC 9075-2:2012 en | Information technology – Database languages – SQL – Part 2: Foundation (SQL/Foundation) Prijs EUR 213.25 excl. BTW
NEN-ISO/IEC 9075-4:2012 en | Information technology – Database languages – SQL – Part 4: Persistent Stored Modules (SQL/PSM) Prijs EUR 213.25 excl. BTW
NEN-ISO/IEC 9594-2:2006/C3:2011 en | Information technology – Open Systems Interconnection – The Directory: Models Prijs EUR 0.00 excl. BTW
NEN-ISO/IEC 9594-2:2011/C1:2011 en | Information technology – Open Systems Interconnection – The Directory: Models Prijs EUR 0.00 excl. BTW
NEN-ISO/IEC 9594-3:2006/C3:2011 en | Information technology – Open Systems Interconnection – The Directory: Abstract service definition Prijs EUR 0.00 excl. BTW
NEN-ISO/IEC 9594-3:2011/C1:2011 en | Information technology – Open Systems Interconnection – The Directory: Abstract service definition Prijs EUR 0.00 excl. BTW
NEN-ISO/IEC 9594-4:2006/C2:2011 en | Information technology – Open Systems Interconnection – The Directory: Procedures for distributed operation Prijs EUR 0.00 excl. BTW
NEN-ISO/IEC 9594-4:2011/C1:2011 en | Information technology – Open Systems Interconnection – The Directory: Procedures for distributed operation Prijs EUR 0.00 excl. BTW
NEN-ISO/IEC 9594-5:2007/C2:2011 en | Information technology – Open Systems Interconnection – The Directory: Protocol specifications Prijs EUR 0.00 excl. BTW
NEN-ISO/IEC 9594-5:2011/C1:2011 en | Information technology – Open Systems Interconnection – The Directory: Protocol specifications Prijs EUR 0.00 excl. BTW
NEN-ISO/IEC 9594-6:2006/C3:2011 en | Information technology – Open Systems Interconnection – The Directory: Selected attribute types Prijs EUR 0.00 excl. BTW
NEN-ISO/IEC 9594-6:2011/C1:2011 en | Information technology – Open Systems Interconnection – The Directory: Selected attribute types Prijs EUR 0.00 excl. BTW
NEN-ISO/IEC 9594-8:2006/C3:2011 en | Information technology – Open Systems Interconnection – The Directory: Public-key and attribute certificate frameworks Prijs EUR 0.00 excl. BTW
NEN-ISO/IEC 9594-8:2011/C1:2011 en | Information technology – Open Systems Interconnection – The Directory: Public-key and attribute certificate frameworks Prijs EUR 39.33 excl. BTW
NEN-ISO/IEC 9594-9:2006/C1:2011 en | Information technology – Open Systems Interconnection – The Directory: Replication Prijs EUR 0.00 excl. BTW
NEN-ISO/IEC 9594-9:2009/C1:2011 en | Information technology – Open Systems Interconnection – The Directory: Replication Prijs EUR 0.00 excl. BTW
NEN-ISO/IEC 9899:2011 en | Information technology – Programming languages – C Prijs EUR 302.11 excl. BTW
Landbouw & Levensmiddelen |
NPR-CEN-ISO/TS 10272-3:2010/C1:2011 en | Microbiologie van voedingsmiddelen en diervoeders – Horizontale methode voor de detectie en telling van Campylobacter spp. – Deel 3: Semi-kwantitatieve methode Prijs EUR 0.00 excl. BTW
NPR-ISO/TS 17193:2011 en | Melk – Bepaling van de lactoperoxidase activiteit – Fotometrische methode (Referentiemethode) Prijs EUR 44.69 excl. BTW
NEN-EN-ISO 24442:2011 en | Cosmetica – Zonbeschermingstestmethoden – In vivo bepaling van UVA zonbescherming Prijs EUR 100.11 excl. BTW
NEN-ISO 3065:2011 en | Olie van eucalyptus, Australische type, met een volumefractie van 80 % tot 85 % van 1,8-cineole Prijs EUR 51.84 excl. BTW
Machinebouw & Transport |
NEN-EN 1034-3:2011 en | Veiligheid van machines – Veiligheidseisen voor het ontwerp en de constructie van machines voor de papierfabricage en -afwerking – Deel 3: Omwikkelaars en bobineuses Prijs EUR 68.20 excl. BTW
NEN-EN-ISO 10360-9:2011 2e Ontw. en | Geometrische productspecificaties (GPS) – Acceptatie- en hercontrolebeproeving voor coördinatenmeetmachines (CMM) – Deel 9: CMMs met meervoudige tastersystemen Commentaar voor: 2012-01-01 Prijs EUR 23.54 excl. BTW
NEN-EN-ISO 11148-1:2011 en | Handgereedschap met niet-elektrische aandrijving – Veiligheidseisen – Deel 1: Montagegereedschap voor bevestigingsmiddelen zonder schroefdraad Prijs EUR 87.59 excl. BTW
NEN-EN-ISO 11148-10:2011 en | Handgereedschap met niet-elektrische aandrijving – Veiligheidseisen – Deel 10: Persgereedschap Prijs EUR 94.74 excl. BTW
NEN-EN-ISO 11148-11:2011 en | Handgereedschap met niet-elektrische aandrijving – Veiligheidseisen – Deel 11: Knabbel- en plaatscharen. Prijs EUR 87.59 excl. BTW
NEN-EN-ISO 11148-2:2011 en | Handgereedschap met niet-elektrische aandrijving – Veiligheidseisen – Deel 2: Knip- en krimpgereedschap Prijs EUR 94.74 excl. BTW
NEN-EN-ISO 11148-5:2011 en | Handgereedschap met niet-elektrische aandrijving – Veiligheidseisen – Deel 5: Roterende slagboormachines Prijs EUR 100.11 excl. BTW
NEN-EN-ISO 11148-8:2011 en | Handgereedschap met niet-elektrische aandrijving – Veiligheidseisen – Deel 8: Schuurmachines en polijstmachines Prijs EUR 100.11 excl. BTW
NEN-EN-ISO 11148-9:2011 en | Handgereedschap met niet-elektrische aandrijving – Veiligheidseisen – Deel 9: Slijpmachines met opgespannen werktuigen Prijs EUR 94.74 excl. BTW
NEN-EN-ISO 1119:2011 en | Geometrische productspecificatie (GPS) – Reeksen van kegelhoeken en coniciteiten Prijs EUR 51.84 excl. BTW
NEN-EN-ISO 11372:2011 en | Gasflessen – Acetyleencilinders – Voorwaarden voor het vullen en inspectie tijdens het vullen Prijs EUR 71.50 excl. BTW
NEN-EN-ISO 11680-1:2011 en | Bosbouwmachines – Veiligheidseisen en beproeving voor aangedreven boomzagen – Deel 1: Apparaten voorzien van een integrale verbrandingsmotor Prijs EUR 82.23 excl. BTW
NEN-EN-ISO 11680-2:2011 en | Bosbouwmachines – Veiligheidseisen en beproeving voor aangedreven boomzagen – Deel 2: Apparaten voor gebruik met een op de rug draagbare krachtbron Prijs EUR 44.69 excl. BTW
NEN-EN-ISO 11681-1:2011 en | Bosbouwmachines – Draagbare kettingzagen – Veiligheidseisen en beproeving – Deel 1: Kettingzagen voor normale bosarbeid Prijs EUR 94.74 excl. BTW
NEN-EN-ISO 11681-2:2011 en | Bosbouwmachines – Veiligheidseisen en beproevingen van draagbare kettingzagen – Deel 2: Kettingzagen voor boomonderhoud Prijs EUR 100.11 excl. BTW
NEN-EN-ISO 11806-1:2011 en | Landbouw- en bosbouwmachines – Veiligheidseisen en beproeving voor draagbare, met de hand geleide, opslagmaaiers en graskantmaaiers – Deel 1: Machines met integrale verbrandingsmotoren Prijs EUR 105.47 excl. BTW
NEN-EN-ISO 11806-2:2011 en | Landbouw- en bosbouwmachines – Veiligheidseisen en beproeving voor draagbare, met de hand geleide, opslagmaaiers en graskantmaaiers – Deel 2: Machines met op de rug draagbare krachtbron Prijs EUR 44.69 excl. BTW
NEN-EN 12547:2011 Ontw. en | Centrifuges – Algemene veiligheidseisen Commentaar voor: 2012-04-15 Prijs EUR 37.70 excl. BTW
NEN-EN 12952-3:2012 en | Ketels met pijpen en hulpinstallaties – Deel 3: Ontwerp en berekening voor drukdelen Prijs EUR 127.90 excl. BTW
NEN-EN 13445-4:2011/A1:2011 en | Niet aan vlambelasting blootgestelde drukvaten – Deel 4: Vervaardiging Prijs op aanvraag
NEN-EN 13445-5:2011 Ontw. en | Niet aan vlambelasting blootgestelde drukvaten – Deel 5: Keuring en beproeving Commentaar voor: 2012-04-08 Prijs EUR 42.90 excl. BTW
NEN-EN 13848-4:2012 en | Railtoepassingen – Bovenbouw – Geometrische kwaliteit van het spoor – Deel 4: Meetsystemen – Handbediende en lichtgewicht apparaten Prijs EUR 57.80 excl. BTW
NEN-EN 14025:2011 Ontw. en | Tanks voor transport van gevaarlijke goederen – Metalen druktanks – Ontwerp en constructie Commentaar voor: 2012-04-08 Prijs EUR 37.70 excl. BTW
NEN-EN 14033-2:2008+A1:2011 en | Railtoepassingen – Bovenbouw – Railgebonden constructie- en onderhoudsmachines – Deel 2: Technische eisen voor werkinzet Prijs EUR 90.40 excl. BTW
NEN-EN-ISO 14405-2:2011 en | Geometrische productspecificaties (GPS) – Indicatie van afmetingen en toleranties – Deel 2: Afmetingen anders dan lengtematen Prijs EUR 94.74 excl. BTW
NPR-ISO/TS 14649-201:2011 en | Industrial automation systems and integration – Physical device control – Data model for computerized numerical controllers – Part 201: Machine tool data for cutting processes Prijs EUR 150.16 excl. BTW
NEN-EN-ISO 17450-1:2011 en | Geometrische productspecificaties (GPS) – Algemene concepten – Deel 1: Model voor geometrische specificatie en verificatie Prijs EUR 150.16 excl. BTW
NEN-EN-ISO 22867:2011 en | Bosbouwmachines – Draagbare, met de hand geleide bosbouwmachines met inwendige verbrandingsmotor – Trilproef code – Meting van trillingen bij de handvatten Prijs EUR 105.47 excl. BTW
NPR-ISO/TS 23768-1:2011 en | Wentellagers – Onderdelenbank – Deel 1: Referentiewoordenlijst voor wentellagers Prijs EUR 150.16 excl. BTW
NEN-EN-ISO 25239-1:2012 en;fr;de | Wrijvingsroerlassen – Aluminium – Deel 1: Woordenlijst Prijs op aanvraag
NEN-EN-ISO 25239-2:2012 en | Wrijvingsroerlassen – Aluminium – Deel 2: Ontwerp van lasverbindingen Prijs op aanvraag
NEN-EN-ISO 25239-3:2012 en | Wrijvingsroerlassen – Aluminium – Deel 3: Kwalificatie van lassers Prijs EUR 66.30 excl. BTW
NEN-EN-ISO 25239-4:2012 en | Wrijvingsroerlassen – Aluminium – Deel 4: Specificatie en kwalificatie van lasmethoden Prijs op aanvraag
NEN-EN-ISO 25239-5:2012 en | Wrijvingsroerlassen – Aluminium – Deel 5: Kwaliteits- en inspectie-eisen Prijs op aanvraag
NEN-ISO 3364:2012 en | Hardmetalen (carbide) wisselplaten met afgeronde hoeken, met cilindrisch gat voor bevestiging – Afmetingen Prijs EUR 71.68 excl. BTW
NEN-EN-ISO 3450:2011 en | Grondverzetmachines – Remsystemen van machines met rubberbanden – Systemen en prestatie-eisen en beproevingsprocedures Prijs EUR 100.11 excl. BTW
NEN-ISO 3567:2011 en | Vacuümmeters – Kalibratie door directe vergelijking met een referentiemeter Prijs EUR 71.50 excl. BTW
NEN-EN 378-2:2008+A1:2009/Ontw. A2:2012 en | Koelsystemen en warmtepompen – Veiligheids- en milieu-eisen – Deel 2: Ontwerp, constructie, beproeven, merken en documentatie Commentaar voor: 2012-02-15 Prijs EUR 15.10 excl. BTW
NEN-EN 4159:2011 en | Aerospace series – Paints and varnishes – Determination of resistance to microbial growth Prijs EUR 45.30 excl. BTW
NEN-EN 4171:2011 en | Aerospace series – Paints and varnishes – Test method for determination of phosphoric acid index Prijs EUR 31.60 excl. BTW
NEN-EN 4195:2011 en | Aerospace series – Paints and varnishes – Test method for determination of chromate leaching Prijs EUR 45.30 excl. BTW
NEN-EN 4540:2011 en | Aerospace series – Bearings, spherical plain, in corrosion resisting steel with self-lubricating liner elevated load under low oscillations – Technical specification Prijs EUR 68.20 excl. BTW
NEN-EN 558:2008+A1:2012 en | Industriële afsluiters – Inbouwmaten van metalen afsluiters voor gebruik in pijpleidingsystemen met flensverbindingen – Afsluiters met PN en klasse-aanduiding Prijs EUR 57.80 excl. BTW
Managementsystemen |
NEN-EN-ISO 14021:2001/A1:2012 en | Milieu-etiketteringen en -verklaringen – Zelfvastgestelde milieu-uitspraken (Type II milieu-etikettering) Prijs EUR 14.34 excl. BTW
Materiaaltechnologie |
NEN-EN 10152:2009/C1:2012 en | Elektrolytisch verzinkte koudgewalste platte staalproducten voor koudvervormen – Technische leveringsvoorwaarden Prijs EUR 0.00 excl. BTW
NEN-EN 10269:2011 Ontw. en | Staalsoorten en nikkellegeringen voor bevestigingsartikelen met gespecificeerde eigenschappen van verhoogde en/of lage temperaturen Commentaar voor: 2012-03-24 Prijs EUR 32.70 excl. BTW
NEN-EN-ISO 11127-1:2011 en | Voorbehandeling van stalen ondergronden voor het aanbrengen van verf en aanverwante producten – Beproevingsmethoden voor niet-metallische straalmiddelen – Deel 1: Monsterneming Prijs EUR 44.69 excl. BTW
NEN-EN-ISO 11127-2:2011 en | Voorbehandeling van stalen ondergronden voor het aanbrengen van verf en aanverwante producten – Beproevingsmethoden voor niet-metallische straalmiddelen – Deel 2: Bepaling van de korrelgrootteverdeling Prijs EUR 39.33 excl. BTW
NEN-EN-ISO 11127-3:2011 en | Voorbehandeling van stalen ondergronden voor het aanbrengen van verf en aanverwante producten – Beproevingsmethoden voor niet-metallische straalmiddelen – Deel 3: Bepaling van de bulkdichtheid Prijs EUR 39.33 excl. BTW
NEN-EN-ISO 11127-4:2011 en | Voorbehandeling van stalen ondergronden voor het aanbrengen van verf en aanverwante producten – Beproevingsmethoden voor niet-metallische straalmiddelen – Deel 4: Beoordeling van de hardheid door middel van een proef met schuifende glasplaatjes Prijs EUR 39.33 excl. BTW
NEN-EN-ISO 11127-5:2011 en | Voorbehandeling van stalen ondergronden voor het aanbrengen van verf en aanverwante producten – Beproevingsmethoden voor niet-metallische straalmiddelen – Deel 5: Bepaling van het vochtgehalte Prijs EUR 39.33 excl. BTW
NEN-EN-ISO 11127-6:2011 en | Voorbehandeling van stalen ondergronden voor het aanbrengen van verf en aanverwante producten – Beproevingsmethoden voor niet-metallische straalmiddelen – Deel 6: Bepaling van het gehalte van in water oplosbare verontreinigingen door meting van de geleiding Prijs EUR 39.33 excl. BTW
NEN-EN-ISO 11127-7:2011 en | Voorbehandeling van stalen ondergronden voor het opbrengen van verf en aanverwante producten – Beproevingsmethoden voor niet-metallische straalmiddelen – Deel 7: Bepaling van het gehalte aan in water oplosbare chloriden Prijs EUR 39.33 excl. BTW
NEN-EN-ISO 1133-1:2011 en | Kunststoffen – Bepaling van de smeltindex op basis van volume (MVR) en de smeltindex op basis van massa (MFR) van thermoplastische materialen – Part 1: Algemene methoden Prijs EUR 100.11 excl. BTW
NEN-EN-ISO 1133-2:2011 en | Kunststoffen – Bepaling van de smeltindex op basis van volume (MVR) en de smeltindex op basis van massa (MFR) van thermoplastische materialen – Methode voor materiaalgevoeligheid voor de geschiedenis van tijd-temperatuur en/of vocht Prijs EUR 76.87 excl. BTW
NEN-EN-ISO 13123:2011 en | Metalen en andere anorganische deklagen – Beproevingsmethoden voor cyclische opwarming van warmtebarriere vormende deklagen onder temperatuursgradiënt Prijs EUR 71.50 excl. BTW
NEN-EN 13523-17:2011 en | Bandgelakte metalen – Beproevingsmethoden – Deel 17: Hechting van verwijderbare folies Prijs EUR 45.30 excl. BTW
NEN-EN 13523-20:2011 en | Bandgelakte metalen – Beproevingsmethoden – Deel 20: Hechting van schuim Prijs EUR 31.60 excl. BTW
NEN-ISO 13947:2011 en | Poeders van metalen – Beproevingsmethoden voor de bepaling van niet-metalen insluitels in metaalpoeders met behulp van een poeder-gesmeed proefstuk Prijs EUR 44.69 excl. BTW
NEN-EN-ISO 14719:2011 en | Chemische analyse van vuurvaste materialen glas en glazuur – Bepaling van de Fe2+ en Fe3+ door de spectrale fotometrische methode met 1-10 fenantroline Prijs EUR 71.50 excl. BTW
NEN-EN 1563:2012 en | Gieterijtechniek – Nodulair gietijzer Prijs EUR 70.00 excl. BTW
NPR-ISO/TR 15922:2011 en | Metallieke en andere niet-organische deklagen – Beoordeling ten aanzien van donkere vlekken op gechromateerde band of plaat producten Prijs EUR 58.99 excl. BTW
NEN-EN 16090:2011 en | Koper en koperlegeringen – Schatting van de gemiddelde korrelgrootte door ultrageluid Prijs EUR 31.60 excl. BTW
NEN-EN 1971-1:2011 en | Koper en koperlegeringen – Wervelstroombeproeving voor het meten van defecten op ronde naadloze koperen buizen en koperlegering buizen – Deel 1: Beproeving met een omsluitingsspoel met ring aan de buitenkant Prijs EUR 31.60 excl. BTW
NEN-EN 1971-2:2011 en | Koper en koperlegeringen – Wervelstroombeproeving voor het meten van defecten op ronde naadloze koperen buizen en koperlegering buizen – Deel 2: Beproeving met een omsluitingsproef met ring aan de binnenkant Prijs EUR 31.60 excl. BTW
NEN-ISO 2559:2011 en | Glasvezels – Matten(uit gehakte of continue bundels) – Aanduiding en grondslag voor specificaties Prijs EUR 51.84 excl. BTW
NEN-ISO 3342:2011 en | Glasvezels – Matten – Bepaling van de breekkracht onder trekbelasting Prijs EUR 44.69 excl. BTW
NEN-ISO 37:2011 en | Gevulcaniseerde of thermoplastische rubber – Bepaling van de trek- en rekeigenschappen Prijs EUR 105.47 excl. BTW
NEN-ISO 4604:2011 en | Versterking van stoffen – Bepaling van de vrije buigstijfheid – Vaste-hoekflexometer methode Prijs EUR 39.33 excl. BTW
NEN-ISO 6072:2011 en | Rubber – Compatibiliteit tussen hydraulische vloeistoffen en standaard elastomeer materiaal Prijs EUR 87.59 excl. BTW
NEN-ISO 8332:2011 en | Ingrediënten voor rubbermengsels – Zwavel – Beproevingsmethoden Prijs EUR 100.11 excl. BTW
NEN-EN-ISO 9038:2011 Ontw. en | Bepaling van het vermogen van vloeistoffen om zelfontbranding te weerstaan Commentaar voor: 2012-03-17 Prijs EUR 23.54 excl. BTW
Medische Technologie |
NEN-EN-ISO 13397-2:2005/Ontw. A1:2011 en | Tandheelkunde – Paradontale curettes, tandheelkundige scalers en excavators – Deel 2: GR-type paradontale curettes – Amendment 1 : Kleurcodering Commentaar voor: 2012-03-24 Prijs EUR 16.02 excl. BTW
NEN-EN-ISO 23640:2011 en | In-vitro-diagnostische medische systemen – Stabiliteitsproeven van in-vitro-diagnostische reagentia Prijs EUR 34.44 excl. BTW
NEN-EN-ISO 25539-3:2011 en | Cardiovasculaire implantaten – Endovasculaire hulpmiddelen – Deel 3: Vena cava filters Prijs EUR 171.61 excl. BTW
NPR-IEC/TR 61289:2011 en | Hoogfrequent chirurgische toestellen – Bediening en onderhoud Prijs EUR 107.26 excl. BTW
NEN-EN-ISO 6360-2:2004/A1:2012 en | Tandheelkunde – Nummercodesyssteem voor roterend instrumentarium – Deel 2: Vormen Prijs EUR 14.34 excl. BTW
NEN-EN-ISO 6873:2011 Ontw. en | Tandheelkunde – Gips Commentaar voor: 2012-03-17 Prijs EUR 29.21 excl. BTW
Milieu |
NPR-ISO/TR 14294:2011 en | Werkplekatmosfeer – Meting van blootstelling van de huid – Principes en methoden Prijs EUR 126.92 excl. BTW
NEN-EN 1540:2011 en;fr;de | Werkplekatmosfeer – Terminologie Prijs EUR 78.90 excl. BTW
NEN-ISO 16000-18:2011/C1:2011 en | Binnenlucht – Deel 18: Detectie en telling van schimmels – Monsterneming door ‘impaction’. Prijs EUR 0.00 excl. BTW
NEN-ISO 16000-4:2011 en | Binnenlucht – Deel 4: Bepaling van formaldehyde – Diffuse monsterneming Prijs EUR 66.14 excl. BTW
NEN-ISO 16000-6:2011 en | Binnenlucht – Deel 6: Bepaling van het gehalte aan vluchtige organische componenten in binnenlucht en testkamers door actieve monsterneming op TENAX TA®, thermische desorptie en gaschromatografie met gebruik van MS/FID Prijs EUR 105.47 excl. BTW
NEN-EN-ISO 16665:2011 Ontw. en | Water – Richtlijnen voor kwantitatieve monsterneming en monsterbehandeling van macrofauna in marien zacht substraat Commentaar voor: 2012-04-08 Prijs EUR 29.21 excl. BTW
NEN 7777:2011 nl | Milieu en voedingsmiddelen – Prestatiekenmerken van meetmethoden Prijs EUR 51.80 excl. BTW