PROVINCIAAL BLAD
Officiële uitgave van de provincie Noord-Brabant

Besluit vaststelling geluidproductieplafonds Noord-Brabant
Provinciale Staten van Noord-Brabant;
Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 1 juli 2025, nr. 33/25 A;
Gelet op artikel 2.13a, eerste lid, van de Omgevingswet;
Overwegende dat Provinciale Staten bij besluit geluidproductieplafonds als omgevingswaarden dienen vast te stellen aan weerszijden van bij omgevingsverordening aangewezen wegen in beheer bij de provincie Noord-Brabant;
Besluiten:
Artikel
1

Vaststelling geluidproductieplafonds
Provinciale Staten stellen als omgevingswaarden langs alle provinciale wegen de geluidproductieplafonds vast als opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit.
Artikel
2

Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.
Artikel
3

Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling geluidproductieplafonds Noord-Brabant.
’s-Hertogenbosch,
Provinciale Staten voornoemd,
de voorzitter,
P.S. Zwart (plv.)
de griffier,
drs. G.J.P. van Soest
Bijlage
1

behorende bij het Besluit vaststelling geluidproductieplafonds Noord-Brabant
Geluidproductieplafonds provinciale wegen Noord-Brabant
(De geluidproductieplafonds zijn ook raadpleegbaar via de Planviewer van de provincie Noord-Brabant via Geluidproductieplafonds provinciale wegen Noord-Brabant, maar aan de daarin getoonde gegevens kunnen echter geen rechten worden ontleend)
LokaalID | X-coördinaat | Y-coördinaat | GPP [dB]
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000001 | 131065,12 | 411441,06 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000002 | 131085,67 | 411346,08 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000003 | 131095,25 | 411246,89 | 65,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000004 | 131114,06 | 411150,45 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000005 | 131132,19 | 411053,29 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000006 | 131154,41 | 410956,16 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000007 | 131180,82 | 410860,09 | 67,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000008 | 131211,89 | 410765,41 | 68,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000009 | 131247,46 | 410672,34 | 68,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000010 | 131284,68 | 410580,03 | 68,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000011 | 131333,78 | 410493,69 | 68
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000012 | 131384,24 | 410407,76 | 68,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000013 | 131438,84 | 410324,39 | 67,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000014 | 131493,68 | 410241,18 | 67,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000015 | 131549,78 | 410158,82 | 68,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000016 | 131611,33 | 410082,51 | 67,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000017 | 131667,07 | 410001,82 | 67,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000018 | 131725,06 | 409921,36 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000019 | 131791,69 | 409847,32 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000020 | 131833,44 | 409757,6 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000021 | 131903,75 | 409689,77 | 65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000022 | 131958,86 | 409607,44 | 66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000023 | 132004,58 | 409518,93 | 67,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000024 | 132052,43 | 409431,53 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000025 | 132093,38 | 409341,34 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000026 | 132134,45 | 409250,6 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000027 | 132169,79 | 409157,44 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000028 | 132200,24 | 409062,57 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000029 | 132232,6 | 408968,9 | 67,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000030 | 132260,9 | 408873,35 | 67
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000031 | 132284,39 | 408776,56 | 64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000032 | 132301,24 | 408678,36 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000033 | 132326,81 | 408582,8 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000034 | 132329,76 | 408483,3 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000035 | 132315,27 | 408384,91 | 64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000036 | 132293,15 | 408287,76 | 67,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000037 | 132265,57 | 408192,68 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000038 | 132239,2 | 408096,62 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000039 | 132206,92 | 408002,35 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000040 | 132173,19 | 407908,57 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000041 | 132142,9 | 407813,66 | 68,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000042 | 132127,27 | 407715,93 | 67,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000043 | 132124,15 | 407616,46 | 66,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000044 | 132122,82 | 407516,83 | 65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000045 | 132129,9 | 407417,48 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000046 | 132142,97 | 407318,8 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000047 | 132159,38 | 407220,51 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000048 | 132175,87 | 407122,23 | 65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000049 | 132190,68 | 407023,72 | 65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000050 | 132206,2 | 406925,28 | 65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000051 | 132218,83 | 406827,08 | 65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000052 | 132237,63 | 406729,26 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000053 | 132255,49 | 406631,23 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000054 | 132272,29 | 406533 | 66,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000055 | 132288,1 | 406434,62 | 66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000056 | 132303,56 | 406336,17 | 65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000057 | 132320,47 | 406237,96 | 66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000058 | 132339,65 | 406140,17 | 66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000059 | 132359,96 | 406042,6 | 66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000060 | 132382,81 | 405945,6 | 65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000061 | 132406,78 | 405848,87 | 65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000062 | 132432,36 | 405752,56 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000063 | 132455,12 | 405655,54 | 65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000064 | 132474,71 | 405557,83 | 66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000065 | 132490,88 | 405459,51 | 66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000066 | 132503,76 | 405360,69 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000067 | 132513,32 | 405261,5 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000068 | 132520,31 | 405162,09 | 65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000069 | 132526,93 | 405062,65 | 66,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000070 | 132533,46 | 404963,21 | 66,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000071 | 132539,59 | 404863,76 | 67,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000072 | 132545,46 | 404764,28 | 66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000073 | 132551,71 | 404664,82 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000074 | 132559,93 | 404565,52 | 68
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000075 | 132571,61 | 404466,56 | 68,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000076 | 132586,24 | 404367,99 | 68,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000077 | 132604,58 | 404270,04 | 67,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000078 | 132625,89 | 404172,71 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000079 | 132650,68 | 404076,2 | 65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000080 | 132678,58 | 403980,53 | 67,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000081 | 132715,34 | 403888,71 | 67,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000082 | 132757,75 | 403798,92 | 66,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000083 | 132825,95 | 403726,35 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000084 | 132885,07 | 403647,24 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000085 | 132896,21 | 403553,12 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000086 | 132914,53 | 403455,24 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000087 | 132943,23 | 403359,82 | 65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000088 | 132969,91 | 403264,38 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000089 | 133005,31 | 403171,23 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000090 | 133037,72 | 403077,01 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000091 | 133066,84 | 402981,7 | 67
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000092 | 133092,95 | 402885,54 | 67
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000093 | 133115,78 | 402788,54 | 66,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000094 | 133135,38 | 402690,84 | 66,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000095 | 133151,89 | 402592,57 | 66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000096 | 133165,52 | 402493,87 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000097 | 133176,05 | 402394,78 | 66,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000098 | 133184,63 | 402295,49 | 66,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000099 | 133192,17 | 402196,13 | 67,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000100 | 133198,21 | 402096,66 | 67,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000101 | 133202,93 | 401997,11 | 67,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000102 | 133206,31 | 401897,52 | 67,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000103 | 133208,38 | 401797,89 | 66,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000104 | 133198,47 | 401700,71 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000105 | 133107,69 | 401693,6 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000106 | 133089,99 | 401788,4 | 66,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000107 | 133087,9 | 401888,03 | 67,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000108 | 133084,65 | 401987,62 | 67,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000109 | 133080,04 | 402087,16 | 67
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000110 | 133073,33 | 402186,59 | 67
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000111 | 133066,63 | 402286,03 | 66,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000112 | 133057,31 | 402385,24 | 65,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000113 | 133047,05 | 402484,37 | 65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000114 | 133033,63 | 402583,11 | 66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000115 | 133016,67 | 402681,29 | 66,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000116 | 132996,33 | 402778,84 | 66,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000117 | 132973,02 | 402875,71 | 66,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000118 | 132946,09 | 402971,65 | 66,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000119 | 132915,94 | 403066,62 | 66,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000120 | 132882,84 | 403160,61 | 66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000121 | 132846,3 | 403253,33 | 66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000122 | 132807,61 | 403345,16 | 66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000123 | 132767,81 | 403436,52 | 66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000124 | 132727,7 | 403527,75 | 65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000125 | 132682,01 | 403615,37 | 66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000126 | 132621,02 | 403666,83 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000127 | 132533,24 | 403663,02 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000128 | 132546,7 | 403747,34 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000129 | 132588,89 | 403826,81 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000130 | 132564,33 | 403923,39 | 67,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000131 | 132544,04 | 404020,32 | 67,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000132 | 132518,53 | 404116,66 | 64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000133 | 132496,33 | 404213,8 | 67,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000134 | 132476,99 | 404311,55 | 67,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000135 | 132460,93 | 404409,9 | 67,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000136 | 132448,42 | 404508,76 | 67,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000137 | 132438,52 | 404607,91 | 67,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000138 | 132431,45 | 404707,31 | 67
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000139 | 132425,59 | 404806,8 | 66,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000140 | 132419,36 | 404906,26 | 66,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000141 | 132413,17 | 405005,73 | 66,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000142 | 132406,79 | 405105,18 | 65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000143 | 132399,78 | 405204,58 | 65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000144 | 132391,69 | 405303,9 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000145 | 132380,42 | 405402,9 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000146 | 132365,42 | 405501,42 | 65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000147 | 132347,15 | 405599,38 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000148 | 132324,98 | 405696,52 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000149 | 132300,53 | 405793,13 | 65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000150 | 132273 | 405888,25 | 65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000151 | 132252,72 | 405980,51 | 67,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000152 | 132233,8 | 406071,92 | 65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000153 | 132214,27 | 406169,64 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000154 | 132196,27 | 406267,64 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000155 | 132180,95 | 406366,12 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000156 | 132166,28 | 406464,68 | 65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000157 | 132151,99 | 406563,31 | 65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000158 | 132136,34 | 406661,72 | 65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000159 | 132118,04 | 406759,67 | 65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000160 | 132098,07 | 406857,3 | 65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000161 | 132071,42 | 406952,57 | 65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000162 | 132045,36 | 407048,73 | 65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000163 | 132018,96 | 407144,7 | 64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000164 | 131998,66 | 407241,08 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000165 | 131915,07 | 407273,66 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000166 | 131966,79 | 407342,15 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000167 | 131967,24 | 407441,04 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000168 | 131980,54 | 407539,8 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000169 | 131997,09 | 407637,67 | 66,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000170 | 132011,48 | 407736,26 | 67,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000171 | 132033,77 | 407833,34 | 67,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000172 | 132063,21 | 407928,53 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000173 | 132096,71 | 408022,38 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000174 | 132129,41 | 408116,51 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000175 | 132149,26 | 408213,4 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000176 | 132146,63 | 408311,97 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000177 | 132095,38 | 408396,23 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000178 | 132040,44 | 408478,05 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000179 | 132029,87 | 408576,76 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000180 | 132108,19 | 408614,29 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000181 | 132140,26 | 408526,25 | 65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000182 | 132172,91 | 408554,15 | 66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000183 | 132171,69 | 408653,12 | 67,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000184 | 132157,61 | 408751,77 | 67,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000185 | 132139,77 | 408849,79 | 67,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000186 | 132117,4 | 408946,9 | 66,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000187 | 132090,77 | 409042,92 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000188 | 132059,58 | 409137,56 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000189 | 132023,24 | 409230,32 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000190 | 131976,6 | 409317,52 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000191 | 131924,8 | 409402,61 | 68,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000192 | 131863,8 | 409481,3 | 67,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000193 | 131799,29 | 409557,21 | 65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000194 | 131750,89 | 409643,61 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000195 | 131690,71 | 409719,46 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000196 | 131626,98 | 409795,45 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000197 | 131582,17 | 409884,41 | 64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000198 | 131530,65 | 409969,65 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000199 | 131474,07 | 410051,65 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000200 | 131420,05 | 410135,35 | 67,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000201 | 131364,88 | 410218,34 | 67,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000202 | 131310,28 | 410301,7 | 67
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000203 | 131259,35 | 410387,35 | 67,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000204 | 131212,28 | 410475,17 | 68
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000205 | 131169,34 | 410565,08 | 68,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000206 | 131130,75 | 410656,94 | 68,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000207 | 131096,45 | 410750,48 | 68,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000208 | 131066,37 | 410845,46 | 68,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000209 | 131040,68 | 410941,74 | 68,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000210 | 131018,89 | 411038,95 | 67,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000211 | 130997,55 | 411135,97 | 67,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000212 | 130987,43 | 411232,42 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000213 | 130977,68 | 411331,58 | 66,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000214 | 130978,8 | 411429,89 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000215 | 103180,01 | 385094,25 | 48
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000216 | 103157,98 | 385001,42 | 53,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000217 | 103119,11 | 384910,83 | 53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000218 | 103080,25 | 384820,23 | 53
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000219 | 103041,38 | 384729,64 | 52,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000220 | 103002,52 | 384639,04 | 52,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000221 | 102963,65 | 384548,45 | 51,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000222 | 102924,78 | 384457,86 | 51,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000223 | 102885,92 | 384367,26 | 51,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000224 | 102847,04 | 384276,68 | 51,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000225 | 102808,13 | 384186,1 | 51,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000226 | 102769,23 | 384095,52 | 51,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000227 | 102730,32 | 384004,95 | 51,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000228 | 102691,41 | 383914,37 | 53
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000229 | 102652,51 | 383823,79 | 52,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000230 | 102613,6 | 383733,22 | 52,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000231 | 102574,68 | 383642,65 | 53
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000232 | 102535,76 | 383552,07 | 53,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000233 | 102496,84 | 383461,5 | 52,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000234 | 102457,92 | 383370,93 | 52,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000235 | 102419,01 | 383280,36 | 52,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000236 | 102380,09 | 383189,78 | 52,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000237 | 102341,18 | 383099,21 | 52,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000238 | 102302,26 | 383008,64 | 53
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000239 | 102263,34 | 382918,07 | 52,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000240 | 102224,4 | 382827,51 | 52,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000241 | 102185,35 | 382736,99 | 52,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000242 | 102145,44 | 382646,88 | 51,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000243 | 102102,29 | 382558,31 | 51,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000244 | 102064,71 | 382467,18 | 51,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000245 | 102027,44 | 382375,91 | 51,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000246 | 101991,07 | 382284,3 | 51
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000247 | 101949,67 | 382195,47 | 47,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000248 | 101866,42 | 382212,06 | 46,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000249 | 101887,7 | 382305,29 | 52
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000250 | 101924,93 | 382396,57 | 51,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000251 | 101962,16 | 382487,85 | 51,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000252 | 101999,39 | 382579,13 | 52,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000253 | 102040,53 | 382668,63 | 52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000254 | 102082,47 | 382757,79 | 52,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000255 | 102121,39 | 382848,36 | 52,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000256 | 102160,32 | 382938,93 | 53,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000257 | 102199,24 | 383029,5 | 53,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000258 | 102238,16 | 383120,07 | 53,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000259 | 102277,08 | 383210,64 | 53,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000260 | 102316,01 | 383301,21 | 52,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000261 | 102354,93 | 383391,78 | 52,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000262 | 102393,85 | 383482,35 | 52,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000263 | 102432,78 | 383572,92 | 52,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000264 | 102471,7 | 383663,49 | 52,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000265 | 102510,62 | 383754,06 | 51,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000266 | 102549,5 | 383844,65 | 52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000267 | 102588,37 | 383935,24 | 52,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000268 | 102627,25 | 384025,83 | 52,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000269 | 102666,12 | 384116,42 | 51,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000270 | 102705 | 384207,01 | 51,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000271 | 102743,87 | 384297,6 | 52
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000272 | 102782,75 | 384388,19 | 51,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000273 | 102821,63 | 384478,78 | 51,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000274 | 102860,5 | 384569,37 | 52,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000275 | 102899,38 | 384659,96 | 52,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000276 | 102938,25 | 384750,55 | 52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000277 | 102977,13 | 384841,14 | 53
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000278 | 103016 | 384931,73 | 53,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000279 | 103054,88 | 385022,32 | 53,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000280 | 103096,85 | 385111,02 | 49,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000281 | 109533,47 | 396370,02 | 51,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000282 | 109505,32 | 396278,65 | 55,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000283 | 109458,61 | 396190,68 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000284 | 109412,8 | 396102,23 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000285 | 109366,98 | 396013,77 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000286 | 109321,17 | 395925,32 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000287 | 109275,35 | 395836,86 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000288 | 109229,54 | 395748,4 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000289 | 109183,72 | 395659,95 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000290 | 109137,91 | 395571,49 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000291 | 109092,13 | 395483,02 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000292 | 109046,32 | 395394,56 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000293 | 109000,52 | 395306,1 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000294 | 108954,71 | 395217,64 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000295 | 108908,83 | 395129,22 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000296 | 108863 | 395040,78 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000297 | 108817,2 | 394952,31 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000298 | 108771,42 | 394863,84 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000299 | 108725,61 | 394775,38 | 57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000300 | 108679,81 | 394686,92 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000301 | 108634,01 | 394598,45 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000302 | 108588,2 | 394509,99 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000303 | 108542,4 | 394421,53 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000304 | 108496,52 | 394333,11 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000305 | 108450,71 | 394244,65 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000306 | 108404,91 | 394156,19 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000307 | 108359,1 | 394067,73 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000308 | 108313,29 | 393979,27 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000309 | 108267,48 | 393890,81 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000310 | 108221,68 | 393802,35 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000311 | 108175,87 | 393713,91 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000312 | 108130,07 | 393625,44 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000313 | 108084,26 | 393536,98 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000314 | 108038,46 | 393448,52 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000315 | 107992,59 | 393360,1 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000316 | 107946,82 | 393271,62 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000317 | 107901,05 | 393183,14 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000318 | 107855,28 | 393094,66 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000319 | 107809,51 | 393006,18 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000320 | 107763,68 | 392917,73 | 57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000321 | 107718 | 392829,21 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000322 | 107669,43 | 392742,64 | 54,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000323 | 107586,89 | 392763,86 | 52,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000324 | 107615,52 | 392855,7 | 57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000325 | 107661,31 | 392944,17 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000326 | 107707,1 | 393032,64 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000327 | 107752,89 | 393121,11 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000328 | 107798,68 | 393209,58 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000329 | 107844,47 | 393298,05 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000330 | 107890,26 | 393386,51 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000331 | 107936,05 | 393474,98 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000332 | 107981,84 | 393563,45 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000333 | 108027,63 | 393651,92 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000334 | 108073,42 | 393740,39 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000335 | 108119,21 | 393828,86 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000336 | 108165 | 393917,33 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000337 | 108210,79 | 394005,79 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000338 | 108256,59 | 394094,26 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000339 | 108302,38 | 394182,73 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000340 | 108348,17 | 394271,2 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000341 | 108393,96 | 394359,67 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000342 | 108439,75 | 394448,14 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000343 | 108485,55 | 394536,6 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000344 | 108531,36 | 394625,06 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000345 | 108577,17 | 394713,52 | 57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000346 | 108622,98 | 394801,98 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000347 | 108668,79 | 394890,44 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000348 | 108714,6 | 394978,9 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000349 | 108760,4 | 395067,35 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000350 | 108806,21 | 395155,81 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000351 | 108852,02 | 395244,27 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000352 | 108897,83 | 395332,73 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000353 | 108943,65 | 395421,19 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000354 | 108989,47 | 395509,64 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000355 | 109035,29 | 395598,09 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000356 | 109081,11 | 395686,55 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000357 | 109126,93 | 395775 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000358 | 109172,75 | 395863,45 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000359 | 109218,57 | 395951,91 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000360 | 109264,39 | 396040,36 | 57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000361 | 109310,21 | 396128,82 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000362 | 109356,03 | 396217,27 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000363 | 109401,65 | 396305,82 | 56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000364 | 109449,74 | 396392,33 | 52,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000365 | 78885,12 | 395560,46 | 65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000366 | 78984,07 | 395556,15 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000367 | 79082,91 | 395550,32 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000368 | 79181,72 | 395543,93 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000369 | 79280,17 | 395534,26 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000370 | 79375,96 | 395525,44 | 55,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000371 | 79405,58 | 395439,68 | 55,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000372 | 79348,73 | 395367,03 | 55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000373 | 79283,74 | 395422,79 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000374 | 79189,18 | 395439,5 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000375 | 79090,25 | 395444,16 | 64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000376 | 78991,27 | 395447,26 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000377 | 78892,31 | 395450,09 | 66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000378 | 78793,29 | 395451,99 | 65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000379 | 78694,38 | 395447,45 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000380 | 78595,7 | 395439,1 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000381 | 78497,54 | 395426 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000382 | 78399,86 | 395409,58 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000383 | 78302,32 | 395392,41 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000384 | 78205,27 | 395372,72 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000385 | 78109,44 | 395347,8 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000386 | 78014,32 | 395320,19 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000387 | 77919,17 | 395292,71 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000388 | 77824,04 | 395265,14 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000389 | 77728,9 | 395237,58 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000390 | 77633,77 | 395210,01 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000391 | 77538,63 | 395182,47 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000392 | 77443,49 | 395154,93 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000393 | 77348,35 | 395127,39 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000394 | 77253,21 | 395099,84 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000395 | 77158,16 | 395072,01 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000396 | 77063,15 | 395044,02 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000397 | 76968,73 | 395014,16 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000398 | 76875,55 | 394980,6 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000399 | 76783,72 | 394943,57 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000400 | 76692,9 | 394904,05 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000401 | 76602,75 | 394863,03 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000402 | 76512,67 | 394821,86 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000403 | 76422,59 | 394780,68 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000404 | 76332,24 | 394740,11 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000405 | 76240,38 | 394703,13 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000406 | 76146,38 | 394671,98 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000407 | 76050,62 | 394646,76 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000408 | 75953,45 | 394627,68 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000409 | 75855,23 | 394615,05 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000410 | 75756,41 | 394608,56 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000411 | 75671,68 | 394595,66 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000412 | 75601,28 | 394549,53 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000413 | 75504,48 | 394570,48 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000414 | 75409,5 | 394598,29 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000415 | 75318,07 | 394636,33 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000416 | 75227 | 394675,26 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000417 | 75134,52 | 394710,72 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000418 | 75042,25 | 394746,68 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000419 | 74950,17 | 394783,09 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000420 | 74863,1 | 394826,45 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000421 | 74895,06 | 394905,3 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000422 | 74989,29 | 394879,6 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000423 | 75082,96 | 394847,5 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000424 | 75176,46 | 394814,85 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000425 | 75271,78 | 394788,3 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000426 | 75369,78 | 394774,33 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000427 | 75468,32 | 394764,36 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000428 | 75566,88 | 394754,52 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000429 | 75662,64 | 394734,41 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000430 | 75751,28 | 394712,05 | 64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000431 | 75850,09 | 394718,69 | 64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000432 | 75948,22 | 394731,88 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000433 | 76045,2 | 394751,92 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000434 | 76140,63 | 394778,35 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000435 | 76233,97 | 394811,42 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000436 | 76325,16 | 394850,05 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000437 | 76415,36 | 394890,94 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000438 | 76505,47 | 394932,06 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000439 | 76595,6 | 394973,12 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000440 | 76685,74 | 395014,18 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000441 | 76776,77 | 395053,17 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000442 | 76869,33 | 395088,43 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000443 | 76962,75 | 395121,31 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000444 | 77057,51 | 395150,07 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000445 | 77152,55 | 395177,96 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000446 | 77247,59 | 395205,85 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000447 | 77342,68 | 395233,55 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000448 | 77437,82 | 395261,12 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000449 | 77532,95 | 395288,69 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000450 | 77628,08 | 395316,26 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000451 | 77723,21 | 395343,84 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000452 | 77818,34 | 395371,41 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000453 | 77912,91 | 395400,8 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000454 | 78007,48 | 395430,16 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000455 | 78103,26 | 395455,37 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000456 | 78199,41 | 395479,12 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000457 | 78295,57 | 395502,86 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000458 | 78392,68 | 395522,15 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000459 | 78490,21 | 395539,27 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000460 | 78588,4 | 395552,15 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000461 | 78687,09 | 395560,45 | 65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000462 | 78786,11 | 395562,04 | 65,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000463 | 80220,26 | 384653,88 | 52,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000464 | 80239,79 | 384560,25 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000465 | 80264,75 | 384463,56 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000466 | 80303,93 | 384373,4 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000467 | 80326,48 | 384277,35 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000468 | 80349,69 | 384180,21 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000469 | 80372,61 | 384083 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000470 | 80412,36 | 383991,56 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000471 | 80449,09 | 383898,9 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000472 | 80501,42 | 383813,84 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000473 | 80554,8 | 383729,43 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000474 | 80610,76 | 383646,73 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000475 | 80684,31 | 383595,98 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000476 | 80783,27 | 383609,43 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000477 | 80882,53 | 383619,95 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000478 | 80981,66 | 383632,16 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000479 | 81080,79 | 383644,37 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000480 | 81179,91 | 383656,68 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000481 | 81278,91 | 383669,87 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000482 | 81377,91 | 383683,06 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000483 | 81477,3 | 383692,91 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000484 | 81576,91 | 383700,1 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000485 | 81676,7 | 383704,12 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000486 | 81776,15 | 383696,68 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000487 | 81872,9 | 383672,33 | 53
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000488 | 81963,82 | 383631,33 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000489 | 82045,86 | 383574,6 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000490 | 82116,46 | 383504,15 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000491 | 82173,08 | 383422,04 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000492 | 82214,04 | 383331,11 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000493 | 82238,05 | 383234,3 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000494 | 82245,3 | 383134,77 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000495 | 82246,63 | 383034,9 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000496 | 82252,41 | 382935,24 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000497 | 82268,06 | 382836,63 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000498 | 82295,27 | 382742,29 | 57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000499 | 82305,12 | 382650,81 | 55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000500 | 82287,76 | 382555,12 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000501 | 82283,27 | 382455,35 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000502 | 82279,86 | 382355,53 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000503 | 82276,46 | 382255,71 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000504 | 82284,79 | 382158,57 | 56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000505 | 82267,57 | 382067,43 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000506 | 82256,57 | 381968,21 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000507 | 82249,4 | 381868,59 | 57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000508 | 82242,23 | 381768,97 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000509 | 82235,05 | 381669,35 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000510 | 82227,88 | 381569,73 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000511 | 82220,71 | 381470,11 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000512 | 82213,54 | 381370,49 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000513 | 82200,27 | 381271,64 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000514 | 82171,33 | 381176,59 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000515 | 82224,75 | 381098,34 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000516 | 82301,72 | 381034,7 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000517 | 82378,7 | 380971,06 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000518 | 82455,68 | 380907,42 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000519 | 82532,65 | 380843,77 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000520 | 82609,42 | 380779,88 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000521 | 82681,9 | 380711,2 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000522 | 82751,66 | 380639,72 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000523 | 82822,54 | 380569,44 | 57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000524 | 82882,35 | 380497,18 | 57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000525 | 82929,48 | 380409,16 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000526 | 82978,72 | 380322,27 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000527 | 83028,01 | 380235,4 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000528 | 83077,3 | 380148,53 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000529 | 83126,55 | 380061,64 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000530 | 83173,91 | 379973,76 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000531 | 83203,89 | 379878,68 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000532 | 83223 | 379780,64 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000533 | 83242,12 | 379682,61 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000534 | 83261,23 | 379584,58 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000535 | 83278,25 | 379486,2 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000536 | 83280,33 | 379386,5 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000537 | 83269,89 | 379287,18 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000538 | 83273,14 | 379187,57 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000539 | 83298,45 | 379091,17 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000540 | 83337,29 | 378999,16 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000541 | 83378,08 | 378908,04 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000542 | 83420,3 | 378817,66 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000543 | 83458 | 378725,19 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000544 | 83493,3 | 378631,8 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000545 | 83532,21 | 378539,82 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000546 | 83587,47 | 378457,53 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000547 | 83657,83 | 378386,64 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000548 | 83728,19 | 378315,75 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000549 | 83798,54 | 378244,86 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000550 | 83869,07 | 378174,14 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000551 | 83939,48 | 378103,31 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000552 | 84009,89 | 378032,47 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000553 | 84080,3 | 377961,63 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000554 | 84150,7 | 377890,79 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000555 | 84221,11 | 377819,94 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000556 | 84291,51 | 377749,1 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000557 | 84361,92 | 377678,26 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000558 | 84432,26 | 377607,36 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000559 | 84502,66 | 377536,51 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000560 | 84573,56 | 377466,17 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000561 | 84644,13 | 377395,49 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000562 | 84714,66 | 377324,78 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000563 | 84785,2 | 377254,07 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000564 | 84854,23 | 377181,94 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000565 | 84913,61 | 377101,78 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000566 | 84959,72 | 377013,29 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000567 | 85000,16 | 376921,96 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000568 | 85040,59 | 376830,63 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000569 | 85081,03 | 376739,31 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000570 | 85121,43 | 376647,96 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000571 | 85159,13 | 376555,48 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000572 | 85205 | 376466,83 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000573 | 85254,91 | 376380,32 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000574 | 85304,9 | 376293,85 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000575 | 85354,17 | 376206,98 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000576 | 85397,04 | 376116,86 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000577 | 85436,25 | 376025 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000578 | 85475,46 | 375933,15 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000579 | 85514,67 | 375841,29 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000580 | 85518,96 | 375749,35 | 54,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000581 | 85435,57 | 375764,43 | 55,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000582 | 85396,33 | 375856,27 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000583 | 85357,17 | 375948,15 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000584 | 85318,02 | 376040,03 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000585 | 85277,95 | 376131,5 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000586 | 85229,53 | 376218,85 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000587 | 85179,67 | 376305,39 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000588 | 85129,8 | 376391,93 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000589 | 85081,12 | 376479,12 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000590 | 85041,86 | 376570,91 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000591 | 85002,15 | 376662,54 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000592 | 84961,77 | 376753,9 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000593 | 84921,4 | 376845,25 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000594 | 84881,02 | 376936,6 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000595 | 84838,23 | 377026,79 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000596 | 84781,51 | 377108,79 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000597 | 84712,55 | 377180,97 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000598 | 84641,93 | 377251,6 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000599 | 84571,31 | 377322,23 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000600 | 84500,69 | 377392,86 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000601 | 84428,51 | 377461,81 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000602 | 84355,32 | 377529,73 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000603 | 84286,83 | 377602,39 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000604 | 84219,17 | 377675,82 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000605 | 84148,75 | 377746,64 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000606 | 84078,33 | 377817,47 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000607 | 84007,91 | 377888,3 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000608 | 83937,48 | 377959,12 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000609 | 83867,06 | 378029,95 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000610 | 83796,64 | 378100,77 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000611 | 83726,22 | 378171,6 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000612 | 83655,85 | 378242,47 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000613 | 83585,54 | 378313,4 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000614 | 83515,22 | 378384,34 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000615 | 83454,69 | 378463,32 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000616 | 83414,08 | 378554,52 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000617 | 83375,01 | 378646,44 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000618 | 83335,89 | 378738,33 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000619 | 83296,9 | 378830,29 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000620 | 83258,01 | 378922,28 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000621 | 83219,27 | 379014,34 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000622 | 83184,68 | 379107,91 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000623 | 83167,46 | 379206,15 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000624 | 83168,13 | 379305,88 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000625 | 83178,31 | 379405,22 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000626 | 83171,68 | 379504,67 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000627 | 83152,72 | 379602,73 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000628 | 83133,66 | 379700,77 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000629 | 83114,6 | 379798,81 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000630 | 83093,11 | 379896,29 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000631 | 83050,81 | 379986,48 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000632 | 83001,57 | 380073,38 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000633 | 82952,33 | 380160,27 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000634 | 82903,09 | 380247,17 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000635 | 82853,85 | 380334,07 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000636 | 82805,55 | 380421,46 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000637 | 82744,49 | 380497,05 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000638 | 82676,05 | 380569,77 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000639 | 82606,28 | 380641,23 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000640 | 82533,1 | 380709,11 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000641 | 82456,2 | 380772,85 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000642 | 82379,31 | 380836,59 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000643 | 82302,41 | 380900,33 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000644 | 82225,51 | 380964,06 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000645 | 82148,62 | 381027,8 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000646 | 82075,61 | 381094,48 | 56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000647 | 82029,01 | 381173,85 | 53
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000648 | 82085,58 | 381251,05 | 56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000649 | 82107,87 | 381348,08 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000650 | 82115,51 | 381447,67 | 56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000651 | 82123,04 | 381547,26 | 54,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000652 | 82130,57 | 381646,85 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000653 | 82137,58 | 381746,48 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000654 | 82143,23 | 381846,2 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000655 | 82149,98 | 381945,84 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000656 | 82159,02 | 382045,3 | 56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000657 | 82150,34 | 382142,22 | 54,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000658 | 82171,92 | 382236,81 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000659 | 82175,39 | 382336,62 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000660 | 82178,87 | 382436,44 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000661 | 82182,48 | 382536,25 | 56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000662 | 82187,6 | 382635,98 | 57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000663 | 82182,22 | 382730,5 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000664 | 82163,75 | 382828,64 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000665 | 82148,75 | 382927,36 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000666 | 82143,2 | 383027,04 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000667 | 82141,74 | 383126,9 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000668 | 82134,12 | 383226,38 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000669 | 82106,41 | 383322,12 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000670 | 82058,37 | 383409,44 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000671 | 81992,1 | 383483,88 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000672 | 81911,04 | 383541,89 | 52,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000673 | 81819,13 | 383580,45 | 53,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000674 | 81720,62 | 383594,78 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000675 | 81620,84 | 383590,98 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000676 | 81521,18 | 383584,55 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000677 | 81421,63 | 383576,48 | 52,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000678 | 81322,08 | 383568,4 | 50,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000679 | 81222,88 | 383556,9 | 50,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000680 | 81123,76 | 383544,62 | 52
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000681 | 81024,64 | 383532,34 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000682 | 80925,52 | 383520,06 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000683 | 80826,91 | 383504,49 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000684 | 80728,21 | 383489,31 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000685 | 80635,22 | 383459,06 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000686 | 80558,63 | 383509,62 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000687 | 80509,58 | 383594,57 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000688 | 80454,1 | 383677,58 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000689 | 80401 | 383762,17 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000690 | 80348,85 | 383847,34 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000691 | 80290,92 | 383927,45 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000692 | 80275,44 | 384022,49 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000693 | 80255,18 | 384120,23 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000694 | 80233,64 | 384217,71 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000695 | 80194,69 | 384306,72 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000696 | 80172,38 | 384399 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000697 | 80147,93 | 384495,82 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000698 | 80090,55 | 384552,48 | 56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000699 | 79991,5 | 384539,79 | 54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000700 | 79892,09 | 384530,71 | 55
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000701 | 79792,25 | 384528,66 | 54,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000702 | 79692,39 | 384526,57 | 53,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000703 | 79592,54 | 384524,46 | 53,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000704 | 79492,69 | 384522,31 | 53,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000705 | 79392,85 | 384520,18 | 53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000706 | 79293 | 384518,03 | 53,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000707 | 79193,15 | 384515,79 | 54
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000708 | 79093,3 | 384513,55 | 51,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000709 | 78993,45 | 384511,39 | 53,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000710 | 78893,6 | 384509 | 55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000711 | 78794,74 | 384496,47 | 55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000712 | 78701,14 | 384462,16 | 55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000713 | 78617,58 | 384407,75 | 54,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000714 | 78543,67 | 384340,68 | 54,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000715 | 78482,74 | 384261,77 | 55
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000716 | 78438,28 | 384172,4 | 54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000717 | 78396,11 | 384081,86 | 54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000718 | 78353,95 | 383991,32 | 54,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000719 | 78311,29 | 383901,01 | 54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000720 | 78264,89 | 383812,58 | 54,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000721 | 78213,64 | 383726,86 | 55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000722 | 78161,79 | 383641,5 | 55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000723 | 78109,79 | 383556,23 | 55,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000724 | 78052,2 | 383474,67 | 54,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000725 | 77987,31 | 383398,81 | 53,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000726 | 77915,3 | 383329,65 | 54,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000727 | 77837,15 | 383267,52 | 53,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000728 | 77753,51 | 383212,99 | 45,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000729 | 77665,01 | 383166,78 | 43,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000730 | 77572,51 | 383129,21 | 41,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000731 | 77477,08 | 383099,77 | 41,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000732 | 77380,85 | 383073,68 | 39,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000733 | 77333,43 | 383144,46 | 49,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000734 | 77417,86 | 383189,61 | 54,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000735 | 77513,59 | 383218,12 | 55,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000736 | 77606,96 | 383253,41 | 55,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000737 | 77695,97 | 383298,61 | 55,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000738 | 77779,73 | 383352,93 | 55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000739 | 77857,36 | 383415,7 | 55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000740 | 77927,93 | 383486,3 | 55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000741 | 77990,67 | 383563,94 | 55,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000742 | 78045,19 | 383647,58 | 55,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000743 | 78096,91 | 383733,02 | 53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000744 | 78148,63 | 383818,47 | 48
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000745 | 78198,03 | 383905,24 | 44,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000746 | 78242,09 | 383994,86 | 44
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000747 | 78284,41 | 384085,33 | 44,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000748 | 78326,53 | 384175,89 | 44,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000749 | 78368,65 | 384266,45 | 45
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000750 | 78419,6 | 384352,18 | 45,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000751 | 78484,86 | 384427,65 | 46,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000752 | 78560,08 | 384493,26 | 46,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000753 | 78643,47 | 384548,02 | 47,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000754 | 78735,46 | 384586,58 | 50,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000755 | 78832,87 | 384607,98 | 52,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000756 | 78932,58 | 384612,79 | 50,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000757 | 79032,44 | 384615,01 | 52
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000758 | 79132,28 | 384617,53 | 53,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000759 | 79232,13 | 384619,8 | 54,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000760 | 79331,98 | 384621,93 | 54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000761 | 79431,83 | 384624,16 | 53,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000762 | 79531,67 | 384626,34 | 54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000763 | 79631,53 | 384628,37 | 54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000764 | 79731,38 | 384630,46 | 54,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000765 | 79831,23 | 384632,62 | 55,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000766 | 79930,99 | 384636,54 | 54,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000767 | 80030,06 | 384649,07 | 53,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000768 | 80129,27 | 384660,44 | 53,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000769 | 104346,25 | 396836,51 | 52,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000770 | 104417,38 | 396767,41 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000771 | 104504,67 | 396719,38 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000772 | 104579,64 | 396654,63 | 57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000773 | 104637,89 | 396573,77 | 57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000774 | 104686,09 | 396486,45 | 57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000775 | 104734,01 | 396398,97 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000776 | 104793,2 | 396318,99 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000777 | 104861,32 | 396246,12 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000778 | 104929,45 | 396173,26 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000779 | 104997,57 | 396100,39 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000780 | 105065,65 | 396027,5 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000781 | 105132,01 | 395953,04 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000782 | 105198,8 | 395879,01 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000783 | 105271,51 | 395810,73 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000784 | 105342,41 | 395740,6 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000785 | 105413,29 | 395670,43 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000786 | 105486,56 | 395602,84 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000787 | 105574,99 | 395557,15 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000788 | 105665,54 | 395515,35 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000789 | 105746,21 | 395457,36 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000790 | 105804,35 | 395376,67 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000791 | 105851,16 | 395288,59 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000792 | 105897,98 | 395200,51 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000793 | 105944,67 | 395112,36 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000794 | 105991,35 | 395024,22 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000795 | 106038,04 | 394936,07 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000796 | 106084,73 | 394847,92 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000797 | 106131,42 | 394759,78 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000798 | 106178,1 | 394671,63 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000799 | 106224,79 | 394583,48 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000800 | 106271,57 | 394495,38 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000801 | 106318,24 | 394407,23 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000802 | 106364,91 | 394319,07 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000803 | 106411,59 | 394230,92 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000804 | 106458,29 | 394142,78 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000805 | 106504,98 | 394054,63 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000806 | 106551,67 | 393966,49 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000807 | 106598,43 | 393878,38 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000808 | 106657,67 | 393798,28 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000809 | 106705,23 | 393710,7 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000810 | 106750,65 | 393621,89 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000811 | 106795,56 | 393532,83 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000812 | 106836,31 | 393441,8 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000813 | 106874,93 | 393349,83 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000814 | 106913,32 | 393257,77 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000815 | 106949,03 | 393165,2 | 52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000816 | 106878,11 | 393116,22 | 51
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000817 | 106826,87 | 393197,5 | 56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000818 | 106788,24 | 393289,46 | 57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000819 | 106749,61 | 393381,43 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000820 | 106709,88 | 393472,9 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000821 | 106665,41 | 393562,18 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000822 | 106620,1 | 393651,04 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000823 | 106573,28 | 393739,04 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000824 | 106513,87 | 393819,04 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000825 | 106466,65 | 393906,89 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000826 | 106419,96 | 393995,03 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000827 | 106373,27 | 394083,18 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000828 | 106326,57 | 394171,32 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000829 | 106279,88 | 394259,47 | 57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000830 | 106233,19 | 394347,61 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000831 | 106186,5 | 394435,76 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000832 | 106139,81 | 394523,91 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000833 | 106093,12 | 394612,05 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000834 | 106046,43 | 394700,2 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000835 | 105999,74 | 394788,34 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000836 | 105953,05 | 394876,49 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000837 | 105906,36 | 394964,63 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000838 | 105859,67 | 395052,78 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000839 | 105812,98 | 395140,93 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000840 | 105766,29 | 395229,07 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000841 | 105719,42 | 395317,12 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000842 | 105660,17 | 395396,55 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000843 | 105573,35 | 395444,99 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000844 | 105482,5 | 395486,15 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000845 | 105399,65 | 395541,02 | 56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000846 | 105327,36 | 395609,75 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000847 | 105257,23 | 395680,69 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000848 | 105185,7 | 395750,17 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000849 | 105113,25 | 395818,72 | 57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000850 | 105047,18 | 395893,45 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000851 | 104980,52 | 395967,63 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000852 | 104912,34 | 396040,44 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000853 | 104844,17 | 396113,26 | 57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000854 | 104775,99 | 396186,07 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000855 | 104708,31 | 396259,33 | 57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000856 | 104649,32 | 396339,56 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000857 | 104601,23 | 396426,95 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000858 | 104553,27 | 396514,4 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000859 | 104495,08 | 396595,27 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000860 | 104412,84 | 396649,96 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000861 | 104329,6 | 396704,56 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000862 | 104259,47 | 396775,3 | 56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000863 | 104263,37 | 396860,64 | 52,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000864 | 162465,77 | 373756,45 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000865 | 162564,4 | 373748,56 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000866 | 162663,04 | 373740,66 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000867 | 162761,69 | 373732,77 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000868 | 162860,33 | 373724,87 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000869 | 162958,98 | 373716,97 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000870 | 163057,62 | 373709,07 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000871 | 163156,27 | 373701,18 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000872 | 163254,92 | 373693,28 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000873 | 163353,56 | 373685,38 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000874 | 163452,21 | 373677,49 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000875 | 163550,85 | 373669,59 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000876 | 163649,5 | 373661,69 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000877 | 163748,14 | 373653,79 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000878 | 163846,79 | 373645,9 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000879 | 163945,58 | 373641,06 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000880 | 164044,2 | 373632,84 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000881 | 164142,82 | 373624,62 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000882 | 164241,44 | 373616,39 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000883 | 164340,06 | 373608,17 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000884 | 164438,68 | 373599,95 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000885 | 164537,3 | 373591,73 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000886 | 164635,92 | 373583,51 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000887 | 164734,54 | 373575,29 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000888 | 164833,16 | 373567,07 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000889 | 164931,78 | 373558,85 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000890 | 165030,39 | 373550,63 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000891 | 165129,03 | 373542,62 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000892 | 165227,69 | 373534,88 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000893 | 165326,35 | 373527,15 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000894 | 165425,01 | 373519,41 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000895 | 165523,86 | 373515,05 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000896 | 165621,04 | 373498,83 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000897 | 165708,56 | 373453,06 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000898 | 165801,02 | 373441,72 | 56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000899 | 165890,46 | 373472,99 | 50,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000900 | 165937,45 | 373396,01 | 50,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000901 | 165866,44 | 373340,49 | 53
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000902 | 165775,77 | 373305,47 | 53,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000903 | 165681,77 | 373328,32 | 56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000904 | 165598 | 373380,39 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000905 | 165504,47 | 373408,33 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000906 | 165405,82 | 373416,21 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000907 | 165307,17 | 373424,08 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000908 | 165208,52 | 373431,96 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000909 | 165109,88 | 373439,84 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000910 | 165011,23 | 373447,72 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000911 | 164912,58 | 373455,59 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000912 | 164813,94 | 373463,47 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000913 | 164715,29 | 373471,35 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000914 | 164616,64 | 373479,23 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000915 | 164517,99 | 373487,1 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000916 | 164419,35 | 373494,98 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000917 | 164320,7 | 373502,86 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000918 | 164222,05 | 373510,74 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000919 | 164123,41 | 373518,61 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000920 | 164024,76 | 373526,54 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000921 | 163926,12 | 373534,48 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000922 | 163827,48 | 373542,42 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000923 | 163728,84 | 373550,36 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000924 | 163630,19 | 373558,3 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000925 | 163531,55 | 373566,24 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000926 | 163432,91 | 373574,18 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000927 | 163334,27 | 373582,12 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000928 | 163235,63 | 373590,06 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000929 | 163136,98 | 373598 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000930 | 163038,34 | 373605,94 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000931 | 162939,7 | 373613,88 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000932 | 162841,06 | 373621,82 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000933 | 162742,41 | 373629,76 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000934 | 162643,77 | 373637,7 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000935 | 162545,15 | 373645,87 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000936 | 162446,5 | 373653,71 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000937 | 162353,24 | 373667,85 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000938 | 162367,99 | 373752,2 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000939 | 174344,78 | 386136,61 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000940 | 174404,54 | 386056,7 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000941 | 174464,29 | 385976,79 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000942 | 174524,05 | 385896,88 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000943 | 174583,81 | 385816,97 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000944 | 174643,56 | 385737,06 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000945 | 174703,32 | 385657,15 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000946 | 174762,65 | 385576,93 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000947 | 174821,48 | 385496,33 | 65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000948 | 174881,75 | 385416,82 | 64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000949 | 174942,04 | 385337,31 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000950 | 175002,12 | 385257,65 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000951 | 175061,83 | 385177,72 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000952 | 175121,47 | 385097,72 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000953 | 175181,09 | 385017,71 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000954 | 175240,66 | 384937,65 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000955 | 175300,27 | 384857,64 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000956 | 175359,94 | 384777,66 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000957 | 175419,62 | 384697,69 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000958 | 175479,29 | 384617,71 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000959 | 175538,9 | 384537,71 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000960 | 175598,57 | 384457,74 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000961 | 175658,22 | 384377,75 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000962 | 175718,36 | 384298,14 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000963 | 175779,63 | 384219,38 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000964 | 175840,04 | 384139,98 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000965 | 175899,69 | 384060 | 64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000966 | 175959,39 | 383980,04 | 64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000967 | 176019,09 | 383900,09 | 65,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000968 | 176078,72 | 383820,09 | 66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000969 | 176138,13 | 383739,92 | 66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000970 | 176194,87 | 383657,89 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000971 | 176242,21 | 383570,1 | 66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000972 | 176281,49 | 383478,41 | 66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000973 | 176311,38 | 383383,26 | 66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000974 | 176333,82 | 383286,05 | 66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000975 | 176355,67 | 383188,68 | 66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000976 | 176377,52 | 383091,32 | 66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000977 | 176399,37 | 382993,96 | 66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000978 | 176421,22 | 382896,6 | 66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000979 | 176443,07 | 382799,24 | 66,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000980 | 176464,92 | 382701,88 | 66,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000981 | 176486,77 | 382604,52 | 66,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000982 | 176508,62 | 382507,16 | 66,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000983 | 176530,47 | 382409,79 | 66,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000984 | 176552,32 | 382312,43 | 66,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000985 | 176574,17 | 382215,07 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000986 | 176596,02 | 382117,71 | 66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000987 | 176617,87 | 382020,35 | 66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000988 | 176639,72 | 381922,99 | 66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000989 | 176661,57 | 381825,63 | 65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000990 | 176670,81 | 381726,35 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000991 | 176692,6 | 381631,93 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000992 | 176724,28 | 381537,44 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000993 | 176737,58 | 381438,96 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000994 | 176753,44 | 381346,45 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000995 | 176788,54 | 381253,16 | 65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000996 | 176812,3 | 381156,33 | 66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000997 | 176833,7 | 381058,87 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000998 | 176853,81 | 380961,15 | 65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00000999 | 176873,43 | 380863,33 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001000 | 176897,82 | 380766,58 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001001 | 176922,94 | 380670,01 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001002 | 176945,86 | 380572,9 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001003 | 176968,78 | 380475,78 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001004 | 176996,55 | 380380,04 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001005 | 177035,48 | 380288,21 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001006 | 177082,52 | 380200,26 | 65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001007 | 177139,78 | 380118,61 | 65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001008 | 177204,99 | 380043,13 | 65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001009 | 177275,75 | 379972,78 | 65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001010 | 177346,52 | 379902,43 | 64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001011 | 177417,28 | 379832,08 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001012 | 177488,04 | 379761,73 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001013 | 177558,81 | 379691,38 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001014 | 177629,57 | 379621,03 | 65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001015 | 177700,33 | 379550,68 | 65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001016 | 177771,1 | 379480,33 | 65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001017 | 177841,86 | 379409,98 | 65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001018 | 177912,63 | 379339,63 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001019 | 177983,39 | 379269,28 | 65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001020 | 178054,15 | 379198,93 | 65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001021 | 178123,57 | 379127,32 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001022 | 178189,53 | 379055,88 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001023 | 178259,09 | 378987,94 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001024 | 178333,89 | 378922,17 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001025 | 178404,63 | 378851,8 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001026 | 178475,18 | 378781,23 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001027 | 178545,72 | 378710,66 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001028 | 178616,42 | 378640,25 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001029 | 178687,64 | 378570,37 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001030 | 178758,87 | 378500,49 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001031 | 178830,1 | 378430,61 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001032 | 178901,32 | 378360,73 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001033 | 178972,55 | 378290,85 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001034 | 179043,78 | 378220,97 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001035 | 179114,77 | 378150,86 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001036 | 179179,85 | 378075,29 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001037 | 179235,74 | 377992,75 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001038 | 179280,26 | 377905,87 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001039 | 179317,03 | 377816,74 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001040 | 179357,99 | 377726,12 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001041 | 179382,27 | 377629,42 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001042 | 179395,42 | 377530,53 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001043 | 179406,53 | 377431,37 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001044 | 179417,64 | 377332,21 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001045 | 179428,75 | 377233,05 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001046 | 179439,78 | 377133,88 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001047 | 179450,77 | 377034,7 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001048 | 179461,76 | 376935,53 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001049 | 179472,74 | 376836,35 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001050 | 179483,73 | 376737,17 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001051 | 179494,71 | 376638 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001052 | 179505,69 | 376538,82 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001053 | 179516,68 | 376439,64 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001054 | 179527,66 | 376340,47 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001055 | 179538,64 | 376241,29 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001056 | 179549,63 | 376142,11 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001057 | 179560,61 | 376042,94 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001058 | 179571,59 | 375943,76 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001059 | 179582,58 | 375844,58 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001060 | 179593,56 | 375745,41 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001061 | 179604,55 | 375646,23 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001062 | 179615,53 | 375547,05 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001063 | 179626,51 | 375447,88 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001064 | 179637,5 | 375348,7 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001065 | 179648,48 | 375249,52 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001066 | 179659,46 | 375150,35 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001067 | 179670,51 | 375051,18 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001068 | 179681,43 | 374952 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001069 | 179692,32 | 374852,81 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001070 | 179703,21 | 374753,62 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001071 | 179714,1 | 374654,44 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001072 | 179724,99 | 374555,25 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001073 | 179735,88 | 374456,06 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001074 | 179746,77 | 374356,88 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001075 | 179757,66 | 374257,69 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001076 | 179768,55 | 374158,5 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001077 | 179779,43 | 374059,31 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001078 | 179790,32 | 373960,13 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001079 | 179801,34 | 373860,96 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001080 | 179812,02 | 373761,76 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001081 | 179822,81 | 373662,56 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001082 | 179833,88 | 373563,4 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001083 | 179844,96 | 373464,23 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001084 | 179856,03 | 373365,06 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001085 | 179867,11 | 373265,9 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001086 | 179878,19 | 373166,73 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001087 | 179889,26 | 373067,56 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001088 | 179900,34 | 372968,4 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001089 | 179911,42 | 372869,23 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001090 | 179922,49 | 372770,07 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001091 | 179933,57 | 372670,9 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001092 | 179944,64 | 372571,73 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001093 | 179955,72 | 372472,57 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001094 | 179966,8 | 372373,4 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001095 | 179977,87 | 372274,23 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001096 | 179988,88 | 372175,06 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001097 | 179999,68 | 372075,86 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001098 | 180010,49 | 371976,67 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001099 | 180021,29 | 371877,47 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001100 | 180032,1 | 371778,27 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001101 | 180042,9 | 371679,08 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001102 | 180053,71 | 371579,88 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001103 | 180064,52 | 371480,69 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001104 | 180074,72 | 371381,43 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001105 | 180087,46 | 371282,48 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001106 | 180096,44 | 371183,16 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001107 | 180032,67 | 371126,68 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001108 | 179989,38 | 371207,2 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001109 | 179976,45 | 371306,13 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001110 | 179965,51 | 371405,29 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001111 | 179958,83 | 371504,8 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001112 | 179947,93 | 371603,98 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001113 | 179936,94 | 371703,16 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001114 | 179925,96 | 371802,34 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001115 | 179914,97 | 371901,51 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001116 | 179903,99 | 372000,69 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001117 | 179893 | 372099,87 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001118 | 179882,02 | 372199,04 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001119 | 179871,04 | 372298,22 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001120 | 179860,05 | 372397,4 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001121 | 179849,07 | 372496,57 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001122 | 179837,99 | 372595,74 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001123 | 179826,84 | 372694,9 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001124 | 179815,69 | 372794,05 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001125 | 179804,54 | 372893,21 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001126 | 179793,39 | 372992,37 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001127 | 179782,24 | 373091,53 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001128 | 179771,09 | 373190,69 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001129 | 179759,93 | 373289,84 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001130 | 179748,78 | 373389 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001131 | 179736,99 | 373488,07 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001132 | 179724,2 | 373587,02 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001133 | 179713,16 | 373686,19 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001134 | 179702,32 | 373785,38 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001135 | 179692,22 | 373884,64 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001136 | 179683,94 | 373984,07 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001137 | 179673,08 | 374083,26 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001138 | 179662,15 | 374182,44 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001139 | 179651,22 | 374281,62 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001140 | 179640,28 | 374380,81 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001141 | 179629,35 | 374479,99 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001142 | 179618,41 | 374579,17 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001143 | 179607,48 | 374678,35 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001144 | 179596,55 | 374777,53 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001145 | 179583,81 | 374876,5 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001146 | 179571,93 | 374975,56 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001147 | 179561,61 | 375074,8 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001148 | 179552,74 | 375174,17 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001149 | 179541,75 | 375273,34 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001150 | 179530,75 | 375372,52 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001151 | 179519,76 | 375471,69 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001152 | 179508,76 | 375570,87 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001153 | 179497,77 | 375670,04 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001154 | 179486,78 | 375769,22 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001155 | 179475,77 | 375868,39 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001156 | 179464,75 | 375967,57 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001157 | 179453,73 | 376066,74 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001158 | 179442,71 | 376165,91 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001159 | 179431,7 | 376265,09 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001160 | 179420,68 | 376364,26 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001161 | 179409,66 | 376463,43 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001162 | 179398,64 | 376562,6 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001163 | 179387,62 | 376661,78 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001164 | 179376,6 | 376760,95 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001165 | 179365,59 | 376860,12 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001166 | 179354,57 | 376959,3 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001167 | 179343,55 | 377058,47 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001168 | 179332,53 | 377157,64 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001169 | 179321,51 | 377256,81 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001170 | 179310,5 | 377355,99 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001171 | 179299,48 | 377455,16 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001172 | 179288,46 | 377554,33 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001173 | 179271,36 | 377652,55 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001174 | 179238,08 | 377746,36 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001175 | 179169,49 | 377815,11 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001176 | 179157,34 | 377910,8 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001177 | 179108,47 | 377997,15 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001178 | 179044,69 | 378073,78 | 64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001179 | 178973,91 | 378144,1 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001180 | 178902,68 | 378213,98 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001181 | 178831,45 | 378283,86 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001182 | 178760,22 | 378353,73 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001183 | 178688,99 | 378423,61 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001184 | 178617,77 | 378493,49 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001185 | 178546,54 | 378563,37 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001186 | 178475,81 | 378633,76 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001187 | 178405,28 | 378704,34 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001188 | 178334,76 | 378774,93 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001189 | 178263,96 | 378845,25 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001190 | 178184,83 | 378905,32 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001191 | 178095,99 | 378943,83 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001192 | 178054,86 | 379031,87 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001193 | 177995,11 | 379111,24 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001194 | 177924,53 | 379181,76 | 65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001195 | 177853,71 | 379252,05 | 65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001196 | 177782,88 | 379322,34 | 65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001197 | 177712,06 | 379392,63 | 65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001198 | 177641,24 | 379462,92 | 65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001199 | 177570,41 | 379533,21 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001200 | 177499,59 | 379603,5 | 66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001201 | 177428,76 | 379673,79 | 66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001202 | 177357,94 | 379744,08 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001203 | 177287,12 | 379814,37 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001204 | 177216,29 | 379884,66 | 66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001205 | 177145,47 | 379954,95 | 66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001206 | 177078,83 | 380029,18 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001207 | 177018,31 | 380108,46 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001208 | 176966,8 | 380193,85 | 66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001209 | 176923,32 | 380283,63 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001210 | 176887,72 | 380376,81 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001211 | 176862,81 | 380473,39 | 66,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001212 | 176839,82 | 380570,49 | 66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001213 | 176816,47 | 380667,5 | 66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001214 | 176791,12 | 380764,01 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001215 | 176767,68 | 380860,98 | 65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001216 | 176748,66 | 380958,93 | 64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001217 | 176727,74 | 381056,48 | 65,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001218 | 176704,6 | 381153,48 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001219 | 176672,71 | 381248,02 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001220 | 176598,46 | 381296,55 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001221 | 176600,64 | 381387,58 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001222 | 176622,49 | 381479,73 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001223 | 176595,65 | 381575,65 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001224 | 176548,39 | 381660,67 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001225 | 176558,38 | 381758,05 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001226 | 176546,4 | 381857,02 | 65,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001227 | 176526,13 | 381954,68 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001228 | 176504,31 | 382052,05 | 66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001229 | 176482,49 | 382149,41 | 66,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001230 | 176460,67 | 382246,78 | 66,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001231 | 176438,85 | 382344,15 | 66,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001232 | 176417,03 | 382441,52 | 65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001233 | 176395,21 | 382538,89 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001234 | 176373,39 | 382636,26 | 66,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001235 | 176351,57 | 382733,62 | 66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001236 | 176329,75 | 382830,99 | 66,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001237 | 176307,93 | 382928,36 | 66,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001238 | 176286,11 | 383025,73 | 66,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001239 | 176264,29 | 383123,1 | 66,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001240 | 176242,47 | 383220,46 | 66,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001241 | 176220,65 | 383317,83 | 66,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001242 | 176194,15 | 383413,99 | 66,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001243 | 176157,13 | 383506,59 | 67
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001244 | 176111,3 | 383595,16 | 67
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001245 | 176055,21 | 383677,61 | 67
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001246 | 175995,58 | 383757,61 | 66,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001247 | 175935,94 | 383837,61 | 66,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001248 | 175876,31 | 383917,62 | 66,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001249 | 175816,68 | 383997,62 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001250 | 175756,98 | 384077,58 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001251 | 175696,93 | 384157,26 | 65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001252 | 175633,91 | 384234,59 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001253 | 175573,08 | 384313,67 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001254 | 175513,36 | 384393,61 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001255 | 175453,63 | 384473,54 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001256 | 175393,91 | 384553,48 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001257 | 175336,24 | 384634,86 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001258 | 175277,01 | 384715,15 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001259 | 175217,35 | 384795,14 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001260 | 175157,72 | 384875,15 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001261 | 175098,17 | 384955,21 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001262 | 175038,55 | 385035,21 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001263 | 174978,92 | 385115,21 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001264 | 174919,18 | 385195,13 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001265 | 174859,44 | 385275,05 | 64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001266 | 174799,18 | 385354,58 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001267 | 174738,56 | 385433,84 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001268 | 174679,03 | 385513,9 | 64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001269 | 174619,52 | 385594 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001270 | 174560,01 | 385674,1 | 64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001271 | 174500,51 | 385754,19 | 64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001272 | 174441 | 385834,29 | 65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001273 | 174381,42 | 385914,33 | 65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001274 | 174321,57 | 385994,18 | 64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001275 | 174261,73 | 386074,03 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001276 | 174261,69 | 386160,62 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001277 | 158065,66 | 402645,01 | 51,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001278 | 158034,79 | 402560,76 | 53,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001279 | 157953,56 | 402504,06 | 54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001280 | 157861,49 | 402467,24 | 55,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001281 | 157771,96 | 402424,56 | 55,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001282 | 157684,54 | 402377,44 | 56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001283 | 157599,46 | 402327,13 | 56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001284 | 157554,15 | 402238,94 | 55,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001285 | 157510,88 | 402150,66 | 56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001286 | 157514,76 | 402051,48 | 55,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001287 | 157482,09 | 401959,03 | 55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001288 | 157405,99 | 401897,14 | 55,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001289 | 157311,22 | 401867,63 | 55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001290 | 157215,99 | 401839,45 | 55,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001291 | 157121,16 | 401809,99 | 55,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001292 | 157029,2 | 401772,63 | 56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001293 | 156941,19 | 401726,66 | 56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001294 | 156851,86 | 401683,59 | 55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001295 | 156754,79 | 401664,21 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001296 | 156656,18 | 401672,58 | 56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001297 | 156561,04 | 401700,95 | 56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001298 | 156466,2 | 401730,43 | 55,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001299 | 156371,37 | 401759,9 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001300 | 156276,53 | 401789,38 | 56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001301 | 156180,55 | 401814,59 | 56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001302 | 156082,68 | 401831,38 | 56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001303 | 155984,68 | 401847,51 | 56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001304 | 155886,23 | 401860,14 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001305 | 155787 | 401860,16 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001306 | 155688,64 | 401847,04 | 56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001307 | 155591,91 | 401824,59 | 56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001308 | 155495,29 | 401801,64 | 56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001309 | 155398,37 | 401780,1 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001310 | 155299,42 | 401772,82 | 56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001311 | 155200,66 | 401764,22 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001312 | 155107,5 | 401730,94 | 57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001313 | 155023,41 | 401678,18 | 56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001314 | 154940,37 | 401623,72 | 56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001315 | 154848,86 | 401586,11 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001316 | 154754,35 | 401555,61 | 56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001317 | 154659,84 | 401525,12 | 56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001318 | 154565,15 | 401495,17 | 56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001319 | 154470,44 | 401465,28 | 56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001320 | 154375,72 | 401435,44 | 56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001321 | 154280,96 | 401405,73 | 56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001322 | 154186,12 | 401376,3 | 56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001323 | 154088,38 | 401359,85 | 56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001324 | 153989,15 | 401361,85 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001325 | 153889,89 | 401364,61 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001326 | 153790,58 | 401364,73 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001327 | 153691,27 | 401364,84 | 57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001328 | 153591,96 | 401364,95 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001329 | 153492,65 | 401365,07 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001330 | 153393,34 | 401365,18 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001331 | 153294,03 | 401365,29 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001332 | 153194,72 | 401365,4 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001333 | 153096,21 | 401355,52 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001334 | 153001,32 | 401326,29 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001335 | 152906,64 | 401296,33 | 55,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001336 | 152809,63 | 401276,01 | 56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001337 | 152711,26 | 401262,43 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001338 | 152618,83 | 401227,96 | 57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001339 | 152536,38 | 401172,61 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001340 | 152454,89 | 401115,87 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001341 | 152372,01 | 401061,18 | 56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001342 | 152288,92 | 401006,81 | 57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001343 | 152204,33 | 400954,92 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001344 | 152112,3 | 400917,99 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001345 | 152019,91 | 400882,17 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001346 | 151940,65 | 400822,9 | 57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001347 | 151874,5 | 400748,89 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001348 | 151817,58 | 400667,64 | 55,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001349 | 151733,09 | 400675,16 | 50,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001350 | 151757,75 | 400764,91 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001351 | 151819,05 | 400842,99 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001352 | 151887,97 | 400914,39 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001353 | 151968,94 | 400971,52 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001354 | 152060,42 | 401009,68 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001355 | 152153,28 | 401044,45 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001356 | 152237,75 | 401096,49 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001357 | 152319,3 | 401153,13 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001358 | 152401,93 | 401208,19 | 56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001359 | 152485,03 | 401262,54 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001360 | 152567,81 | 401317,39 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001361 | 152658,81 | 401356,29 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001362 | 152756,71 | 401372,47 | 56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001363 | 152854,68 | 401388,23 | 57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001364 | 152949,5 | 401417,73 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001365 | 153044,15 | 401447,81 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001366 | 153141,41 | 401466,76 | 56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001367 | 153240,68 | 401468,11 | 56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001368 | 153339,99 | 401467,97 | 56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001369 | 153439,3 | 401467,83 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001370 | 153538,61 | 401467,69 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001371 | 153637,92 | 401467,55 | 56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001372 | 153737,23 | 401467,41 | 56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001373 | 153836,54 | 401467,27 | 56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001374 | 153935,84 | 401466,78 | 56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001375 | 154035,06 | 401462,6 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001376 | 154133,86 | 401469,29 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001377 | 154229,02 | 401497,53 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001378 | 154323,68 | 401527,58 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001379 | 154418,34 | 401557,62 | 55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001380 | 154512,99 | 401587,67 | 56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001381 | 154607,65 | 401617,71 | 56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001382 | 154702,3 | 401647,75 | 56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001383 | 154796,96 | 401677,8 | 56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001384 | 154889,35 | 401713,13 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001385 | 154972,32 | 401767,71 | 56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001386 | 155056,44 | 401820,42 | 56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001387 | 155148,33 | 401857,54 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001388 | 155246,09 | 401873,83 | 56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001389 | 155345,32 | 401877,61 | 56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001390 | 155442,95 | 401894,97 | 56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001391 | 155539,58 | 401917,92 | 56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001392 | 155636,2 | 401940,87 | 56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001393 | 155733,86 | 401958,56 | 56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001394 | 155832,92 | 401964,68 | 56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001395 | 155932,03 | 401959,36 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001396 | 156030,17 | 401944,24 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001397 | 156128,17 | 401928,15 | 56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001398 | 156225,83 | 401910,22 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001399 | 156321,43 | 401883,49 | 56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001400 | 156416,25 | 401853,95 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001401 | 156511,06 | 401824,4 | 56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001402 | 156605,88 | 401794,86 | 56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001403 | 156701,57 | 401768,79 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001404 | 156800 | 401775,21 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001405 | 156890,2 | 401816,06 | 56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001406 | 156978,11 | 401862,24 | 56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001407 | 157069,54 | 401900,91 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001408 | 157164,02 | 401931,43 | 55,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001409 | 157259,26 | 401959,57 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001410 | 157354,45 | 401987,86 | 56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001411 | 157412,12 | 402060,49 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001412 | 157407,96 | 402159,68 | 55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001413 | 157442,86 | 402251,25 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001414 | 157489,03 | 402339,12 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001415 | 157546,71 | 402418,43 | 55,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001416 | 157633,36 | 402466,82 | 56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001417 | 157720,76 | 402513,99 | 55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001418 | 157809,84 | 402557,7 | 55,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001419 | 157902,42 | 402593,38 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001420 | 157981,55 | 402652,6 | 53,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001421 | 156154,66 | 392060,13 | 52,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001422 | 156243,57 | 392014,76 | 52,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001423 | 156332,07 | 391968,62 | 51,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001424 | 156426,77 | 391952,33 | 50,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001425 | 156526,28 | 391959,86 | 50,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001426 | 156625,93 | 391954,3 | 51
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001427 | 156725,55 | 391948,17 | 50,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001428 | 156825,18 | 391942,05 | 51
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001429 | 156924,8 | 391935,92 | 51,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001430 | 157024,43 | 391929,99 | 50,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001431 | 157124,07 | 391924,12 | 50,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001432 | 157223,74 | 391918,72 | 51
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001433 | 157323,38 | 391913,02 | 52,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001434 | 157423,03 | 391907,33 | 53,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001435 | 157522,68 | 391901,64 | 52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001436 | 157622,33 | 391895,95 | 52,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001437 | 157721,98 | 391890,26 | 52,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001438 | 157821,63 | 391884,57 | 52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001439 | 157921,28 | 391878,87 | 52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001440 | 158020,93 | 391873,18 | 52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001441 | 158120,58 | 391867,49 | 53,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001442 | 158220,23 | 391861,8 | 53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001443 | 158319,88 | 391856,11 | 53,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001444 | 158419,52 | 391850,3 | 53,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001445 | 158519,16 | 391844,46 | 53,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001446 | 158618,8 | 391838,62 | 52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001447 | 158718,44 | 391832,78 | 53,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001448 | 158818,08 | 391826,94 | 53,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001449 | 158917,67 | 391820,31 | 53,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001450 | 159017,17 | 391812,49 | 53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001451 | 159116,68 | 391804,67 | 53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001452 | 159213,03 | 391780,91 | 53,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001453 | 159306,64 | 391746,26 | 54,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001454 | 159400,38 | 391711,99 | 54,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001455 | 159498,97 | 391699,95 | 54,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001456 | 159598,7 | 391696,01 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001457 | 159698,44 | 391692,27 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001458 | 159798,18 | 391688,52 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001459 | 159897,92 | 391684,77 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001460 | 159997,66 | 391681,03 | 57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001461 | 160097,4 | 391677,28 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001462 | 160197,15 | 391673,53 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001463 | 160296,89 | 391669,79 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001464 | 160396,63 | 391666,04 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001465 | 160496,37 | 391662,29 | 54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001466 | 160553,99 | 391599,32 | 53,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001467 | 160476,84 | 391556,9 | 55,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001468 | 160377,08 | 391559,41 | 56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001469 | 160277,57 | 391566,03 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001470 | 160177,91 | 391570,86 | 57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001471 | 160078,17 | 391574,66 | 56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001472 | 159978,43 | 391578,46 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001473 | 159878,69 | 391582,26 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001474 | 159778,95 | 391586,06 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001475 | 159679,21 | 391589,86 | 56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001476 | 159579,47 | 391593,66 | 55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001477 | 159479,73 | 391597,45 | 53,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001478 | 159381,02 | 391609,81 | 52,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001479 | 159287,09 | 391643,52 | 52,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001480 | 159193,43 | 391678,01 | 53,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001481 | 159097,48 | 391702,69 | 52,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001482 | 158997,88 | 391709,09 | 53
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001483 | 158898,25 | 391715,08 | 52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001484 | 158798,61 | 391721,06 | 52,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001485 | 158698,98 | 391727,05 | 52,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001486 | 158599,35 | 391733,04 | 52,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001487 | 158499,72 | 391739,03 | 52,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001488 | 158400,09 | 391745,02 | 52,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001489 | 158300,45 | 391751,01 | 52,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001490 | 158200,82 | 391757 | 52,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001491 | 158101,19 | 391762,99 | 52,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001492 | 158001,56 | 391768,97 | 51,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001493 | 157901,93 | 391774,96 | 52
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001494 | 157802,29 | 391780,95 | 52
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001495 | 157702,66 | 391786,94 | 52
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001496 | 157603,03 | 391792,93 | 51,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001497 | 157503,4 | 391798,92 | 51,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001498 | 157403,77 | 391804,91 | 52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001499 | 157304,13 | 391810,9 | 52,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001500 | 157204,49 | 391816,67 | 50
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001501 | 157104,88 | 391822,98 | 50,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001502 | 157005,26 | 391829,04 | 51,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001503 | 156905,63 | 391835,1 | 51,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001504 | 156806 | 391841,16 | 51,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001505 | 156706,37 | 391847,22 | 51,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001506 | 156606,74 | 391853,28 | 51,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001507 | 156507,11 | 391856,54 | 51,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001508 | 156407,64 | 391848,3 | 50,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001509 | 156311,7 | 391863,68 | 50,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001510 | 156223,59 | 391910,57 | 52
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001511 | 156134,69 | 391955,94 | 52,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001512 | 156048,89 | 391941,8 | 55,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001513 | 155983,77 | 391867,59 | 54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001514 | 155897,59 | 391861,32 | 52,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001515 | 155916,28 | 391945,84 | 53,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001516 | 155971,35 | 392025,86 | 53,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001517 | 156060,32 | 392065,83 | 53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001518 | 159372,52 | 401714,46 | 55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001519 | 159382,09 | 401617,12 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001520 | 159412,12 | 401522,22 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001521 | 159442,66 | 401427,47 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001522 | 159473,21 | 401332,72 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001523 | 159503,75 | 401237,97 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001524 | 159534,29 | 401143,22 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001525 | 159564,83 | 401048,47 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001526 | 159595,38 | 400953,72 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001527 | 159625,92 | 400858,97 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001528 | 159656,46 | 400764,22 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001529 | 159686,6 | 400669,35 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001530 | 159715,07 | 400573,96 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001531 | 159743,53 | 400478,56 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001532 | 159772 | 400383,17 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001533 | 159800,46 | 400287,77 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001534 | 159828,08 | 400192,14 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001535 | 159854,33 | 400096,11 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001536 | 159880,59 | 400000,08 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001537 | 159906,84 | 399904,06 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001538 | 159933,09 | 399808,03 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001539 | 159958,79 | 399711,86 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001540 | 159985,12 | 399615,92 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001541 | 160010,23 | 399519,61 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001542 | 160036,06 | 399423,47 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001543 | 160061,9 | 399327,33 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001544 | 160087,74 | 399231,19 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001545 | 160113,58 | 399135,06 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001546 | 160139,42 | 399038,92 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001547 | 160165,27 | 398942,78 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001548 | 160191,11 | 398846,64 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001549 | 160219,38 | 398751,23 | 53,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001550 | 160159,2 | 398690,02 | 51,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001551 | 160106,21 | 398764,31 | 56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001552 | 160080,81 | 398860,56 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001553 | 160054,98 | 398956,7 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001554 | 160029,15 | 399052,84 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001555 | 160003,32 | 399148,98 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001556 | 159977,49 | 399245,12 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001557 | 159951,66 | 399341,26 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001558 | 159925,83 | 399437,4 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001559 | 159899,73 | 399533,46 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001560 | 159871,44 | 399628,87 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001561 | 159848,71 | 399725,74 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001562 | 159822,6 | 399821,81 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001563 | 159795,96 | 399917,72 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001564 | 159769,31 | 400013,64 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001565 | 159742,66 | 400109,56 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001566 | 159716,01 | 400205,47 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001567 | 159689,36 | 400301,39 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001568 | 159661,85 | 400397,05 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001569 | 159631,67 | 400491,92 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001570 | 159601,48 | 400586,78 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001571 | 159571,29 | 400681,64 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001572 | 159541,11 | 400776,51 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001573 | 159510,92 | 400871,37 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001574 | 159480,74 | 400966,23 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001575 | 159450,55 | 401061,1 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001576 | 159420,36 | 401155,96 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001577 | 159390,18 | 401250,82 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001578 | 159359,99 | 401345,69 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001579 | 159329,81 | 401440,55 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001580 | 159299,62 | 401535,41 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001581 | 159271,81 | 401630,92 | 55,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001582 | 159285,27 | 401725,96 | 54,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001583 | 72386,19 | 403358,86 | 52,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001584 | 72478,82 | 403322,36 | 55,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001585 | 72571,68 | 403286,44 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001586 | 72664,54 | 403250,52 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001587 | 72757,89 | 403215,96 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001588 | 72852,35 | 403184,49 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001589 | 72947,51 | 403155,21 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001590 | 73043,59 | 403129,1 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001591 | 73139,67 | 403103,03 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001592 | 73235,76 | 403076,95 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001593 | 73331,85 | 403050,87 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001594 | 73428,03 | 403025,11 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001595 | 73524,24 | 402999,49 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001596 | 73620,45 | 402973,86 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001597 | 73716,66 | 402948,23 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001598 | 73812,87 | 402922,6 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001599 | 73909,07 | 402896,97 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001600 | 74005,28 | 402871,35 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001601 | 74101,49 | 402845,72 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001602 | 74197,7 | 402820,09 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001603 | 74293,91 | 402794,46 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001604 | 74390,12 | 402768,83 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001605 | 74486,33 | 402743,21 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001606 | 74582,13 | 402716,15 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001607 | 74675,23 | 402680,95 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001608 | 74764,46 | 402636,87 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001609 | 74849,28 | 402584,82 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001610 | 74932,45 | 402530,08 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001611 | 75015,62 | 402475,34 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001612 | 75098,78 | 402420,61 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001613 | 75184 | 402369,43 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001614 | 75276,75 | 402333,37 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001615 | 75371,44 | 402302,6 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001616 | 75466,62 | 402273,44 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001617 | 75560,74 | 402241,08 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001618 | 75657,18 | 402217,14 | 56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001619 | 75756,6 | 402216,14 | 56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001620 | 75856,09 | 402220,06 | 55,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001621 | 75955,58 | 402223,98 | 56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001622 | 76054,27 | 402236,12 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001623 | 76152,42 | 402252,84 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001624 | 76249,11 | 402276,43 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001625 | 76345,42 | 402301,66 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001626 | 76441,74 | 402326,85 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001627 | 76538,07 | 402352,05 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001628 | 76634,39 | 402377,24 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001629 | 76730,71 | 402402,44 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001630 | 76828,03 | 402423,32 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001631 | 76926,85 | 402435,3 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001632 | 77025,92 | 402445,21 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001633 | 77125,21 | 402451,15 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001634 | 77223,79 | 402438,36 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001635 | 77317,66 | 402405,73 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001636 | 77406,32 | 402360,43 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001637 | 77495,21 | 402315,6 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001638 | 77583,11 | 402268,86 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001639 | 77669,35 | 402219,14 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001640 | 77753,36 | 402165,75 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001641 | 77836,45 | 402110,89 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001642 | 77919,54 | 402056,03 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001643 | 78002,62 | 402001,17 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001644 | 78084,72 | 401944,89 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001645 | 78156,45 | 401876,11 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001646 | 78220,1 | 401799,55 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001647 | 78283,75 | 401722,99 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001648 | 78347,4 | 401646,43 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001649 | 78411,06 | 401569,87 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001650 | 78474,71 | 401493,31 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001651 | 78538,36 | 401416,74 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001652 | 78602,01 | 401340,18 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001653 | 78665,66 | 401263,62 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001654 | 78729,31 | 401187,06 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001655 | 78793,64 | 401111,08 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001656 | 78856,37 | 401033,77 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001657 | 78928,26 | 400965,29 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001658 | 79015,5 | 400918,01 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001659 | 79096,2 | 400860,12 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001660 | 79173,79 | 400799,5 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001661 | 79254,02 | 400746,79 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001662 | 79342,03 | 400700,24 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001663 | 79428,71 | 400660,77 | 52,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001664 | 79418,03 | 400570,77 | 45
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001665 | 79328,08 | 400569,77 | 54,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001666 | 79247,87 | 400625,27 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001667 | 79156,83 | 400660,75 | 54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001668 | 79085,34 | 400724,08 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001669 | 79011,26 | 400790,55 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001670 | 78927,45 | 400843,66 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001671 | 78844,82 | 400898,93 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001672 | 78774,71 | 400969,45 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001673 | 78710,49 | 401045,51 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001674 | 78646,95 | 401122,17 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001675 | 78583,41 | 401198,82 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001676 | 78519,87 | 401275,47 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001677 | 78456,33 | 401352,13 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001678 | 78392,79 | 401428,78 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001679 | 78329,26 | 401505,44 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001680 | 78265,72 | 401582,09 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001681 | 78202,18 | 401658,75 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001682 | 78138,64 | 401735,4 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001683 | 78075,04 | 401812 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001684 | 78000,89 | 401878,04 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001685 | 77917,87 | 401932,99 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001686 | 77834,76 | 401987,81 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001687 | 77751,65 | 402042,64 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001688 | 77668,53 | 402097,46 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001689 | 77583,01 | 402148,29 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001690 | 77495,19 | 402195,19 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001691 | 77407,27 | 402241,93 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001692 | 77319,36 | 402288,66 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001693 | 77228,77 | 402329,54 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001694 | 77131,08 | 402347,23 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001695 | 77031,79 | 402341,75 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001696 | 76932,73 | 402331,75 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001697 | 76834 | 402319,22 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001698 | 76736,98 | 402297,01 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001699 | 76640,65 | 402271,82 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001700 | 76544,33 | 402246,63 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001701 | 76448 | 402221,44 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001702 | 76351,67 | 402196,25 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001703 | 76255,49 | 402170,62 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001704 | 76158,24 | 402149,6 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001705 | 76060,07 | 402132,98 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001706 | 75961,29 | 402121,55 | 57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001707 | 75861,8 | 402117,67 | 57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001708 | 75762,31 | 402113,78 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001709 | 75662,83 | 402113,57 | 57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001710 | 75565,16 | 402131,91 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001711 | 75470,18 | 402161,79 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001712 | 75375,43 | 402192,3 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001713 | 75280,7 | 402222,96 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001714 | 75186,01 | 402253,74 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001715 | 75095,8 | 402295,44 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001716 | 75014 | 402352,11 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001717 | 74930,87 | 402406,9 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001718 | 74847,73 | 402461,69 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001719 | 74764,59 | 402516,47 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001720 | 74677,94 | 402565,4 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001721 | 74586,61 | 402604,9 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001722 | 74491,64 | 402634,64 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001723 | 74395,43 | 402660,29 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001724 | 74299,23 | 402685,93 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001725 | 74203,02 | 402711,58 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001726 | 74106,83 | 402737,26 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001727 | 74010,65 | 402763,02 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001728 | 73914,48 | 402788,79 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001729 | 73818,31 | 402814,55 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001730 | 73722,13 | 402840,32 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001731 | 73625,96 | 402866,08 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001732 | 73529,79 | 402891,85 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001733 | 73433,61 | 402917,61 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001734 | 73337,44 | 402943,38 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001735 | 73241,27 | 402969,14 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001736 | 73145,1 | 402994,9 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001737 | 73048,92 | 403020,67 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001738 | 72952,75 | 403046,43 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001739 | 72857,19 | 403074,34 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001740 | 72762,38 | 403104,71 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001741 | 72668,31 | 403137,31 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001742 | 72575,33 | 403172,89 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001743 | 72482,6 | 403209,14 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001744 | 72390,12 | 403246,04 | 55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001745 | 72297,85 | 403283,36 | 55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001746 | 72292,99 | 403368,2 | 47,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001747 | 168658,19 | 386284,77 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001748 | 168627,7 | 386203,59 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001749 | 168531,18 | 386178,17 | 64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001750 | 168434,93 | 386151,74 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001751 | 168338,96 | 386124,31 | 65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001752 | 168244,63 | 386093,24 | 65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001753 | 168160,34 | 386041,09 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001754 | 168070,75 | 385997,73 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001755 | 167973,24 | 385977,49 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001756 | 167873,9 | 385971,34 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001757 | 167778 | 385945,7 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001758 | 167683,39 | 385913,9 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001759 | 167589,08 | 385881,2 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001760 | 167494,84 | 385848,29 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001761 | 167400,6 | 385815,39 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001762 | 167309,3 | 385775,86 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001763 | 167220,22 | 385731,22 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001764 | 167140,81 | 385670,87 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001765 | 167058,13 | 385616,12 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001766 | 166961,23 | 385593,41 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001767 | 166862,8 | 385576,87 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001768 | 166764,7 | 385558,57 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001769 | 166668,23 | 385533,08 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001770 | 166572,44 | 385506,68 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001771 | 166479,49 | 385470,29 | 65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001772 | 166386,54 | 385433,9 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001773 | 166293,02 | 385399,03 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001774 | 166198,67 | 385366,45 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001775 | 166103,74 | 385335,6 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001776 | 166008,39 | 385306,07 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001777 | 165912,32 | 385279,03 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001778 | 165815,8 | 385253,59 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001779 | 165718,83 | 385229,94 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001780 | 165621,37 | 385208,44 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001781 | 165523,51 | 385188,79 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001782 | 165425,24 | 385171,26 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001783 | 165326,78 | 385154,84 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001784 | 165228,22 | 385139,1 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001785 | 165129,55 | 385124,02 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001786 | 165030,82 | 385109,34 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001787 | 164932,05 | 385094,92 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001788 | 164833,35 | 385080,02 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001789 | 164734,83 | 385064,06 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001790 | 164637,17 | 385043,46 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001791 | 164552,07 | 385068,64 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001792 | 164579,34 | 385152,4 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001793 | 164676,6 | 385174,67 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001794 | 164774,64 | 385193,38 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001795 | 164873,22 | 385209,05 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001796 | 164972,01 | 385223,34 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001797 | 165070,79 | 385237,62 | 64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001798 | 165169,5 | 385252,39 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001799 | 165268,12 | 385267,82 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001800 | 165366,62 | 385283,9 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001801 | 165464,96 | 385301,02 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001802 | 165562,96 | 385319,95 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001803 | 165660,61 | 385340,65 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001804 | 165757,77 | 385363,53 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001805 | 165854,41 | 385388,47 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001806 | 165950,51 | 385415,42 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001807 | 166046,23 | 385443,74 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001808 | 166141,15 | 385474,59 | 54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001809 | 166235,55 | 385507,04 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001810 | 166329,26 | 385541,41 | 54,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001811 | 166422,32 | 385577,5 | 55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001812 | 166515,27 | 385613,88 | 53,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001813 | 166608,24 | 385650,21 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001814 | 166695,51 | 385697,72 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001815 | 166774,93 | 385758,03 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001816 | 166853,06 | 385819,82 | 51
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001817 | 166948,93 | 385845,75 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001818 | 167047,18 | 385862,75 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001819 | 167145,85 | 385877,74 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001820 | 167243,52 | 385898,16 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001821 | 167340,14 | 385922,68 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001822 | 167434,32 | 385955,77 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001823 | 167528,59 | 385988,57 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001824 | 167623,02 | 386020,94 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001825 | 167717,56 | 386052,97 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001826 | 167812,19 | 386084,73 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001827 | 167906,94 | 386116,11 | 65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001828 | 168001,88 | 386146,92 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001829 | 168096,95 | 386177,31 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001830 | 168192,51 | 386206,15 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001831 | 168288,19 | 386234,6 | 65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001832 | 168383,92 | 386262,89 | 65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001833 | 168480,13 | 386289,45 | 65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001834 | 168576,61 | 386315,02 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001835 | 91083,31 | 393260,97 | 56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001836 | 91091,15 | 393162,02 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001837 | 91105,64 | 393064,32 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001838 | 91129,91 | 392967,65 | 57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001839 | 91154,12 | 392871,11 | 55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001840 | 91125,12 | 392785,93 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001841 | 91135,66 | 392686,78 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001842 | 91146,39 | 392587,65 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001843 | 91157,07 | 392488,51 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001844 | 91166,59 | 392389,26 | 52,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001845 | 91180,84 | 392290,76 | 52,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001846 | 91197,68 | 392192,48 | 51,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001847 | 91214,53 | 392094,2 | 52
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001848 | 91239,96 | 391999,88 | 53,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001849 | 91227,3 | 391902,09 | 55,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001850 | 91195,66 | 391807,58 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001851 | 91176,4 | 391709,79 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001852 | 91161,89 | 391611,37 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001853 | 91153,08 | 391512,05 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001854 | 91138,23 | 391413,54 | 57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001855 | 91119,26 | 391315,71 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001856 | 91104,22 | 391217,14 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001857 | 91090,12 | 391118,44 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001858 | 91076,72 | 391019,63 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001859 | 91063,32 | 390920,82 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001860 | 91050,38 | 390821,96 | 57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001861 | 91040,4 | 390722,75 | 57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001862 | 91030,42 | 390623,54 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001863 | 91020,44 | 390524,32 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001864 | 91011,92 | 390424,98 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001865 | 91005,17 | 390325,5 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001866 | 90999,01 | 390225,98 | 57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001867 | 90993,82 | 390126,41 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001868 | 90992,64 | 390026,81 | 56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001869 | 90999,93 | 389934,98 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001870 | 91012,97 | 389836,15 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001871 | 91027,41 | 389737,48 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001872 | 91044,64 | 389639,3 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001873 | 91069,37 | 389542,73 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001874 | 91100,99 | 389448,19 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001875 | 91139,56 | 389356,27 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001876 | 91181,24 | 389265,68 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001877 | 91222,92 | 389175,1 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001878 | 91261,98 | 389083,36 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001879 | 91299,66 | 388991,05 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001880 | 91335,36 | 388897,95 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001881 | 91370,07 | 388804,47 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001882 | 91404,06 | 388710,73 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001883 | 91449,34 | 388624,82 | 55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001884 | 91469,54 | 388532,26 | 57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001885 | 91502,55 | 388438,18 | 57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001886 | 91536,41 | 388344,39 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001887 | 91570,27 | 388250,6 | 56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001888 | 91604,38 | 388156,91 | 56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001889 | 91635,2 | 388062,15 | 55,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001890 | 91628,36 | 387971,53 | 51,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001891 | 91544,04 | 387987,32 | 52,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001892 | 91519,63 | 388083,83 | 55,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001893 | 91486,13 | 388177,74 | 56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001894 | 91452,37 | 388271,57 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001895 | 91418,61 | 388365,39 | 56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001896 | 91384,86 | 388459,22 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001897 | 91334,03 | 388541,8 | 53,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001898 | 91320,01 | 388637,66 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001899 | 91286,03 | 388731,39 | 57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001900 | 91251,56 | 388824,96 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001901 | 91217,09 | 388918,52 | 57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001902 | 91179,97 | 389011,07 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001903 | 91141,27 | 389102,95 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001904 | 91101 | 389194,17 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001905 | 91058,77 | 389284,5 | 56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001906 | 91018,35 | 389375,63 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001907 | 90983,66 | 389469,09 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001908 | 90955,87 | 389564,84 | 57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001909 | 90934,6 | 389662,23 | 57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001910 | 90919,35 | 389760,76 | 57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001911 | 90904,82 | 389859,41 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001912 | 90872,71 | 389950,84 | 54,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001913 | 90886,92 | 390045,51 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001914 | 90891,34 | 390145,12 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001915 | 90896,38 | 390244,7 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001916 | 90902,64 | 390344,22 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001917 | 90909,66 | 390443,68 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001918 | 90918,11 | 390543,03 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001919 | 90927,62 | 390642,29 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001920 | 90937,13 | 390741,54 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001921 | 90948,72 | 390840,58 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001922 | 90960,46 | 390939,6 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001923 | 90973,99 | 391038,38 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001924 | 90988,21 | 391137,08 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001925 | 91002,42 | 391235,77 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001926 | 91016,64 | 391334,47 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001927 | 91030,24 | 391433,24 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001928 | 91041,26 | 391532,34 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001929 | 91049,66 | 391631,66 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001930 | 91049,25 | 391731,18 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001931 | 91043,4 | 391830,72 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001932 | 91036,39 | 391930,16 | 56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001933 | 91019,98 | 392025,51 | 53,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001934 | 91041,21 | 392122,7 | 53,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001935 | 91056,01 | 392221,18 | 51,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001936 | 91059,88 | 392320,54 | 52,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001937 | 91053,04 | 392420,02 | 53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001938 | 91044,03 | 392519,31 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001939 | 91033,58 | 392618,48 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001940 | 91023,04 | 392717,62 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001941 | 90999,56 | 392805,87 | 56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001942 | 90964,88 | 392893,48 | 55,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001943 | 90974,39 | 392992,59 | 57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001944 | 90982,9 | 393091,57 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001945 | 90974,29 | 393190,89 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001946 | 90996,53 | 393282,19 | 55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001947 | 178623,43 | 390018,04 | 54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001948 | 178589,14 | 389930,59 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001949 | 178517,08 | 389861,67 | 57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001950 | 178435,4 | 389804,01 | 57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001951 | 178352,4 | 389748,32 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001952 | 178263,22 | 389703,19 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001953 | 178180,76 | 389648,21 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001954 | 178123,09 | 389566,61 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001955 | 178056,67 | 389491,89 | 57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001956 | 177989,67 | 389417,67 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001957 | 177922,66 | 389343,46 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001958 | 177855,66 | 389269,25 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001959 | 177788,65 | 389195,04 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001960 | 177722,31 | 389120,25 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001961 | 177661,99 | 389040,55 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001962 | 177600,07 | 388962,23 | 57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001963 | 177525,42 | 388895,94 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001964 | 177439,83 | 388844,52 | 57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001965 | 177350,44 | 388799,76 | 57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001966 | 177325,07 | 388716,57 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001967 | 177383,39 | 388637,02 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001968 | 177455,86 | 388568,2 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001969 | 177512,14 | 388485,92 | 56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001970 | 177554,73 | 388395,47 | 56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001971 | 177596,78 | 388304,76 | 57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001972 | 177638,84 | 388214,05 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001973 | 177680,9 | 388123,35 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001974 | 177722,4 | 388032,39 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001975 | 177760,41 | 387939,92 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001976 | 177794,35 | 387845,87 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001977 | 177824,96 | 387750,7 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001978 | 177854,68 | 387655,27 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001979 | 177877,85 | 387558,02 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001980 | 177897,2 | 387459,93 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001981 | 177917,3 | 387362,01 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001982 | 177960,58 | 387272,65 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001983 | 178034,14 | 387205,28 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001984 | 178096,18 | 387127,65 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001985 | 178123,31 | 387032,11 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001986 | 178151,3 | 386959,15 | 65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001987 | 178249,51 | 386940,49 | 65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001988 | 178347,4 | 386920,19 | 65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001989 | 178444,92 | 386898,23 | 65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001990 | 178543,2 | 386879,85 | 65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001991 | 178642,35 | 386867,89 | 65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001992 | 178741,79 | 386857,76 | 66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001993 | 178840,99 | 386845,25 | 66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001994 | 178940,18 | 386832,73 | 65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001995 | 179039,38 | 386820,22 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001996 | 179138,58 | 386807,7 | 64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001997 | 179237,92 | 386796,5 | 65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001998 | 179337,32 | 386785,96 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00001999 | 179436,53 | 386773,51 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002000 | 179535,6 | 386760,15 | 64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002001 | 179634,52 | 386745,71 | 64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002002 | 179733,72 | 386733,22 | 66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002003 | 179832,93 | 386720,74 | 66,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002004 | 179932,13 | 386708,27 | 66,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002005 | 180031,33 | 386695,8 | 66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002006 | 180130,54 | 386683,33 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002007 | 180229,74 | 386670,86 | 66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002008 | 180328,95 | 386658,39 | 66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002009 | 180428,15 | 386645,92 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002010 | 180527,36 | 386633,45 | 66,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002011 | 180626,56 | 386620,98 | 66,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002012 | 180725,77 | 386608,51 | 66,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002013 | 180824,97 | 386596,04 | 66,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002014 | 180924,17 | 386583,57 | 66,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002015 | 181023,38 | 386571,1 | 66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002016 | 181122,58 | 386558,63 | 65,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002017 | 181221,79 | 386546,17 | 64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002018 | 181320,99 | 386533,7 | 66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002019 | 181420,2 | 386521,23 | 66,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002020 | 181519,4 | 386508,76 | 67,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002021 | 181618,61 | 386496,29 | 67,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002022 | 181718,34 | 386489,54 | 67,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002023 | 181817,74 | 386478,97 | 67,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002024 | 181917,06 | 386467,41 | 66,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002025 | 182016,56 | 386457,94 | 67,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002026 | 182116,33 | 386461,8 | 66,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002027 | 182214,99 | 386477,7 | 65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002028 | 182310,33 | 386507,37 | 65,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002029 | 182403,51 | 386543,52 | 65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002030 | 182491,47 | 386590,74 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002031 | 182572,99 | 386648,63 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002032 | 182645,02 | 386716,53 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002033 | 182735,71 | 386756,2 | 57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002034 | 182830,08 | 386785,84 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002035 | 182921,47 | 386826,4 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002036 | 183010,43 | 386871,91 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002037 | 183098,44 | 386919,33 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002038 | 183187,57 | 386964,37 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002039 | 183276,67 | 387009,62 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002040 | 183370,36 | 387044,33 | 64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002041 | 183467,69 | 387066,94 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002042 | 183566,86 | 387079,59 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002043 | 183665,74 | 387094,1 | 64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002044 | 183759,84 | 387114,79 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002045 | 183842,36 | 387152,66 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002046 | 183923,42 | 387119,93 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002047 | 184022,65 | 387132,17 | 56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002048 | 184120,8 | 387150,8 | 54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002049 | 184216,92 | 387178,28 | 54,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002050 | 184312,77 | 387206,77 | 55,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002051 | 184408,61 | 387235,26 | 55,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002052 | 184503,51 | 387266,64 | 55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002053 | 184596,58 | 387303,13 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002054 | 184687,68 | 387344,29 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002055 | 184776,48 | 387390,22 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002056 | 184862,84 | 387440,58 | 55,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002057 | 184948,39 | 387492,34 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002058 | 185033,93 | 387544,09 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002059 | 185119,48 | 387595,85 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002060 | 185205,51 | 387646,79 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002061 | 185293,39 | 387694,47 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002062 | 185381,36 | 387741,99 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002063 | 185469,33 | 387789,5 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002064 | 185557,24 | 387837,13 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002065 | 185643,05 | 387888,43 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002066 | 185726,33 | 387943,73 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002067 | 185809,12 | 387999,8 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002068 | 185891,9 | 388055,87 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002069 | 185974,69 | 388111,94 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002070 | 186057,47 | 388168,01 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002071 | 186140,26 | 388224,08 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002072 | 186223,04 | 388280,15 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002073 | 186305,82 | 388336,22 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002074 | 186388,61 | 388392,29 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002075 | 186471,39 | 388448,35 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002076 | 186554,18 | 388504,42 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002077 | 186636,96 | 388560,49 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002078 | 186719,75 | 388616,56 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002079 | 186802,53 | 388672,63 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002080 | 186885,32 | 388728,7 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002081 | 186966,74 | 388786,69 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002082 | 187046,6 | 388846,85 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002083 | 187126,46 | 388907,01 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002084 | 187206,49 | 388966,95 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002085 | 187289,43 | 389022,75 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002086 | 187375,57 | 389073,49 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002087 | 187464,08 | 389119,94 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002088 | 187556,03 | 389159,2 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002089 | 187648,02 | 389198,34 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002090 | 187734,98 | 389247,5 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002091 | 187813,76 | 389308,94 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002092 | 187897,57 | 389355,46 | 56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002093 | 187932,04 | 389277,6 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002094 | 187857,96 | 389210,81 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002095 | 187777,27 | 389151,89 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002096 | 187689,62 | 389103,94 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002097 | 187597,66 | 389064,71 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002098 | 187505,74 | 389025,39 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002099 | 187417,39 | 388978,63 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002100 | 187331,56 | 388927,37 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002101 | 187249,62 | 388870,14 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002102 | 187169,69 | 388810,06 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002103 | 187089,77 | 388749,98 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002104 | 187009,84 | 388689,91 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002105 | 186927,86 | 388632,68 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002106 | 186845,69 | 388575,71 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002107 | 186763,53 | 388518,75 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002108 | 186681,36 | 388461,78 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002109 | 186599,19 | 388404,81 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002110 | 186516,45 | 388348,69 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002111 | 186433,39 | 388293,03 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002112 | 186350,33 | 388237,37 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002113 | 186267,26 | 388181,72 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002114 | 186184,2 | 388126,06 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002115 | 186101,14 | 388070,4 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002116 | 186018,08 | 388014,74 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002117 | 185935,02 | 387959,09 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002118 | 185851,96 | 387903,43 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002119 | 185768,89 | 387847,77 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002120 | 185685,28 | 387792,96 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002121 | 185599,02 | 387742,44 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002122 | 185511,06 | 387694,9 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002123 | 185423,11 | 387647,35 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002124 | 185335,15 | 387599,8 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002125 | 185247,46 | 387551,78 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002126 | 185161,48 | 387500,75 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002127 | 185075,93 | 387449 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002128 | 184990,39 | 387397,24 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002129 | 184904,84 | 387345,49 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002130 | 184818,3 | 387295,44 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002131 | 184729,28 | 387249,94 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002132 | 184638,23 | 387208,68 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002133 | 184545,18 | 387172,13 | 55,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002134 | 184450,58 | 387139,84 | 54,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002135 | 184354,78 | 387111,18 | 54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002136 | 184258,9 | 387082,85 | 55,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002137 | 184165,3 | 387050,69 | 56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002138 | 184098,11 | 386992,98 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002139 | 184014,76 | 387022,99 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002140 | 183915,27 | 387015,32 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002141 | 183815,95 | 387003,81 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002142 | 183716,64 | 386992,28 | 64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002143 | 183617,33 | 386980,67 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002144 | 183518,02 | 386969,07 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002145 | 183419,89 | 386950,61 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002146 | 183325,48 | 386917,98 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002147 | 183236,34 | 386872,83 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002148 | 183150,02 | 386822,62 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002149 | 183062,23 | 386774,76 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002150 | 182974,8 | 386726,28 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002151 | 182890,21 | 386672,99 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002152 | 182812,86 | 386610,3 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002153 | 182736,68 | 386547,57 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002154 | 182640,16 | 386524,08 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002155 | 182547,34 | 386486,92 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002156 | 182455,94 | 386446,42 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002157 | 182363,29 | 386408,93 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002158 | 182266,65 | 386383,55 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002159 | 182168,65 | 386364,01 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002160 | 182069,22 | 386354,03 | 66,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002161 | 181969,27 | 386353,43 | 66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002162 | 181869,71 | 386362,28 | 66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002163 | 181770,4 | 386373,82 | 65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002164 | 181671,18 | 386386,19 | 65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002165 | 181573,48 | 386386 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002166 | 181475,66 | 386405,38 | 67,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002167 | 181377,46 | 386422,8 | 67,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002168 | 181278,24 | 386435,17 | 67
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002169 | 181179,03 | 386447,54 | 66,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002170 | 181079,81 | 386459,9 | 67,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002171 | 180980,59 | 386472,27 | 67,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002172 | 180881,34 | 386484,32 | 67,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002173 | 180782,07 | 386496,28 | 67,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002174 | 180682,85 | 386508,59 | 67,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002175 | 180583,7 | 386521,52 | 67,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002176 | 180484,51 | 386534,11 | 66,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002177 | 180385,29 | 386546,48 | 66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002178 | 180286,08 | 386558,85 | 66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002179 | 180186,86 | 386571,22 | 65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002180 | 180087,68 | 386583,86 | 66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002181 | 179988,5 | 386596,56 | 65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002182 | 179889,33 | 386609,26 | 66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002183 | 179790,15 | 386621,96 | 65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002184 | 179690,97 | 386634,58 | 64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002185 | 179591,77 | 386647,08 | 64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002186 | 179492,57 | 386659,58 | 64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002187 | 179393,35 | 386671,91 | 64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002188 | 179294,13 | 386684,25 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002189 | 179194,91 | 386696,58 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002190 | 179095,71 | 386709,11 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002191 | 178996,51 | 386721,61 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002192 | 178897,31 | 386734,12 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002193 | 178798,11 | 386746,63 | 64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002194 | 178698,88 | 386758,84 | 64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002195 | 178598,96 | 386761,79 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002196 | 178499,99 | 386774,81 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002197 | 178401,81 | 386793,69 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002198 | 178304 | 386814,41 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002199 | 178205,4 | 386830,43 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002200 | 178105,73 | 386837,97 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002201 | 178006,4 | 386849,31 | 66,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002202 | 177943,78 | 386820,94 | 68
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002203 | 177941,75 | 386721,03 | 67,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002204 | 177943,62 | 386621,08 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002205 | 177947,87 | 386521,19 | 65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002206 | 177956,4 | 386421,59 | 66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002207 | 177969,27 | 386322,44 | 66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002208 | 177984,47 | 386223,63 | 65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002209 | 178000,89 | 386125 | 65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002210 | 178019,65 | 386026,8 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002211 | 178040,54 | 385929,02 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002212 | 178063,68 | 385831,76 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002213 | 178088,07 | 385734,8 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002214 | 178115,06 | 385638,53 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002215 | 178143,47 | 385542,67 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002216 | 178174,38 | 385447,59 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002217 | 178206,57 | 385352,93 | 65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002218 | 178240,68 | 385258,96 | 67,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002219 | 178275,32 | 385165,18 | 67,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002220 | 178316,26 | 385075,65 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002221 | 178350,27 | 384989,41 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002222 | 178392,61 | 384899,53 | 65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002223 | 178436,8 | 384809,86 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002224 | 178482,47 | 384720,91 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002225 | 178528,14 | 384631,97 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002226 | 178573,81 | 384543,02 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002227 | 178619,48 | 384454,07 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002228 | 178665,15 | 384365,13 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002229 | 178711,26 | 384276,42 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002230 | 178758,55 | 384188,32 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002231 | 178805,84 | 384100,22 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002232 | 178853,12 | 384012,13 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002233 | 178900,41 | 383924,03 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002234 | 178949,27 | 383836,8 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002235 | 178998,2 | 383749,6 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002236 | 179047,13 | 383662,41 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002237 | 179096,05 | 383575,21 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002238 | 179146,26 | 383488,76 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002239 | 179197,36 | 383402,81 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002240 | 179248,46 | 383316,87 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002241 | 179299,56 | 383230,93 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002242 | 179350,66 | 383144,99 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002243 | 179401,76 | 383059,05 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002244 | 179452,86 | 382973,11 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002245 | 179503,96 | 382887,17 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002246 | 179555,69 | 382801,61 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002247 | 179609,62 | 382717,43 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002248 | 179667,03 | 382635,58 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002249 | 179727,79 | 382556,19 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002250 | 179791,74 | 382479,34 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002251 | 179858,7 | 382405,1 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002252 | 179928,62 | 382333,64 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002253 | 180001,6 | 382265,31 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002254 | 180077,26 | 382199,97 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002255 | 180155,31 | 382137,48 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002256 | 180236,24 | 382078,79 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002257 | 180318,84 | 382022,45 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002258 | 180401,22 | 381965,8 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002259 | 180481,44 | 381906,14 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002260 | 180559,35 | 381843,49 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002261 | 180634,83 | 381777,94 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002262 | 180707,63 | 381709,41 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002263 | 180777,72 | 381638,12 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002264 | 180844,92 | 381564,09 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002265 | 180908,87 | 381487,26 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002266 | 180970,82 | 381408,77 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002267 | 181033,24 | 381330,8 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002268 | 181063,62 | 381236,65 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002269 | 181046,71 | 381138,59 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002270 | 181023,15 | 381041,54 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002271 | 181040,77 | 380943,7 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002272 | 181135,02 | 380911,6 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002273 | 181216,61 | 380854,43 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002274 | 181278,95 | 380776,7 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002275 | 181330,48 | 380691,01 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002276 | 181380,44 | 380604,42 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002277 | 181429,19 | 380517,12 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002278 | 181477,94 | 380429,83 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002279 | 181526,69 | 380342,54 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002280 | 181575,45 | 380255,24 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002281 | 181624,2 | 380167,95 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002282 | 181672,95 | 380080,66 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002283 | 181719,83 | 379992,35 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002284 | 181766,33 | 379903,83 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002285 | 181812,82 | 379815,31 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002286 | 181859,32 | 379726,8 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002287 | 181905,82 | 379638,28 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002288 | 181952,32 | 379549,77 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002289 | 181997,46 | 379460,56 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002290 | 182042,36 | 379371,22 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002291 | 182087,25 | 379281,88 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002292 | 182132,15 | 379192,54 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002293 | 182177,05 | 379103,2 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002294 | 182226,63 | 379016,4 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002295 | 182274,48 | 378934,86 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002296 | 182327,07 | 378849,82 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002297 | 182385,65 | 378768,83 | 57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002298 | 182444,79 | 378688,22 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002299 | 182499,77 | 378604,72 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002300 | 182554,09 | 378520,78 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002301 | 182608,42 | 378436,84 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002302 | 182662,95 | 378353,04 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002303 | 182718,86 | 378270,15 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002304 | 182774,77 | 378187,26 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002305 | 182830,69 | 378104,37 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002306 | 182887,44 | 378022,06 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002307 | 182945,28 | 377940,51 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002308 | 183003,13 | 377858,96 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002309 | 183061,08 | 377777,48 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002310 | 183120,46 | 377697,04 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002311 | 183179,84 | 377616,6 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002312 | 183240,5 | 377537,12 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002313 | 183301,68 | 377458,04 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002314 | 183362,87 | 377378,96 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002315 | 183424,06 | 377299,88 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002316 | 183487,08 | 377222,28 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002317 | 183552,9 | 377147,02 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002318 | 183620,63 | 377073,48 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002319 | 183690,58 | 377002,04 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002320 | 183762,49 | 376932,58 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002321 | 183836,64 | 376865,52 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002322 | 183912,47 | 376800,36 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002323 | 183990,15 | 376737,42 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002324 | 184069,75 | 376676,91 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002325 | 184151,07 | 376618,75 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002326 | 184233,81 | 376562,63 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002327 | 184317,69 | 376508,2 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002328 | 184401,04 | 376453,03 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002329 | 184483,89 | 376397,07 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002330 | 184565,6 | 376339,46 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002331 | 184647,08 | 376281,52 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002332 | 184727,29 | 376221,83 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002333 | 184806,97 | 376161,43 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002334 | 184885,97 | 376100,15 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002335 | 184963,68 | 376037,23 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002336 | 185040,79 | 375973,6 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002337 | 185116,6 | 375908,41 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002338 | 185192,41 | 375843,21 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002339 | 185268,22 | 375778,02 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002340 | 185344,31 | 375713,16 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002341 | 185422,8 | 375653,65 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002342 | 185491,19 | 375591,61 | 57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002343 | 185568,48 | 375528,19 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002344 | 185645,96 | 375465,02 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002345 | 185721,46 | 375399,5 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002346 | 185797,07 | 375334,07 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002347 | 185872,67 | 375268,64 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002348 | 185948,28 | 375203,21 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002349 | 186024,38 | 375138,37 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002350 | 186101,27 | 375074,46 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002351 | 186178,16 | 375010,54 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002352 | 186255,66 | 374947,38 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002353 | 186333,19 | 374884,24 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002354 | 186410,71 | 374821,09 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002355 | 186488,24 | 374757,95 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002356 | 186565,76 | 374694,81 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002357 | 186642,46 | 374630,68 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002358 | 186718,11 | 374565,31 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002359 | 186792,77 | 374498,82 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002360 | 186866,71 | 374431,51 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002361 | 186940,64 | 374364,19 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002362 | 187014,57 | 374296,88 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002363 | 187089,36 | 374230,53 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002364 | 187164,89 | 374165,02 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002365 | 187241,74 | 374101,07 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002366 | 187318,82 | 374037,38 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002367 | 187397,44 | 373975,61 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002368 | 187476,31 | 373914,17 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002369 | 187556,49 | 373854,43 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002370 | 187636,67 | 373794,7 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002371 | 187718,24 | 373736,88 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002372 | 187798,35 | 373677,09 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002373 | 187872,74 | 373610,35 | 56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002374 | 187877,26 | 373525,04 | 52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002375 | 187790,46 | 373545,71 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002376 | 187714,93 | 373611,15 | 57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002377 | 187633,93 | 373669,75 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002378 | 187552,69 | 373728,02 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002379 | 187472,57 | 373787,84 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002380 | 187392,58 | 373847,82 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002381 | 187313,81 | 373909,41 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002382 | 187235,87 | 373972,03 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002383 | 187158,48 | 374035,34 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002384 | 187082,2 | 374099,97 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002385 | 187006,55 | 374165,34 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002386 | 186932,26 | 374232,26 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002387 | 186857,97 | 374299,18 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002388 | 186783,68 | 374366,09 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002389 | 186709,39 | 374433,01 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002390 | 186635,1 | 374499,93 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002391 | 186559,69 | 374565,56 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002392 | 186482,79 | 374629,46 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002393 | 186405,61 | 374693,03 | 57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002394 | 186328,44 | 374756,6 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002395 | 186251,27 | 374820,18 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002396 | 186174,1 | 374883,75 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002397 | 186096,93 | 374947,32 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002398 | 186019,75 | 375010,89 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002399 | 185942,58 | 375074,47 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002400 | 185865,41 | 375138,04 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002401 | 185789,09 | 375202,62 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002402 | 185713,67 | 375268,26 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002403 | 185638,25 | 375333,9 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002404 | 185562,83 | 375399,54 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002405 | 185484,92 | 375462,2 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002406 | 185401,25 | 375511,23 | 55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002407 | 185337,83 | 375581,67 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002408 | 185262,11 | 375646,95 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002409 | 185186,07 | 375711,87 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002410 | 185110,81 | 375777,69 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002411 | 185035,08 | 375842,97 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002412 | 184958,64 | 375907,41 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002413 | 184881,13 | 375970,57 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002414 | 184802,92 | 376032,85 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002415 | 184724,16 | 376094,44 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002416 | 184644,23 | 376154,5 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002417 | 184563,34 | 376213,25 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002418 | 184481,68 | 376270,95 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002419 | 184400,03 | 376328,65 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002420 | 184316,93 | 376384,24 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002421 | 184233,42 | 376439,23 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002422 | 184149,92 | 376494,23 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002423 | 184067,49 | 376550,8 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002424 | 183986,87 | 376609,94 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002425 | 183907,48 | 376670,71 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002426 | 183830,25 | 376734,21 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002427 | 183754,69 | 376799,68 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002428 | 183680,98 | 376867,23 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002429 | 183609,31 | 376936,94 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002430 | 183539,58 | 377008,59 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002431 | 183471,87 | 377082,15 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002432 | 183406,31 | 377157,63 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002433 | 183342,76 | 377234,82 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002434 | 183281,63 | 377313,93 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002435 | 183220,49 | 377393,05 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002436 | 183159,36 | 377472,17 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002437 | 183099,3 | 377552,1 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002438 | 183040,11 | 377632,68 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002439 | 182980,91 | 377713,26 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002440 | 182921,9 | 377793,97 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002441 | 182864,25 | 377875,66 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002442 | 182806,61 | 377957,36 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002443 | 182749,36 | 378039,33 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002444 | 182693,8 | 378122,45 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002445 | 182638,24 | 378205,58 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002446 | 182582,68 | 378288,71 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002447 | 182527,12 | 378371,83 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002448 | 182473,06 | 378455,94 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002449 | 182419,02 | 378540,07 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002450 | 182363,87 | 378623,46 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002451 | 182304,79 | 378704,11 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002452 | 182245,65 | 378784,72 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002453 | 182189,51 | 378867,41 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002454 | 182140,34 | 378948,48 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002455 | 182094,38 | 379036,92 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002456 | 182049,56 | 379126,3 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002457 | 182004,66 | 379215,63 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002458 | 181959,76 | 379304,97 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002459 | 181914,87 | 379394,31 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002460 | 181869,97 | 379483,65 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002461 | 181823,46 | 379572,16 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002462 | 181776,62 | 379660,49 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002463 | 181729,78 | 379748,82 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002464 | 181682,93 | 379837,15 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002465 | 181636,09 | 379925,49 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002466 | 181589,25 | 380013,82 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002467 | 181542,4 | 380102,15 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002468 | 181495,26 | 380190,32 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002469 | 181446 | 380277,33 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002470 | 181396,73 | 380364,33 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002471 | 181347,47 | 380451,34 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002472 | 181298,21 | 380538,35 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002473 | 181248,95 | 380625,36 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002474 | 181197,67 | 380711,18 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002475 | 181133,59 | 380786,82 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002476 | 181043,27 | 380828,7 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002477 | 180949,5 | 380831,45 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002478 | 180928,03 | 380922,1 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002479 | 180904,56 | 381018,95 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002480 | 180920,94 | 381117,07 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002481 | 180945,91 | 381213,83 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002482 | 180914,04 | 381305,43 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002483 | 180856,17 | 381386,91 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002484 | 180793,17 | 381464,54 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002485 | 180727,23 | 381539,69 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002486 | 180658,22 | 381612,04 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002487 | 180586,21 | 381681,39 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002488 | 180511,52 | 381747,85 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002489 | 180434,14 | 381811,15 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002490 | 180354,39 | 381871,44 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002491 | 180272,18 | 381928,34 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002492 | 180189,41 | 381984,42 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002493 | 180108,28 | 382042,85 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002494 | 180029,53 | 382104,44 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002495 | 179953,25 | 382169,06 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002496 | 179879,55 | 382236,61 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002497 | 179808,51 | 382306,96 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002498 | 179740,52 | 382380,26 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002499 | 179675,17 | 382455,92 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002500 | 179612,87 | 382534,11 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002501 | 179554,01 | 382614,94 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002502 | 179498,11 | 382697,83 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002503 | 179445,82 | 382783,03 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002504 | 179394,56 | 382868,88 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002505 | 179343,31 | 382954,73 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002506 | 179292,05 | 383040,58 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002507 | 179240,8 | 383126,42 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002508 | 179189,54 | 383212,27 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002509 | 179138,28 | 383298,12 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002510 | 179087,03 | 383383,97 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002511 | 179036,42 | 383470,19 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002512 | 178987,72 | 383557,51 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002513 | 178939,02 | 383644,83 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002514 | 178890,31 | 383732,16 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002515 | 178841,61 | 383819,48 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002516 | 178792,91 | 383906,8 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002517 | 178744,21 | 383994,13 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002518 | 178697,09 | 384082,3 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002519 | 178651,07 | 384171,06 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002520 | 178605,05 | 384259,83 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002521 | 178559,03 | 384348,59 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002522 | 178513 | 384437,35 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002523 | 178466,98 | 384526,12 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002524 | 178420,96 | 384614,88 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002525 | 178374,94 | 384703,64 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002526 | 178328,53 | 384792,2 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002527 | 178278,55 | 384878,77 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002528 | 178219,49 | 384956,81 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002529 | 178197,96 | 385050,56 | 64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002530 | 178165,02 | 385144,94 | 67,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002531 | 178135,94 | 385240,53 | 67,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002532 | 178103,03 | 385334,95 | 65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002533 | 178070,55 | 385429,5 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002534 | 178040,18 | 385524,77 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002535 | 178011,72 | 385620,61 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002536 | 177985,42 | 385717,07 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002537 | 177960,83 | 385813,97 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002538 | 177937,99 | 385911,31 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002539 | 177917,19 | 386009,11 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002540 | 177898,61 | 386107,35 | 65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002541 | 177881,81 | 386205,9 | 65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002542 | 177866,45 | 386304,7 | 65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002543 | 177853,77 | 386403,87 | 65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002544 | 177844,87 | 386503,44 | 65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002545 | 177841,12 | 386603,33 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002546 | 177837,86 | 386703,16 | 65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002547 | 177833,53 | 386803 | 66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002548 | 177800,32 | 386874,8 | 66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002549 | 177701,09 | 386887,02 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002550 | 177611,25 | 386919,19 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002551 | 177624,88 | 387013,09 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002552 | 177646,74 | 387110,28 | 40,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002553 | 177701,39 | 387193,62 | 42,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002554 | 177758,86 | 387275,25 | 45,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002555 | 177786,7 | 387370,55 | 44,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002556 | 177781,8 | 387470,24 | 53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002557 | 177762,69 | 387568,34 | 53,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002558 | 177741,36 | 387666,01 | 53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002559 | 177713,04 | 387761,88 | 53,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002560 | 177680,99 | 387856,58 | 53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002561 | 177644,99 | 387949,85 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002562 | 177604,9 | 388041,44 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002563 | 177562,84 | 388132,14 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002564 | 177520,78 | 388222,85 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002565 | 177478,72 | 388313,56 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002566 | 177436,66 | 388404,27 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002567 | 177386,47 | 388490,36 | 64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002568 | 177314,72 | 388559,88 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002569 | 177248,63 | 388634,54 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002570 | 177206,02 | 388724,2 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002571 | 177122,39 | 388771,93 | 53,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002572 | 177121,93 | 388860,95 | 53,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002573 | 177210,94 | 388896,47 | 54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002574 | 177306,4 | 388903,09 | 56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002575 | 177399,03 | 388940,57 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002576 | 177483,08 | 388994,19 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002577 | 177551 | 389067,45 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002578 | 177611,89 | 389146,74 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002579 | 177675,51 | 389223,8 | 57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002580 | 177742,47 | 389298,05 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002581 | 177809,43 | 389372,3 | 57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002582 | 177876,39 | 389446,56 | 57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002583 | 177943,35 | 389520,81 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002584 | 178010,31 | 389595,06 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002585 | 178072,25 | 389673,29 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002586 | 178136,85 | 389748,81 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002587 | 178223,23 | 389798,62 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002588 | 178311,92 | 389844,6 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002589 | 178394,23 | 389901,34 | 57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002590 | 178474,96 | 389960,25 | 57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002591 | 178540,08 | 390035,83 | 54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002592 | 85247,5 | 404516,09 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002593 | 85340,62 | 404479,79 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002594 | 85432,31 | 404439,89 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002595 | 85521,44 | 404394,72 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002596 | 85603,54 | 404337,72 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002597 | 85687,13 | 404283 | 57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002598 | 85777,39 | 404240,11 | 55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002599 | 85869,01 | 404200,04 | 55
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002600 | 85960,62 | 404159,97 | 54,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002601 | 86052,24 | 404119,91 | 54,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002602 | 86144,17 | 404080,61 | 55,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002603 | 86232,41 | 404050,39 | 55,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002604 | 86318,05 | 404003,66 | 56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002605 | 86409,67 | 403963,6 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002606 | 86501,29 | 403923,54 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002607 | 86592,91 | 403883,48 | 57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002608 | 86684,54 | 403843,42 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002609 | 86776,16 | 403803,37 | 56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002610 | 86867,77 | 403763,3 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002611 | 86959,39 | 403723,22 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002612 | 87051 | 403683,15 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002613 | 87142,63 | 403643,1 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002614 | 87234,25 | 403603,04 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002615 | 87325,87 | 403562,99 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002616 | 87417,49 | 403522,94 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002617 | 87509,11 | 403482,89 | 53,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002618 | 87601,02 | 403443,56 | 53,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002619 | 87688,79 | 403413,02 | 56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002620 | 87774,89 | 403366,68 | 54
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002621 | 87866,9 | 403327,52 | 54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002622 | 87959,15 | 403288,94 | 55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002623 | 88052,89 | 403254,13 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002624 | 88146,63 | 403219,31 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002625 | 88240,37 | 403184,5 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002626 | 88334,11 | 403149,69 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002627 | 88427,85 | 403114,87 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002628 | 88521,72 | 403080,43 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002629 | 88615,7 | 403046,27 | 56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002630 | 88709,91 | 403012,76 | 51,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002631 | 88806,19 | 402998,02 | 55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002632 | 88883,18 | 402937,98 | 57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002633 | 88968,76 | 402886,3 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002634 | 89049,15 | 402826,92 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002635 | 89127,19 | 402764,39 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002636 | 89208,75 | 402706,64 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002637 | 89295,88 | 402657,69 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002638 | 89387,72 | 402618,24 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002639 | 89482,99 | 402587,94 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002640 | 89578,98 | 402559,94 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002641 | 89675,39 | 402533,41 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002642 | 89771,81 | 402506,89 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002643 | 89868,22 | 402480,36 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002644 | 89965,03 | 402455,35 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002645 | 90062,05 | 402431,14 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002646 | 90159,07 | 402406,93 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002647 | 90257,16 | 402387,63 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002648 | 90356,34 | 402375,09 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002649 | 90456,15 | 402369,39 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002650 | 90556,03 | 402373,16 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002651 | 90649,87 | 402396,46 | 55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002652 | 90710,58 | 402327,12 | 55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002653 | 90707,4 | 402230,17 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002654 | 90723,3 | 402131,45 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002655 | 90739,21 | 402032,73 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002656 | 90755,11 | 401934 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002657 | 90771,77 | 401835,42 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002658 | 90791,94 | 401737,48 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002659 | 90814,2 | 401639,99 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002660 | 90836,51 | 401542,52 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002661 | 90858,81 | 401445,04 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002662 | 90881,12 | 401347,56 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002663 | 90903,42 | 401250,09 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002664 | 90925,72 | 401152,61 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002665 | 90948,03 | 401055,13 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002666 | 90970,33 | 400957,66 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002667 | 90992,63 | 400860,18 | 53,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002668 | 91014,94 | 400762,7 | 54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002669 | 91035,7 | 400664,91 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002670 | 91052,43 | 400566,32 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002671 | 91069,16 | 400467,74 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002672 | 91085,89 | 400369,15 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002673 | 91102,62 | 400270,57 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002674 | 91119,46 | 400172 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002675 | 91140,85 | 400074,35 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002676 | 91167,47 | 399977,96 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002677 | 91192,72 | 399881,23 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002678 | 91251,03 | 399838,36 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002679 | 91350,21 | 399850,97 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002680 | 91450,11 | 399853,07 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002681 | 91549,82 | 399845,76 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002682 | 91649,78 | 399843,03 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002683 | 91749,74 | 399840,3 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002684 | 91849,7 | 399837,57 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002685 | 91949,41 | 399844,28 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002686 | 92048,31 | 399858,98 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002687 | 92146,24 | 399878,65 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002688 | 92239,2 | 399915,32 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002689 | 92330,79 | 399955,43 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002690 | 92422,86 | 399994,43 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002691 | 92514,94 | 400033,43 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002692 | 92607,07 | 400072,29 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002693 | 92704,38 | 400093,19 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002694 | 92803,19 | 400081,14 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002695 | 92896,5 | 400045,27 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002696 | 92990,94 | 400020,82 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002697 | 93085,49 | 399988,47 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002698 | 93176,48 | 399951,03 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002699 | 93273,77 | 399941,84 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002700 | 93338,81 | 399869,2 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002701 | 93410,65 | 399799,73 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002702 | 93479,18 | 399726,92 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002703 | 93549,56 | 399655,89 | 57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002704 | 93620,05 | 399584,97 | 57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002705 | 93690,54 | 399514,04 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002706 | 93761 | 399443,09 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002707 | 93831,71 | 399372,38 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002708 | 93906,52 | 399306,11 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002709 | 93989,25 | 399250,08 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002710 | 94078,75 | 399205,67 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002711 | 94173,34 | 399173,49 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002712 | 94271,35 | 399153,98 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002713 | 94370,29 | 399139,47 | 55,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002714 | 94469,23 | 399124,96 | 51,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002715 | 94568,17 | 399110,45 | 49,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002716 | 94667,1 | 399095,94 | 52,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002717 | 94766,08 | 399081,72 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002718 | 94865,81 | 399075,16 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002719 | 94965,76 | 399077,37 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002720 | 95065,68 | 399081,21 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002721 | 95165,61 | 399085,05 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002722 | 95265,53 | 399088,9 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002723 | 95365,45 | 399092,74 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002724 | 95465,23 | 399098,84 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002725 | 95564,61 | 399109,31 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002726 | 95658,52 | 399137,67 | 56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002727 | 95755,8 | 399148,38 | 56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002728 | 95850,87 | 399179,32 | 56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002729 | 95944,65 | 399213,97 | 56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002730 | 96037,72 | 399250,53 | 56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002731 | 96132,74 | 399281,45 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002732 | 96230,75 | 399300,95 | 56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002733 | 96330,38 | 399308,76 | 55,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002734 | 96430,23 | 399304,92 | 55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002735 | 96529,69 | 399294,58 | 54,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002736 | 96629,33 | 399298,61 | 50,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002737 | 96724,87 | 399327,23 | 55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002738 | 96810,19 | 399378,83 | 54,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002739 | 96880,17 | 399449,86 | 48,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002740 | 96930,23 | 399536,13 | 52,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002741 | 96964,47 | 399630,06 | 55,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002742 | 97004,29 | 399721,69 | 54,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002743 | 97057,5 | 399806,24 | 54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002744 | 97122,73 | 399881,95 | 55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002745 | 97190,36 | 399955,6 | 55,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002746 | 97257,99 | 400029,26 | 55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002747 | 97321,97 | 400105,94 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002748 | 97377,57 | 400189,02 | 57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002749 | 97420,14 | 400277,63 | 54,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002750 | 97511,9 | 400305,52 | 57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002751 | 97610,64 | 400297,03 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002752 | 97708,11 | 400274,77 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002753 | 97805,21 | 400250,92 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002754 | 97902,6 | 400228,25 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002755 | 98000,09 | 400206,03 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002756 | 98097,43 | 400183,16 | 55,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002757 | 98195,08 | 400161,73 | 54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002758 | 98292,54 | 400139,36 | 54,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002759 | 98389,39 | 400114,6 | 55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002760 | 98486,83 | 400092,16 | 55,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002761 | 98584,27 | 400069,7 | 55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002762 | 98681,72 | 400047,3 | 55,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002763 | 98779,24 | 400025,16 | 55,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002764 | 98876,72 | 400002,9 | 55,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002765 | 98974 | 399979,8 | 55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002766 | 99065,58 | 399940,17 | 55
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002767 | 99154,93 | 399895,29 | 54,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002768 | 99244,11 | 399850,04 | 54,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002769 | 99337,23 | 399818,95 | 52,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002770 | 99418 | 399763,33 | 55
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002771 | 99507,36 | 399718,46 | 55
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002772 | 99595,83 | 399671,88 | 54,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002773 | 99674,15 | 399610,24 | 55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002774 | 99732,65 | 399529,55 | 55,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002775 | 99766,46 | 399435,78 | 55,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002776 | 99773,7 | 399336,37 | 55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002777 | 99764,04 | 399236,87 | 55,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002778 | 99781,7 | 399138,82 | 55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002779 | 99837 | 399058,2 | 55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002780 | 99931,85 | 399030,21 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002781 | 100031,06 | 399017,73 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002782 | 100130,27 | 399005,25 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002783 | 100229,49 | 398992,77 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002784 | 100328,7 | 398980,29 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002785 | 100427,92 | 398967,81 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002786 | 100527,13 | 398955,33 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002787 | 100626,34 | 398942,86 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002788 | 100725,56 | 398930,38 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002789 | 100824,77 | 398917,9 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002790 | 100923,99 | 398905,42 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002791 | 101021,62 | 398886,12 | 57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002792 | 101092,15 | 398818,06 | 55,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002793 | 101111,7 | 398720,5 | 54,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002794 | 101124,06 | 398621,27 | 54
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002795 | 101136,44 | 398522,04 | 53,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002796 | 101148,75 | 398422,81 | 53,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002797 | 101161,29 | 398323,61 | 53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002798 | 101173,73 | 398224,4 | 55,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002799 | 101186,03 | 398125,16 | 54,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002800 | 101198,79 | 398025,99 | 53,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002801 | 101202,18 | 397927,6 | 53,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002802 | 101183,83 | 397834,47 | 56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002803 | 101204,44 | 397736,71 | 55,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002804 | 101238,56 | 397651,04 | 53,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002805 | 101268,76 | 397559,88 | 53,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002806 | 101240,67 | 397470,02 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002807 | 101256,61 | 397371,64 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002808 | 101288,15 | 397276,99 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002809 | 101302,45 | 397178,07 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002810 | 101313,95 | 397078,74 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002811 | 101325,45 | 396979,41 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002812 | 101336,69 | 396880,05 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002813 | 101330,68 | 396780,63 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002814 | 101296,64 | 396686,7 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002815 | 101258,52 | 396594,33 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002816 | 101221,71 | 396501,36 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002817 | 101185 | 396408,34 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002818 | 101142,73 | 396318,75 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002819 | 101057,05 | 396338,76 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002820 | 101076 | 396433,78 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002821 | 101112,32 | 396526,94 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002822 | 101149,01 | 396619,95 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002823 | 101185,46 | 396713,06 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002824 | 101219,98 | 396806,83 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002825 | 101220,4 | 396906,12 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002826 | 101208,83 | 397005,44 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002827 | 101197,35 | 397104,78 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002828 | 101185,87 | 397204,12 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002829 | 101164,24 | 397301,56 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002830 | 101133,08 | 397396,54 | 56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002831 | 101112,87 | 397490,95 | 55
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002832 | 101065,91 | 397574,68 | 51,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002833 | 101102,31 | 397663,04 | 55
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002834 | 101088,29 | 397762 | 54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002835 | 101075,49 | 397861,16 | 54,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002836 | 101095,15 | 397955,48 | 54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002837 | 101090,95 | 398053,01 | 55
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002838 | 101078,61 | 398152,24 | 54,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002839 | 101066,25 | 398251,47 | 54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002840 | 101050,97 | 398350,14 | 53,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002841 | 101041,56 | 398449,56 | 53,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002842 | 101029,09 | 398548,77 | 53,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002843 | 101016,62 | 398647,99 | 53,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002844 | 101003,76 | 398747,14 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002845 | 100930,29 | 398800,65 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002846 | 100831,12 | 398813,46 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002847 | 100731,95 | 398826,27 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002848 | 100632,7 | 398838,46 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002849 | 100533,39 | 398850,13 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002850 | 100434,08 | 398861,77 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002851 | 100334,76 | 398873,4 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002852 | 100235,59 | 398886,22 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002853 | 100136,45 | 398899,24 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002854 | 100037,3 | 398912,27 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002855 | 99938,16 | 398925,29 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002856 | 99839,91 | 398943,07 | 55,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002857 | 99753,86 | 398992,52 | 54,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002858 | 99695,87 | 399072,99 | 54,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002859 | 99668,5 | 399169,01 | 54,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002860 | 99663,67 | 399268,29 | 54,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002861 | 99671,13 | 399367,93 | 55,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002862 | 99649,31 | 399464,86 | 56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002863 | 99592,37 | 399546,28 | 55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002864 | 99509,42 | 399601,39 | 54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002865 | 99420,37 | 399646,88 | 54,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002866 | 99330,33 | 399690,3 | 54,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002867 | 99245,05 | 399729,94 | 54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002868 | 99158,08 | 399778,25 | 54,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002869 | 99068,75 | 399823,19 | 54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002870 | 98979,28 | 399867,85 | 54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002871 | 98883,45 | 399895,55 | 54,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002872 | 98785,96 | 399917,8 | 54,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002873 | 98688,2 | 399934,9 | 53,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002874 | 98592,19 | 399962,04 | 54,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002875 | 98494,7 | 399984,28 | 53,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002876 | 98397,21 | 400006,51 | 53,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002877 | 98299,71 | 400028,75 | 54,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002878 | 98202,29 | 400051,24 | 54,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002879 | 98105,14 | 400074,9 | 55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002880 | 98007,9 | 400098,24 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002881 | 97910,46 | 400120,68 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002882 | 97812,87 | 400142,47 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002883 | 97715,24 | 400164,09 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002884 | 97617,29 | 400184,14 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002885 | 97523,66 | 400184,15 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002886 | 97459,51 | 400110,09 | 56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002887 | 97399,07 | 400030,5 | 56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002888 | 97332,16 | 399956,21 | 56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002889 | 97264,35 | 399882,73 | 55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002890 | 97196,54 | 399809,24 | 55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002891 | 97132,43 | 399732,62 | 55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002892 | 97082,68 | 399646,04 | 55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002893 | 97047,16 | 399552,6 | 51,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002894 | 97009,2 | 399460,21 | 53,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002895 | 96954,7 | 399376,57 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002896 | 96884,7 | 399305,4 | 56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002897 | 96802,03 | 399249,45 | 55,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002898 | 96709,87 | 399211,09 | 50,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002899 | 96611,96 | 399191,63 | 51,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002900 | 96512,14 | 399191,92 | 54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002901 | 96412,7 | 399202,41 | 56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002902 | 96312,8 | 399204,33 | 56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002903 | 96213,51 | 399193,08 | 56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002904 | 96116,61 | 399168,67 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002905 | 96023,13 | 399133,23 | 56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002906 | 95930,33 | 399095,98 | 56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002907 | 95836,79 | 399060,72 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002908 | 95741,42 | 399030,71 | 54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002909 | 95649,62 | 399006,87 | 48,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002910 | 95551,17 | 398996,3 | 52
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002911 | 95451,41 | 398990,27 | 57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002912 | 95351,45 | 398987,77 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002913 | 95251,52 | 398984,11 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002914 | 95151,59 | 398980,45 | 57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002915 | 95051,66 | 398976,79 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002916 | 94951,73 | 398973,14 | 57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002917 | 94851,77 | 398971,54 | 57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002918 | 94752,08 | 398978,82 | 56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002919 | 94653,09 | 398992,89 | 51,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002920 | 94554,15 | 399007,38 | 49,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002921 | 94455,21 | 399021,88 | 51,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002922 | 94356,27 | 399036,38 | 55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002923 | 94257,33 | 399050,87 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002924 | 94159,21 | 399069,87 | 57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002925 | 94063,84 | 399099,74 | 56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002926 | 93972,64 | 399140,62 | 56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002927 | 93886,91 | 399191,98 | 50,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002928 | 93807,77 | 399252,99 | 50,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002929 | 93735,58 | 399322,14 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002930 | 93664,97 | 399392,95 | 57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002931 | 93594,36 | 399463,76 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002932 | 93523,75 | 399534,57 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002933 | 93453,15 | 399605,37 | 57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002934 | 93381,44 | 399675,04 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002935 | 93309,67 | 399744,61 | 56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002936 | 93232,48 | 399805,4 | 49,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002937 | 93142,61 | 399843,14 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002938 | 93047,26 | 399873,08 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002939 | 92954,53 | 399910,49 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002940 | 92861,81 | 399947,92 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002941 | 92768,45 | 399983,64 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002942 | 92669,52 | 399984,17 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002943 | 92576,62 | 399947,42 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002944 | 92484,43 | 399908,69 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002945 | 92392,45 | 399869,47 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002946 | 92300,95 | 399829,16 | 55,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002947 | 92208,63 | 399790,75 | 57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002948 | 92112,25 | 399764,7 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002949 | 92013,5 | 399748,95 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002950 | 91914,83 | 399732,91 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002951 | 91814,92 | 399734,8 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002952 | 91714,97 | 399737,63 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002953 | 91615,01 | 399740,46 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002954 | 91515,09 | 399744,06 | 57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002955 | 91415,33 | 399750,22 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002956 | 91315,78 | 399742,2 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002957 | 91219,71 | 399720,46 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002958 | 91212,12 | 399621,14 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002959 | 91227,08 | 399522,65 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002960 | 91245,69 | 399424,49 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002961 | 91258,5 | 399325,34 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002962 | 91263,62 | 399225,48 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002963 | 91268,51 | 399125,6 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002964 | 91270,91 | 399025,64 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002965 | 91276,95 | 398925,83 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002966 | 91288,01 | 398826,46 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002967 | 91303,96 | 398727,77 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002968 | 91332,72 | 398632,06 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002969 | 91360,67 | 398536,1 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002970 | 91400,04 | 398444,25 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002971 | 91438,45 | 398351,96 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002972 | 91471,69 | 398257,65 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002973 | 91504,9 | 398163,33 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002974 | 91538,1 | 398069,01 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002975 | 91567,18 | 397973,84 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002976 | 91495,36 | 397916,49 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002977 | 91433,86 | 397983,54 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002978 | 91400,73 | 398077,89 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002979 | 91367,59 | 398172,24 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002980 | 91334,46 | 398266,58 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002981 | 91301,1 | 398360,85 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002982 | 91268,31 | 398455,31 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002983 | 91238,25 | 398550,64 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002984 | 91214,28 | 398647,7 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002985 | 91194,94 | 398745,79 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002986 | 91180,78 | 398844,77 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002987 | 91171,15 | 398944,28 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002988 | 91166,28 | 399044,15 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002989 | 91163,69 | 399144,11 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002990 | 91157,26 | 399243,89 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002991 | 91146,56 | 399343,3 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002992 | 91131,98 | 399442,22 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002993 | 91115,96 | 399540,92 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002994 | 91109,46 | 399640,26 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002995 | 91095,56 | 399734,05 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002996 | 91096,56 | 399830,12 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002997 | 91073,58 | 399927,39 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002998 | 91047,28 | 400023,86 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00002999 | 91023,11 | 400120,86 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003000 | 91005,68 | 400219,32 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003001 | 90988,97 | 400317,91 | 55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003002 | 90972,26 | 400416,5 | 51,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003003 | 90955,55 | 400515,09 | 50,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003004 | 90938,85 | 400613,68 | 50,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003005 | 90920,28 | 400711,92 | 54,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003006 | 90898,01 | 400809,4 | 52,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003007 | 90875,74 | 400906,89 | 55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003008 | 90853,47 | 401004,37 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003009 | 90831,21 | 401101,86 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003010 | 90808,94 | 401199,34 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003011 | 90786,67 | 401296,83 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003012 | 90764,4 | 401394,31 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003013 | 90742,13 | 401491,8 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003014 | 90719,86 | 401589,28 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003015 | 90697,59 | 401686,77 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003016 | 90675,84 | 401784,36 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003017 | 90657,04 | 401882,57 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003018 | 90640,84 | 401981,24 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003019 | 90624,79 | 402079,94 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003020 | 90608,74 | 402178,64 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003021 | 90581,98 | 402265,68 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003022 | 90481,99 | 402265,03 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003023 | 90382,1 | 402268,65 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003024 | 90282,62 | 402278,55 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003025 | 90184 | 402294,97 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003026 | 90086,53 | 402317,27 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003027 | 89989,49 | 402341,39 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003028 | 89892,71 | 402366,52 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003029 | 89795,92 | 402391,65 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003030 | 89699,64 | 402418,65 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003031 | 89603,47 | 402446,04 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003032 | 89507,3 | 402473,43 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003033 | 89411,13 | 402500,82 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003034 | 89316,89 | 402534,11 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003035 | 89226,3 | 402576,36 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003036 | 89140,06 | 402626,88 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003037 | 89059,25 | 402685,69 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003038 | 88981,14 | 402748,13 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003039 | 88900,16 | 402806,67 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003040 | 88813,16 | 402855,82 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003041 | 88722,37 | 402884,82 | 53,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003042 | 88634,76 | 402927,39 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003043 | 88541,02 | 402962,21 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003044 | 88447,22 | 402996,85 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003045 | 88353,39 | 403031,39 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003046 | 88259,66 | 403066,24 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003047 | 88165,94 | 403101,1 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003048 | 88072,21 | 403135,95 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003049 | 87978,49 | 403170,81 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003050 | 87885,22 | 403206,8 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003051 | 87793,06 | 403245,61 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003052 | 87701,39 | 403285,54 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003053 | 87606,13 | 403305,04 | 55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003054 | 87527,1 | 403361,34 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003055 | 87435,47 | 403401,37 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003056 | 87343,83 | 403441,4 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003057 | 87252,22 | 403481,47 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003058 | 87160,6 | 403521,53 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003059 | 87068,98 | 403561,6 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003060 | 86977,36 | 403601,67 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003061 | 86885,75 | 403641,74 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003062 | 86794,13 | 403681,8 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003063 | 86702,51 | 403721,87 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003064 | 86610,89 | 403761,94 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003065 | 86519,28 | 403802 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003066 | 86427,65 | 403842,06 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003067 | 86336,04 | 403882,13 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003068 | 86244,42 | 403922,2 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003069 | 86149,17 | 403942,19 | 55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003070 | 86070,01 | 403998,46 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003071 | 85978,38 | 404038,5 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003072 | 85886,76 | 404078,57 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003073 | 85795,15 | 404118,63 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003074 | 85703,67 | 404159 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003075 | 85615 | 404205,1 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003076 | 85531,64 | 404260,31 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003077 | 85447,46 | 404314,19 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003078 | 85356,7 | 404356,08 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003079 | 85265,05 | 404396,05 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003080 | 85170,38 | 404428,03 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003081 | 85154,4 | 404512,76 | 54,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003082 | 98814,61 | 392007,53 | 48,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003083 | 98856,11 | 391916,57 | 50,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003084 | 98898,99 | 391826,31 | 51,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003085 | 98938,09 | 391734,35 | 54,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003086 | 98978,66 | 391642,98 | 55,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003087 | 99019,23 | 391551,61 | 56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003088 | 99059,8 | 391460,24 | 55,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003089 | 99100,38 | 391368,87 | 55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003090 | 99140,95 | 391277,49 | 55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003091 | 99181,52 | 391186,12 | 54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003092 | 99222,09 | 391094,75 | 54,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003093 | 99262,66 | 391003,38 | 54,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003094 | 99303,24 | 390912,01 | 55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003095 | 99343,81 | 390820,64 | 55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003096 | 99384,38 | 390729,27 | 55,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003097 | 99424,95 | 390637,9 | 55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003098 | 99465,52 | 390546,53 | 54,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003099 | 99506,09 | 390455,16 | 53,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003100 | 99546,68 | 390363,92 | 55,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003101 | 99587,12 | 390272,5 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003102 | 99627,87 | 390181,21 | 56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003103 | 99679,78 | 390096,45 | 57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003104 | 99760,38 | 390038,48 | 57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003105 | 99856,91 | 390013,76 | 57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003106 | 99955,28 | 389995,94 | 56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003107 | 100053,78 | 389978,95 | 55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003108 | 100151,96 | 389960,2 | 55,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003109 | 100250,37 | 389942,57 | 56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003110 | 100348,78 | 389924,95 | 56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003111 | 100447,18 | 389907,33 | 56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003112 | 100543,09 | 389880,34 | 55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003113 | 100627,9 | 389828,04 | 55
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003114 | 100704,83 | 389764,46 | 53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003115 | 100779,17 | 389697,73 | 53,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003116 | 100835,51 | 389615,51 | 53,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003117 | 100867,06 | 389521,05 | 52,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003118 | 100886,09 | 389422,91 | 52,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003119 | 100905,12 | 389324,76 | 51,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003120 | 100924,15 | 389226,61 | 51,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003121 | 100943,18 | 389128,47 | 52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003122 | 100962,25 | 389030,33 | 53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003123 | 101001,15 | 388938,82 | 53,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003124 | 101071,29 | 388868,35 | 53,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003125 | 101149,15 | 388805,67 | 53,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003126 | 101212,67 | 388728,94 | 52,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003127 | 101253,6 | 388637,94 | 52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003128 | 101298,59 | 388549,33 | 53,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003129 | 101364,57 | 388474,27 | 55
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003130 | 101432,14 | 388400,58 | 55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003131 | 101499,71 | 388326,9 | 55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003132 | 101566,61 | 388252,61 | 56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003133 | 101633,29 | 388178,12 | 55,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003134 | 101700,06 | 388103,72 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003135 | 101785,24 | 388052,79 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003136 | 101879,64 | 388020,54 | 56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003137 | 101964,3 | 387968,74 | 55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003138 | 102041,82 | 387906,17 | 56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003139 | 102131,47 | 387863,75 | 55,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003140 | 102225,85 | 387830,91 | 55,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003141 | 102318,4 | 387793,14 | 55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003142 | 102412,31 | 387758,93 | 55,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003143 | 102507,41 | 387728,37 | 56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003144 | 102606,69 | 387728,93 | 56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003145 | 102703,35 | 387754,41 | 55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003146 | 102799,97 | 387780,12 | 55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003147 | 102896,58 | 387805,82 | 55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003148 | 102993,19 | 387831,53 | 54,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003149 | 103089,3 | 387858,82 | 54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003150 | 103187,84 | 387864,49 | 53,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003151 | 103278,04 | 387822,48 | 54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003152 | 103363,99 | 387771,54 | 55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003153 | 103448,98 | 387718,9 | 55,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003154 | 103533,97 | 387666,26 | 56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003155 | 103618,97 | 387613,62 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003156 | 103703,96 | 387560,98 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003157 | 103788,95 | 387508,34 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003158 | 103855,85 | 387536,8 | 55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003159 | 103922,16 | 387611,17 | 54,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003160 | 104001,46 | 387672,03 | 54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003161 | 104077 | 387737,12 | 54,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003162 | 104126,82 | 387823,36 | 48,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003163 | 104177,56 | 387909,19 | 50
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003164 | 104249,79 | 387977,82 | 51
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003165 | 104338,39 | 388023,38 | 52,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003166 | 104434,45 | 388051,04 | 54
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003167 | 104524,38 | 388088,76 | 52,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003168 | 104623,31 | 388087,31 | 54,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003169 | 104721,66 | 388071,4 | 54,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003170 | 104811,59 | 388028,49 | 54,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003171 | 104889,35 | 387965,75 | 54,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003172 | 104964,93 | 387907,39 | 54
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003173 | 105035,33 | 387838,18 | 54,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003174 | 105109,29 | 387810,72 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003175 | 105155,3 | 387899,48 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003176 | 105201,3 | 387988,24 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003177 | 105247,31 | 388077 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003178 | 105293,31 | 388165,76 | 57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003179 | 105339,31 | 388254,52 | 56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003180 | 105385,32 | 388343,28 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003181 | 105431,32 | 388432,04 | 57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003182 | 105477,33 | 388520,8 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003183 | 105523,33 | 388609,56 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003184 | 105569,24 | 388698,37 | 57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003185 | 105615,08 | 388787,21 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003186 | 105660,92 | 388876,06 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003187 | 105706,49 | 388965,04 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003188 | 105741,04 | 389058,65 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003189 | 105758,5 | 389157,04 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003190 | 105773,18 | 389255,93 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003191 | 105796,3 | 389353,09 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003192 | 105833,91 | 389445,62 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003193 | 105879,32 | 389534,69 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003194 | 105924,88 | 389623,68 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003195 | 105970,44 | 389712,66 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003196 | 106016 | 389801,65 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003197 | 106061,56 | 389890,64 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003198 | 106107,13 | 389979,63 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003199 | 106152,69 | 390068,62 | 57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003200 | 106198,25 | 390157,6 | 57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003201 | 106243,81 | 390246,59 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003202 | 106289,37 | 390335,58 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003203 | 106334,94 | 390424,57 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003204 | 106380,5 | 390513,55 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003205 | 106426,06 | 390602,54 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003206 | 106471,62 | 390691,53 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003207 | 106517,19 | 390780,52 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003208 | 106562,77 | 390869,49 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003209 | 106608,39 | 390958,45 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003210 | 106654,01 | 391047,41 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003211 | 106699,63 | 391136,37 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003212 | 106745,25 | 391225,33 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003213 | 106790,87 | 391314,29 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003214 | 106836,49 | 391403,24 | 57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003215 | 106882,11 | 391492,2 | 57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003216 | 106927,73 | 391581,16 | 56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003217 | 106984,33 | 391660,33 | 53,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003218 | 107053,1 | 391609,42 | 53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003219 | 107012,07 | 391518,9 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003220 | 106966,51 | 391429,92 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003221 | 106920,86 | 391340,97 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003222 | 106875,24 | 391252,02 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003223 | 106829,62 | 391163,06 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003224 | 106783,96 | 391074,12 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003225 | 106738,34 | 390985,17 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003226 | 106692,74 | 390896,2 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003227 | 106647,13 | 390807,24 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003228 | 106601,46 | 390718,3 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003229 | 106555,86 | 390629,33 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003230 | 106510,27 | 390540,37 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003231 | 106464,67 | 390451,4 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003232 | 106419,07 | 390362,43 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003233 | 106373,47 | 390273,46 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003234 | 106327,87 | 390184,49 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003235 | 106282,28 | 390095,52 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003236 | 106236,67 | 390006,56 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003237 | 106191,12 | 389917,56 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003238 | 106145,57 | 389828,57 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003239 | 106100,03 | 389739,57 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003240 | 106054,48 | 389650,58 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003241 | 106008,93 | 389561,58 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003242 | 105963,38 | 389472,59 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003243 | 105918,83 | 389383,1 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003244 | 105885,57 | 389288,99 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003245 | 105867,95 | 389190,65 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003246 | 105855,25 | 389091,52 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003247 | 105832,01 | 388994,58 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003248 | 105791,18 | 388903,37 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003249 | 105745,28 | 388814,56 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003250 | 105699,37 | 388725,75 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003251 | 105653,47 | 388636,94 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003252 | 105607,56 | 388548,13 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003253 | 105561,66 | 388459,32 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003254 | 105515,75 | 388370,51 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003255 | 105469,85 | 388281,69 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003256 | 105423,94 | 388192,88 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003257 | 105377,92 | 388104,14 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003258 | 105331,96 | 388015,35 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003259 | 105286 | 387926,57 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003260 | 105240,04 | 387837,78 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003261 | 105194,46 | 387748,81 | 56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003262 | 105154,59 | 387662,52 | 51,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003263 | 105065,79 | 387681,35 | 52,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003264 | 104988,33 | 387742,38 | 53,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003265 | 104912,14 | 387807,09 | 53,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003266 | 104837,89 | 387866,63 | 53,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003267 | 104765,77 | 387934,31 | 54,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003268 | 104676,07 | 387976,89 | 53,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003269 | 104577,08 | 387979,43 | 53,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003270 | 104485,48 | 387956,82 | 53,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003271 | 104389,01 | 387930,59 | 52,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003272 | 104300,34 | 387885,86 | 52,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003273 | 104236,06 | 387810,2 | 52
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003274 | 104191,7 | 387720,65 | 51,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003275 | 104130,18 | 387642,3 | 52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003276 | 104051,97 | 387580,11 | 50,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003277 | 103973,89 | 387517,81 | 51,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003278 | 103916,07 | 387436,66 | 53,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003279 | 103868,9 | 387354,63 | 50,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003280 | 103782,89 | 387383,57 | 54,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003281 | 103702,4 | 387440,4 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003282 | 103617,22 | 387492,73 | 56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003283 | 103532,04 | 387545,07 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003284 | 103446,87 | 387597,41 | 55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003285 | 103361,69 | 387649,75 | 55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003286 | 103275,98 | 387701,16 | 55,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003287 | 103190,98 | 387753,62 | 53,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003288 | 103094,17 | 387751,78 | 54,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003289 | 102997,54 | 387726,17 | 55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003290 | 102900,97 | 387700,31 | 55,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003291 | 102804,38 | 387674,53 | 55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003292 | 102707,77 | 387648,79 | 55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003293 | 102610,77 | 387624,78 | 55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003294 | 102511,14 | 387623,39 | 55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003295 | 102414,75 | 387649,02 | 55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003296 | 102320,33 | 387681,85 | 55,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003297 | 102227,68 | 387719,39 | 55,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003298 | 102133,5 | 387752,74 | 55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003299 | 102039,65 | 387786,07 | 54,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003300 | 101955,22 | 387839,54 | 55,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003301 | 101879,49 | 387904,6 | 55,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003302 | 101786,75 | 387940,28 | 56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003303 | 101696,1 | 387982,23 | 55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003304 | 101617,08 | 388041,95 | 55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003305 | 101550,23 | 388116,29 | 55,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003306 | 101483,39 | 388190,63 | 55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003307 | 101416,21 | 388264,67 | 54,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003308 | 101348,76 | 388338,46 | 55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003309 | 101281,3 | 388412,24 | 54
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003310 | 101214,9 | 388486,64 | 52,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003311 | 101167,56 | 388574,38 | 52,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003312 | 101129,69 | 388666,8 | 53,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003313 | 101064,93 | 388742,08 | 52,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003314 | 100986,62 | 388804,23 | 52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003315 | 100918,69 | 388877,03 | 52,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003316 | 100873,46 | 388965,43 | 52,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003317 | 100851,94 | 389062,97 | 52,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003318 | 100832,83 | 389161,1 | 52,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003319 | 100813,72 | 389259,23 | 51,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003320 | 100794,61 | 389357,36 | 51,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003321 | 100775,5 | 389455,49 | 52,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003322 | 100751,66 | 389552,33 | 53
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003323 | 100697,06 | 389635,29 | 53,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003324 | 100619,4 | 389698,07 | 52,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003325 | 100543,51 | 389762,97 | 55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003326 | 100452,13 | 389801,84 | 55,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003327 | 100353,72 | 389819,43 | 56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003328 | 100255,3 | 389837,01 | 56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003329 | 100156,89 | 389854,6 | 55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003330 | 100058,25 | 389870,58 | 55
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003331 | 99960,25 | 389890,03 | 54,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003332 | 99861,88 | 389907,89 | 54,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003333 | 99763,82 | 389927,11 | 54,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003334 | 99673,12 | 389968,34 | 56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003335 | 99597,44 | 390033,19 | 55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003336 | 99543,51 | 390116,99 | 55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003337 | 99502,83 | 390208,32 | 55,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003338 | 99462,16 | 390299,64 | 55,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003339 | 99420,52 | 390390,44 | 53,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003340 | 99381,07 | 390482,26 | 54,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003341 | 99340,52 | 390573,64 | 54,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003342 | 99299,97 | 390665,02 | 53,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003343 | 99259,42 | 390756,4 | 54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003344 | 99218,87 | 390847,78 | 54,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003345 | 99178,31 | 390939,16 | 54,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003346 | 99137,76 | 391030,53 | 54,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003347 | 99097,21 | 391121,91 | 55
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003348 | 99056,66 | 391213,29 | 54,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003349 | 99016,11 | 391304,67 | 55
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003350 | 98975,55 | 391396,05 | 54,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003351 | 98935 | 391487,43 | 54,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003352 | 98894,45 | 391578,81 | 54,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003353 | 98853,9 | 391670,19 | 54,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003354 | 98811,79 | 391760,82 | 52,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003355 | 98772,36 | 391852,61 | 51,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003356 | 98731,09 | 391943,67 | 50
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003357 | 98733,71 | 392033,5 | 47,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003358 | 120403,95 | 406933,69 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003359 | 120494,36 | 406894 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003360 | 120577,7 | 406846,47 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003361 | 120596,27 | 406750,6 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003362 | 120601,51 | 406651,64 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003363 | 120582,34 | 406554,4 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003364 | 120569,67 | 406456,1 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003365 | 120557,98 | 406357,64 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003366 | 120552,81 | 406258,51 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003367 | 120621,65 | 406189,97 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003368 | 120691,63 | 406119,56 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003369 | 120754,8 | 406042,9 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003370 | 120811,02 | 405960,95 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003371 | 120867,25 | 405879,04 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003372 | 120935,65 | 405807,01 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003373 | 121005,6 | 405736,42 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003374 | 121075,36 | 405665,64 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003375 | 121142,1 | 405592,01 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003376 | 121209,05 | 405518,58 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003377 | 121279,48 | 405448,46 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003378 | 121350,71 | 405379,18 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003379 | 121428,11 | 405316,96 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003380 | 121509,07 | 405259,31 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003381 | 121589,36 | 405200,77 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003382 | 121670,11 | 405142,84 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003383 | 121750,86 | 405084,91 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003384 | 121831,61 | 405026,98 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003385 | 121912,52 | 404969,26 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003386 | 121994,56 | 404913,17 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003387 | 122076,4 | 404856,8 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003388 | 122157,19 | 404798,93 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003389 | 122237,73 | 404740,71 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003390 | 122318,22 | 404682,43 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003391 | 122401,35 | 404628,45 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003392 | 122433,51 | 404549,52 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003393 | 122346,88 | 404536,99 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003394 | 122264,84 | 404592,93 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003395 | 122184,23 | 404651,06 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003396 | 122103,11 | 404708,44 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003397 | 122021,71 | 404765,45 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003398 | 121940,74 | 404823,07 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003399 | 121859,76 | 404880,68 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003400 | 121778,79 | 404938,3 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003401 | 121697,81 | 404995,92 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003402 | 121616,84 | 405053,53 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003403 | 121535,86 | 405111,15 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003404 | 121454,64 | 405168,42 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003405 | 121373,79 | 405226,2 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003406 | 121296,68 | 405288,85 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003407 | 121224,59 | 405357,22 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003408 | 121153,79 | 405426,96 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003409 | 121086 | 405499,61 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003410 | 121019,66 | 405573,61 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003411 | 120950,13 | 405644,61 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003412 | 120880,47 | 405715,5 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003413 | 120810,82 | 405786,38 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003414 | 120746,01 | 405861,53 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003415 | 120690,23 | 405943,77 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003416 | 120625,63 | 406038,88 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003419 | 120434,13 | 406233,32 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003420 | 120443,18 | 406343,79 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003421 | 120451,04 | 406442,85 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003422 | 120453,8 | 406541,87 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003423 | 120458,33 | 406640,97 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003424 | 120394,21 | 406697,74 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003425 | 120351,35 | 406779,27 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003426 | 120259,31 | 406806,51 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003427 | 120160,08 | 406807,9 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003428 | 120060,8 | 406808,99 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003429 | 119961,5 | 406805,01 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003430 | 119862,16 | 406804,9 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003431 | 119763,24 | 406813,95 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003432 | 119724,93 | 406891,11 | 50,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003433 | 119809,09 | 406922,66 | 54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003434 | 119908,37 | 406918,55 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003435 | 120007,73 | 406919,31 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003436 | 120107,04 | 406923,11 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003437 | 120205,8 | 406932,36 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003438 | 120305,05 | 406937,23 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003439 | 125118,87 | 402957,19 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003440 | 125209,87 | 402918,6 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003441 | 125303,61 | 402888,77 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003442 | 125401,22 | 402872,15 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003443 | 125498,83 | 402855,54 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003444 | 125597,5 | 402849,09 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003445 | 125695,78 | 402838,35 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003446 | 125790,57 | 402810,2 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003447 | 125879,7 | 402767,18 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003448 | 125967,85 | 402722,09 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003449 | 126054,11 | 402673,67 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003450 | 126136,44 | 402618,66 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003451 | 126223,9 | 402572,71 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003452 | 126313,77 | 402531,13 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003453 | 126403,63 | 402489,56 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003454 | 126493,23 | 402447,44 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003455 | 126582,29 | 402404,18 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003456 | 126675,73 | 402373,92 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003457 | 126774,22 | 402382,13 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003458 | 126868,98 | 402403,49 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003459 | 126954,79 | 402370,66 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003460 | 127035,65 | 402314,33 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003461 | 127090,7 | 402232,81 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003462 | 127128,17 | 402141,16 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003463 | 127084,53 | 402067,73 | 56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003464 | 127016,57 | 402124,73 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003465 | 126975,74 | 402214,75 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003466 | 126895,84 | 402267,77 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003467 | 126799,04 | 402274,72 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003468 | 126700,16 | 402269,89 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003469 | 126602,53 | 402283,06 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003470 | 126512,11 | 402323,16 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003471 | 126422,98 | 402366,3 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003472 | 126333,24 | 402408,12 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003473 | 126243,34 | 402449,61 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003474 | 126153,46 | 402491,15 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003475 | 126067,67 | 402540,17 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003476 | 125985,26 | 402595,05 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003477 | 125897,84 | 402641,46 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003478 | 125809,69 | 402686,56 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003479 | 125718,88 | 402725,61 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003480 | 125621,86 | 402744,28 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003481 | 125522,94 | 402748,1 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003482 | 125425,12 | 402763,23 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003483 | 125327,48 | 402779,64 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003484 | 125230,31 | 402798,33 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003485 | 125139,8 | 402838 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003486 | 125045,68 | 402867,26 | 57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003487 | 125026,07 | 402949,9 | 55,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003488 | 124964,64 | 396030,3 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003489 | 124968,3 | 395934,18 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003490 | 124953,57 | 395835,42 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003491 | 124939,13 | 395736,62 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003492 | 124932,22 | 395637,17 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003493 | 124937,73 | 395537,52 | 65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003494 | 124954,53 | 395439,15 | 65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003495 | 124977,23 | 395341,91 | 65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003496 | 124999,92 | 395244,67 | 65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003497 | 125022,31 | 395147,37 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003498 | 125043,92 | 395049,89 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003499 | 125058,14 | 394951,09 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003500 | 125062,99 | 394851,41 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003501 | 125058,52 | 394751,7 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003502 | 125044,51 | 394652,88 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003503 | 125021,24 | 394555,81 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003504 | 124990,56 | 394460,81 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003505 | 124955,92 | 394367,16 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003506 | 124920,64 | 394273,75 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003507 | 124885,35 | 394180,34 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003508 | 124850,07 | 394086,93 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003509 | 124814,88 | 393993,48 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003510 | 124779,63 | 393900,06 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003511 | 124744,38 | 393806,63 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003512 | 124709,12 | 393713,21 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003513 | 124674,26 | 393619,65 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003514 | 124653,31 | 393522,2 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003515 | 124652,19 | 393422,53 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003516 | 124672,04 | 393324,88 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003517 | 124712,44 | 393233,72 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003518 | 124766,33 | 393149,74 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003519 | 124822,38 | 393067,13 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003520 | 124868,89 | 392978,85 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003521 | 124907,84 | 392886,91 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003522 | 124946,59 | 392794,88 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003523 | 124985,34 | 392702,86 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003524 | 125024,09 | 392610,82 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003525 | 125062,82 | 392518,79 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003526 | 125101,56 | 392426,76 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003527 | 125140,29 | 392334,72 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003528 | 125179,03 | 392242,69 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003529 | 125217,76 | 392150,65 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003530 | 125256,5 | 392058,62 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003531 | 125295,24 | 391966,58 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003532 | 125333,97 | 391874,55 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003533 | 125372,71 | 391782,52 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003534 | 125411,44 | 391690,48 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003535 | 125450,18 | 391598,45 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003536 | 125488,91 | 391506,41 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003537 | 125527,65 | 391414,38 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003538 | 125568,01 | 391323,05 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003539 | 125607,15 | 391231,19 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003540 | 125645,51 | 391139,01 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003541 | 125684,23 | 391046,97 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003542 | 125723,3 | 390955,08 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003543 | 125762,37 | 390863,18 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003544 | 125796,36 | 390769,35 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003545 | 125820,83 | 390672,58 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003546 | 125836,1 | 390573,94 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003547 | 125842,26 | 390474,31 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003548 | 125838,47 | 390374,57 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003549 | 125825,27 | 390275,64 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003550 | 125805,18 | 390177,83 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003551 | 125785,08 | 390080,02 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003552 | 125764,98 | 389982,21 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003553 | 125744,88 | 389884,4 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003554 | 125724,79 | 389786,59 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003555 | 125704,69 | 389688,78 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003556 | 125684,59 | 389590,97 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003557 | 125664,32 | 389493,2 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003558 | 125643,56 | 389395,53 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003559 | 125617,75 | 389299,07 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003560 | 125590,17 | 389203,12 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003561 | 125558,29 | 389108,51 | 57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003562 | 125521,32 | 389015,8 | 56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003563 | 125527,48 | 388925,06 | 55,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003564 | 125590,68 | 388848,26 | 56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003565 | 125654,71 | 388771,66 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003566 | 125713,37 | 388690,91 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003567 | 125763,79 | 388604,78 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003568 | 125806,04 | 388514,35 | 56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003569 | 125839,38 | 388420,27 | 56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003570 | 125863,82 | 388323,5 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003571 | 125879,38 | 388224,89 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003572 | 125893,08 | 388125,98 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003573 | 125906,55 | 388027,04 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003574 | 125911,22 | 387927,48 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003575 | 125894,65 | 387829,23 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003576 | 125856,82 | 387737,03 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003577 | 125800,43 | 387654,8 | 54,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003578 | 125735,55 | 387578,93 | 52,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003579 | 125666,19 | 387507,12 | 55,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003580 | 125588,23 | 387445,04 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003581 | 125499,34 | 387399,82 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003582 | 125408,12 | 387359,19 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003583 | 125316,88 | 387318,64 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003584 | 125225,62 | 387278,11 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003585 | 125134,37 | 387237,57 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003586 | 125043,11 | 387197,04 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003587 | 124951,85 | 387156,51 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003588 | 124860,59 | 387115,98 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003589 | 124779,2 | 387076,99 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003590 | 124751,21 | 386981,14 | 56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003591 | 124719 | 386886,64 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003592 | 124683,29 | 386793,39 | 56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003593 | 124657,32 | 386697 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003594 | 124632,08 | 386600,4 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003595 | 124603,26 | 386504,8 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003596 | 124556,92 | 386416,77 | 56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003597 | 124486,75 | 386346,26 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003598 | 124410,74 | 386282,08 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003599 | 124367,6 | 386193,12 | 56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003600 | 124349,91 | 386094,89 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003601 | 124347,35 | 385995,61 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003602 | 124354,23 | 385896,12 | 56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003603 | 124343,59 | 385796,96 | 56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003604 | 124326,41 | 385698,6 | 56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003605 | 124315,21 | 385599,42 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003606 | 124314,15 | 385499,6 | 56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003607 | 124312,8 | 385399,81 | 56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003608 | 124287,64 | 385303,55 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003609 | 124250,21 | 385210,97 | 57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003610 | 124212,79 | 385118,4 | 57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003611 | 124174,13 | 385026,35 | 57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003612 | 124163,88 | 384934,38 | 55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003613 | 124200,29 | 384841,73 | 56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003614 | 124217,06 | 384743,32 | 56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003615 | 124232,75 | 384644,71 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003616 | 124248,44 | 384546,09 | 56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003617 | 124264,07 | 384447,47 | 51,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003618 | 124279,7 | 384348,85 | 51
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003619 | 124295,37 | 384250,23 | 55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003620 | 124311,67 | 384151,73 | 56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003621 | 124345,77 | 384058,27 | 57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003622 | 124405,81 | 383978,93 | 57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003623 | 124471,85 | 383904,31 | 56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003624 | 124513,64 | 383814,09 | 56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003625 | 124524,92 | 383715,31 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003626 | 124504,49 | 383618,01 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003627 | 124454,59 | 383532 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003628 | 124393,11 | 383454,74 | 53,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003629 | 124324,74 | 383386,32 | 56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003630 | 124267,6 | 383304,43 | 56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003631 | 124210,61 | 383222,44 | 56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003632 | 124155,53 | 383139,17 | 56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003633 | 124104,65 | 383053,26 | 56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003634 | 124058,4 | 382964,77 | 57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003635 | 124016,72 | 382874,05 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003636 | 123978,92 | 382781,63 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003637 | 123941,56 | 382689,03 | 56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003638 | 123903,34 | 382596,79 | 56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003639 | 123853,56 | 382510,4 | 53,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003640 | 123788,92 | 382434,47 | 47,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003641 | 123711,76 | 382371,32 | 47,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003642 | 123624,46 | 382323,13 | 48,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003643 | 123529,94 | 382291,33 | 49,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003644 | 123464,48 | 382237,61 | 55,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003645 | 123470,24 | 382137,97 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003646 | 123478,53 | 382038,46 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003647 | 123486,82 | 381938,95 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003648 | 123496,75 | 381839,63 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003649 | 123503,72 | 381740,06 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003650 | 123512,31 | 381640,58 | 54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003651 | 123520,9 | 381541,1 | 52,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003652 | 123529,49 | 381441,61 | 53,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003653 | 123538,08 | 381342,13 | 56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003654 | 123546,67 | 381242,65 | 57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003655 | 123555,26 | 381143,16 | 56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003656 | 123563,84 | 381043,68 | 56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003657 | 123572,43 | 380944,19 | 56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003658 | 123581,02 | 380844,71 | 57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003659 | 123589,61 | 380745,23 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003660 | 123598,2 | 380645,74 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003661 | 123607,1 | 380546,29 | 56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003662 | 123620,44 | 380447,54 | 55,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003663 | 123625,03 | 380347,99 | 56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003664 | 123633,86 | 380248,52 | 56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003665 | 123642,68 | 380149,06 | 56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003666 | 123651,51 | 380049,6 | 55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003667 | 123660,34 | 379950,13 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003668 | 123669,16 | 379850,67 | 56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003669 | 123677,99 | 379751,21 | 55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003670 | 123686,81 | 379651,75 | 55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003671 | 123697,8 | 379552,57 | 55
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003672 | 123706,01 | 379453,24 | 56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003673 | 123715,16 | 379355,11 | 54,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003674 | 123684,21 | 379263,07 | 50,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003675 | 123604,34 | 379289,34 | 51
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003676 | 123611,79 | 379388,25 | 55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003677 | 123597,35 | 379486,75 | 55,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003678 | 123588,49 | 379586,21 | 54,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003679 | 123579,63 | 379685,67 | 54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003680 | 123570,77 | 379785,13 | 55
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003681 | 123561,91 | 379884,59 | 55,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003682 | 123553,05 | 379984,05 | 55,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003683 | 123544,19 | 380083,51 | 56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003684 | 123535,33 | 380182,97 | 56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003685 | 123526,47 | 380282,43 | 55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003686 | 123516,69 | 380381,77 | 55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003687 | 123509,1 | 380481,04 | 56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003688 | 123500,29 | 380580,5 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003689 | 123491,69 | 380679,98 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003690 | 123483,09 | 380779,46 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003691 | 123474,5 | 380878,94 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003692 | 123465,9 | 380978,43 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003693 | 123457,3 | 381077,91 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003694 | 123448,7 | 381177,39 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003695 | 123440,1 | 381276,87 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003696 | 123431,5 | 381376,36 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003697 | 123422,9 | 381475,84 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003698 | 123414,3 | 381575,32 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003699 | 123405,7 | 381674,81 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003700 | 123397,08 | 381774,29 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003701 | 123387,77 | 381873,64 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003702 | 123380,37 | 381973,2 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003703 | 123372,17 | 382072,72 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003704 | 123363,77 | 382172,21 | 57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003705 | 123358,03 | 382271,21 | 55
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003706 | 123358,1 | 382363,23 | 51,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003707 | 123448,55 | 382380,57 | 54,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003708 | 123545,24 | 382403,68 | 56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003709 | 123635,59 | 382445,7 | 56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003710 | 123714,38 | 382506,71 | 56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003711 | 123777,76 | 382583,6 | 55,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003712 | 123822,71 | 382672,54 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003713 | 123860,36 | 382765,02 | 56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003714 | 123898,02 | 382857,5 | 57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003715 | 123936,81 | 382949,5 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003716 | 123979,78 | 383039,62 | 56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003717 | 124027,51 | 383127,31 | 56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003718 | 124079,2 | 383212,73 | 55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003719 | 124134,98 | 383295,54 | 55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003720 | 124192,01 | 383377,51 | 55,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003721 | 124249,04 | 383459,47 | 55,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003722 | 124286,68 | 383548,95 | 52,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003723 | 124369,81 | 383592,77 | 57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003724 | 124415,29 | 383680,63 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003725 | 124415,25 | 383779,52 | 57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003726 | 124369,39 | 383867,15 | 57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003727 | 124301,02 | 383939,87 | 56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003728 | 124246,82 | 384023,48 | 56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003729 | 124212,98 | 384117,2 | 56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003730 | 124195,79 | 384215,54 | 56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003731 | 124180,08 | 384314,14 | 51,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003732 | 124164,46 | 384412,77 | 51,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003733 | 124148,85 | 384511,39 | 55,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003734 | 124133,21 | 384610,01 | 56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003735 | 124117,58 | 384708,63 | 56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003736 | 124101,53 | 384807,18 | 56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003737 | 124057,88 | 384891,59 | 54,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003738 | 124001,51 | 384967,26 | 54,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003739 | 123932,07 | 385039 | 54,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003740 | 123862,28 | 385110,42 | 54,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003741 | 123787,46 | 385176,47 | 54,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003742 | 123706,74 | 385235,19 | 54,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003743 | 123620,89 | 385286,08 | 54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003744 | 123530,52 | 385328,48 | 53,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003745 | 123436,53 | 385362,06 | 52
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003746 | 123339,78 | 385386,58 | 50,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003747 | 123241,15 | 385401,92 | 52,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003748 | 123141,76 | 385411,49 | 52,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003749 | 123042,33 | 385420,62 | 53,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003750 | 122942,89 | 385429,75 | 54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003751 | 122843,46 | 385438,89 | 54,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003752 | 122744,02 | 385448,02 | 54,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003753 | 122644,59 | 385457,16 | 52,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003754 | 122545,15 | 385466,29 | 51,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003755 | 122445,72 | 385475,42 | 51,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003756 | 122346,28 | 385484,56 | 50,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003757 | 122246,92 | 385494,34 | 53,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003758 | 122150,27 | 385518,68 | 53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003759 | 122055,64 | 385541,8 | 51,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003760 | 121993,31 | 385617,48 | 56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003761 | 121933,39 | 385697,13 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003762 | 121877,78 | 385780,07 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003763 | 121822,17 | 385863 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003764 | 121766,55 | 385945,93 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003765 | 121710,93 | 386028,86 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003766 | 121655,32 | 386111,79 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003767 | 121599,75 | 386194,75 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003768 | 121544,07 | 386277,64 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003769 | 121488,44 | 386360,56 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003770 | 121432,83 | 386443,49 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003771 | 121377,25 | 386526,43 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003772 | 121321,63 | 386609,37 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003773 | 121265,98 | 386692,27 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003774 | 121208,81 | 386774,12 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003775 | 121154,48 | 386857,88 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003776 | 121099,3 | 386941,1 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003777 | 121043,66 | 387024,02 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003778 | 120988,06 | 387106,96 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003779 | 120932,33 | 387189,81 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003780 | 120876,6 | 387272,67 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003781 | 120820,06 | 387354,96 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003782 | 120762,91 | 387436,84 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003783 | 120707,2 | 387519,71 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003784 | 120651,61 | 387602,65 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003785 | 120595,98 | 387685,58 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003786 | 120540,35 | 387768,49 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003787 | 120484,67 | 387851,38 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003788 | 120429,04 | 387934,3 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003789 | 120373,44 | 388017,24 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003790 | 120317,8 | 388100,16 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003791 | 120262,19 | 388183,09 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003792 | 120206,56 | 388266,02 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003793 | 120150,95 | 388348,95 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003794 | 120095,33 | 388431,87 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003795 | 120039,72 | 388514,81 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003796 | 119984,08 | 388597,73 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003797 | 119928,44 | 388680,64 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003798 | 119872,78 | 388763,55 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003799 | 119817,14 | 388846,46 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003800 | 119761,5 | 388929,37 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003801 | 119705,9 | 389012,31 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003802 | 119650,29 | 389095,25 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003803 | 119594,66 | 389178,17 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003804 | 119539,01 | 389261,08 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003805 | 119483,38 | 389343,99 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003806 | 119427,86 | 389426,99 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003807 | 119382,59 | 389515,7 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003808 | 119350,74 | 389610,33 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003809 | 119318,41 | 389704,79 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003810 | 119269,82 | 389791,68 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003811 | 119207,55 | 389869,67 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003812 | 119151,5 | 389952,01 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003813 | 119123,06 | 390047,33 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003814 | 119119,84 | 390146,95 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003815 | 119116,37 | 390246,16 | 55,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003816 | 119073,96 | 390333,17 | 53,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003817 | 119007,14 | 390407,36 | 53,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003818 | 118936,03 | 390477,09 | 53,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003819 | 118856,94 | 390538,05 | 53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003820 | 118773,26 | 390592,46 | 53,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003821 | 118687,73 | 390642,94 | 53,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003822 | 118603,98 | 390697,31 | 52,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003823 | 118520,23 | 390751,69 | 53,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003824 | 118436,29 | 390805,76 | 54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003825 | 118353,3 | 390861,09 | 53,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003826 | 118298,62 | 390943,82 | 53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003827 | 118225,54 | 391004,48 | 53,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003828 | 118134,17 | 391044,75 | 53,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003829 | 118042,79 | 391085,02 | 53,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003830 | 117948,84 | 391117,12 | 53,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003831 | 117857,11 | 391153,15 | 54,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003832 | 117772,09 | 391205,15 | 55,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003833 | 117705,84 | 391278,73 | 56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003834 | 117662,02 | 391368,46 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003835 | 117618,09 | 391458,13 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003836 | 117574,16 | 391547,8 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003837 | 117528,05 | 391636,36 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003838 | 117476,32 | 391721,29 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003839 | 117404,55 | 391790,26 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003840 | 117322,3 | 391846,87 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003841 | 117241,62 | 391905,7 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003842 | 117161,59 | 391965,39 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003843 | 117085,39 | 392029,91 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003844 | 117017,68 | 392103,16 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003845 | 116934,54 | 392156,32 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003846 | 116843,99 | 392198 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003847 | 116769,58 | 392263,78 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003848 | 116722,33 | 392351,19 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003849 | 116693,03 | 392446,64 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003850 | 116644,07 | 392532,68 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003851 | 116564,13 | 392591,97 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003852 | 116488,15 | 392656,22 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003853 | 116433,93 | 392739,76 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003854 | 116386,62 | 392827,69 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003855 | 116339,18 | 392915,51 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003856 | 116303,21 | 393008,58 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003857 | 116247,73 | 393091,35 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003858 | 116196,78 | 393176,87 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003859 | 116171,41 | 393273,1 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003860 | 116156,91 | 393371,89 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003861 | 116137,78 | 393469,88 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003862 | 116106,18 | 393564,48 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003863 | 116059 | 393652,35 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003864 | 116007,6 | 393737,96 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003865 | 115944,91 | 393815,4 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003866 | 115866,72 | 393877,16 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003867 | 115776,54 | 393919,5 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003868 | 115678,89 | 393939,64 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003869 | 115579,35 | 393942,59 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003870 | 115479,98 | 393932,94 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003871 | 115380,62 | 393940,47 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003872 | 115281,97 | 393955,94 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003873 | 115183,32 | 393971,35 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003874 | 115084,65 | 393986,72 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003875 | 114985,99 | 394002,1 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003876 | 114887,33 | 394017,48 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003877 | 114788,58 | 394032,31 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003878 | 114691,13 | 394053,74 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003879 | 114597,48 | 394088,16 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003880 | 114509,12 | 394134,51 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003881 | 114426,78 | 394190,91 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003882 | 114347,4 | 394251,49 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003883 | 114268,66 | 394312,87 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003884 | 114191,42 | 394376,14 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003885 | 114114,61 | 394439,94 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003886 | 114037,94 | 394503,91 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003887 | 113964,83 | 394571,57 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003888 | 114001,53 | 394649,76 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003889 | 114085,03 | 394603,69 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003890 | 114159,87 | 394537,6 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003891 | 114236,29 | 394473,33 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003892 | 114314,17 | 394410,86 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003893 | 114393,41 | 394350,11 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003894 | 114472,89 | 394289,66 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003895 | 114554,15 | 394231,69 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003896 | 114642,11 | 394184,64 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003897 | 114736,21 | 394151,53 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003898 | 114833,86 | 394130,81 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003899 | 114932,46 | 394115,04 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003900 | 115031,11 | 394099,63 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003901 | 115129,77 | 394084,21 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003902 | 115228,43 | 394068,8 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003903 | 115327,07 | 394053,33 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003904 | 115425,77 | 394038,18 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003905 | 115525,29 | 394040,66 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003906 | 115624,8 | 394048,52 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003907 | 115724,15 | 394041,15 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003908 | 115819,99 | 394013,71 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003909 | 115910,32 | 393971,45 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003910 | 115991,23 | 393913,16 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003911 | 116060,4 | 393841,33 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003912 | 116115,92 | 393758,46 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003913 | 116167,18 | 393672,77 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003914 | 116210,25 | 393582,81 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003915 | 116239,64 | 393487,47 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003916 | 116258,64 | 393389,45 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003917 | 116273,06 | 393290,65 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003918 | 116302,07 | 393195,75 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003919 | 116359,71 | 393114,34 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003920 | 116407,77 | 393027,12 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003921 | 116444,9 | 392934,58 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003922 | 116493,28 | 392847,24 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003923 | 116540,78 | 392759,42 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003924 | 116607,99 | 392686,74 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003925 | 116690,38 | 392630,46 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003926 | 116755,82 | 392555,63 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003927 | 116795,59 | 392464,41 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003928 | 116825,91 | 392369,32 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003929 | 116887,71 | 392292,52 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003930 | 116977,86 | 392250,2 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003931 | 117064,36 | 392201,28 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003932 | 117132,22 | 392128,22 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003933 | 117206,67 | 392061,77 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003934 | 117285,84 | 392000,96 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003935 | 117366,62 | 391942,27 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003936 | 117448,37 | 391884,95 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003937 | 117526,53 | 391823,17 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003938 | 117587,19 | 391744,28 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003939 | 117633,89 | 391656,01 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003940 | 117678,93 | 391566,91 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003941 | 117723,01 | 391477,31 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003942 | 117767,1 | 391387,72 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003943 | 117816,93 | 391301,93 | 57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003944 | 117899,96 | 391247,06 | 56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003945 | 117993,37 | 391214,24 | 54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003946 | 118086,34 | 391178,31 | 53,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003947 | 118177,71 | 391138,03 | 53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003948 | 118269,08 | 391097,76 | 53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003949 | 118354,96 | 391048,35 | 53,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003950 | 118404,14 | 390962,23 | 54,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003951 | 118480,19 | 390899,79 | 54,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003952 | 118564,25 | 390845,91 | 54,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003953 | 118648,06 | 390791,63 | 53,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003954 | 118731,87 | 390737,34 | 53,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003955 | 118817,35 | 390685,91 | 54
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003956 | 118901,73 | 390632,55 | 53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003957 | 118981,33 | 390572,29 | 53,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003958 | 119056,51 | 390506,83 | 54
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003959 | 119122,64 | 390432,01 | 54,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003960 | 119198,13 | 390369,6 | 53,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003961 | 119216,31 | 390281,4 | 55,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003962 | 119225,06 | 390183,27 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003963 | 119222,75 | 390083,5 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003964 | 119249,11 | 389987,98 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003965 | 119309,55 | 389908,69 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003966 | 119369,25 | 389828,76 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003967 | 119415,34 | 389740,44 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003968 | 119447,54 | 389645,95 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003969 | 119479,56 | 389551,38 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003970 | 119527,23 | 389464,02 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003971 | 119582,79 | 389381,06 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003972 | 119638,4 | 389298,12 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003973 | 119694,05 | 389215,21 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003974 | 119749,66 | 389132,28 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003975 | 119805,31 | 389049,37 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003976 | 119860,94 | 388966,45 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003977 | 119916,56 | 388883,52 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003978 | 119972,21 | 388800,62 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003979 | 120027,83 | 388717,69 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003980 | 120083,47 | 388634,77 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003981 | 120139,08 | 388551,84 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003982 | 120194,72 | 388468,92 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003983 | 120250,36 | 388386 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003984 | 120305,96 | 388303,06 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003985 | 120361,58 | 388220,14 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003986 | 120417,19 | 388137,2 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003987 | 120472,83 | 388054,29 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003988 | 120528,47 | 387971,37 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003989 | 120584,1 | 387888,45 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003990 | 120639,75 | 387805,55 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003991 | 120695,39 | 387722,63 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003992 | 120751,05 | 387639,73 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003993 | 120806,72 | 387556,83 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003994 | 120862,53 | 387474,03 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003995 | 120919,96 | 387392,34 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003996 | 120976,01 | 387309,71 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003997 | 121031,74 | 387226,86 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003998 | 121087,63 | 387144,11 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00003999 | 121143,21 | 387061,17 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004000 | 121198,77 | 386978,2 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004001 | 121255,29 | 386895,91 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004002 | 121311,21 | 386813,2 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004003 | 121365,46 | 386729,4 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004004 | 121421,02 | 386646,43 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004005 | 121476,63 | 386563,49 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004006 | 121532,24 | 386480,56 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004007 | 121587,85 | 386397,63 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004008 | 121643,46 | 386314,69 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004009 | 121699,11 | 386231,79 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004010 | 121754,72 | 386148,85 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004011 | 121810,34 | 386065,92 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004012 | 121865,96 | 385982,99 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004013 | 121921,62 | 385900,09 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004014 | 121977,28 | 385817,19 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004015 | 122032,95 | 385734,29 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004016 | 122104,67 | 385673,18 | 55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004017 | 122182,06 | 385617,73 | 54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004018 | 122278,97 | 385594,92 | 55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004019 | 122378,4 | 385585,77 | 55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004020 | 122477,84 | 385576,67 | 55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004021 | 122577,28 | 385567,57 | 55
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004022 | 122676,72 | 385558,46 | 55,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004023 | 122776,15 | 385549,36 | 55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004024 | 122875,59 | 385540,25 | 55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004025 | 122975,03 | 385531,15 | 55,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004026 | 123074,46 | 385522,02 | 54,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004027 | 123173,9 | 385512,89 | 54,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004028 | 123273,19 | 385502,44 | 53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004029 | 123371,64 | 385486,03 | 51,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004030 | 123468,24 | 385460,89 | 53,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004031 | 123562,38 | 385427,7 | 53,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004032 | 123653,22 | 385386,34 | 54,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004033 | 123740,2 | 385337,34 | 54,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004034 | 123822,47 | 385280,81 | 54,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004035 | 123899,66 | 385217,53 | 55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004036 | 123971,24 | 385147,95 | 55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004037 | 124041,01 | 385076,51 | 56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004038 | 124093,53 | 385101,7 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004039 | 124131,91 | 385193,88 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004040 | 124169,02 | 385286,58 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004041 | 124204,06 | 385380,01 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004042 | 124210,4 | 385479,3 | 56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004043 | 124210,49 | 385579,13 | 56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004044 | 124218,58 | 385678,62 | 56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004045 | 124234,67 | 385777,15 | 56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004046 | 124249,41 | 385875,85 | 56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004047 | 124245,23 | 385975,4 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004048 | 124241,99 | 386074,86 | 57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004049 | 124255,27 | 386173,81 | 56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004050 | 124282,34 | 386269,43 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004051 | 124335,09 | 386353,8 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004052 | 124410,17 | 386419,13 | 56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004053 | 124480,51 | 386489,02 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004054 | 124518,24 | 386581,02 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004055 | 124545,45 | 386677,09 | 56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004056 | 124570,1 | 386773,85 | 56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004057 | 124600,85 | 386868,72 | 56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004058 | 124635,62 | 386962,31 | 56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004059 | 124665,63 | 387057,53 | 56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004060 | 124676,76 | 387154,48 | 53,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004061 | 124739,72 | 387219,74 | 53,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004062 | 124833,5 | 387217,55 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004063 | 124924,75 | 387258,1 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004064 | 125015,98 | 387298,69 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004065 | 125107,21 | 387339,28 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004066 | 125198,44 | 387379,87 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004067 | 125289,67 | 387420,46 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004068 | 125380,91 | 387461,05 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004069 | 125472,14 | 387501,64 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004070 | 125558,62 | 387550,94 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004071 | 125631,26 | 387619,32 | 53,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004072 | 125698,02 | 387693,54 | 53,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004073 | 125757,95 | 387773,3 | 57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004074 | 125796,76 | 387864,93 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004075 | 125808,04 | 387963,8 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004076 | 125796,71 | 388062,95 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004077 | 125783,22 | 388161,89 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004078 | 125769,6 | 388260,81 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004079 | 125749,12 | 388358,5 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004080 | 125718,41 | 388453,46 | 55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004081 | 125677,92 | 388544,67 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004082 | 125628,3 | 388631,27 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004083 | 125569,48 | 388711,88 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004084 | 125505,22 | 388788,29 | 56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004085 | 125434,99 | 388857,04 | 54,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004086 | 125397,39 | 388939,55 | 54,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004087 | 125418,77 | 389035,89 | 55,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004088 | 125455,54 | 389128,65 | 56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004089 | 125488,66 | 389222,82 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004090 | 125515,97 | 389318,86 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004091 | 125542,02 | 389415,26 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004092 | 125560,67 | 389513,32 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004093 | 125579,96 | 389611,28 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004094 | 125602,3 | 389708,58 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004095 | 125622,69 | 389806,33 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004096 | 125643,09 | 389904,08 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004097 | 125663,48 | 390001,83 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004098 | 125683,87 | 390099,58 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004099 | 125704,13 | 390197,35 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004100 | 125723,83 | 390295,24 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004101 | 125736,18 | 390394,27 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004102 | 125738,41 | 390494,04 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004103 | 125729,37 | 390593,43 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004104 | 125710,62 | 390691,46 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004105 | 125681,38 | 390786,88 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004106 | 125643,54 | 390879,27 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004107 | 125604,39 | 390971,13 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004108 | 125565,03 | 391062,89 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004109 | 125524,13 | 391153,98 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004110 | 125485,36 | 391246 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004111 | 125446,59 | 391338,02 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004112 | 125407,82 | 391430,04 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004113 | 125369,05 | 391522,06 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004114 | 125330,28 | 391614,08 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004115 | 125291,51 | 391706,09 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004116 | 125252,73 | 391798,11 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004117 | 125213,98 | 391890,14 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004118 | 125175,35 | 391982,22 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004119 | 125136,72 | 392074,3 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004120 | 125098,09 | 392166,38 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004121 | 125059,46 | 392258,45 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004122 | 125020,83 | 392350,53 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004123 | 124982,2 | 392442,61 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004124 | 124943,56 | 392534,69 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004125 | 124904,93 | 392626,77 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004126 | 124866,3 | 392718,84 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004127 | 124827,67 | 392810,92 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004128 | 124789,04 | 392903 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004129 | 124745,97 | 392993,01 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004130 | 124690,96 | 393076,28 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004131 | 124634,06 | 393158,34 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004132 | 124584,84 | 393245,05 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004133 | 124553,99 | 393339,87 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004134 | 124540,95 | 393438,71 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004135 | 124546,42 | 393538,25 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004136 | 124569,9 | 393635,19 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004137 | 124603,79 | 393729,09 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004138 | 124638,98 | 393822,54 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004139 | 124674,17 | 393915,99 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004140 | 124709,35 | 394009,44 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004141 | 124744,54 | 394102,88 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004142 | 124779,73 | 394196,33 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004143 | 124814,91 | 394289,78 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004144 | 124850,1 | 394383,23 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004145 | 124885,29 | 394476,68 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004146 | 124917,59 | 394571,13 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004147 | 124941,65 | 394668 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004148 | 124955,63 | 394766,82 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004149 | 124958,43 | 394866,56 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004150 | 124947,02 | 394965,67 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004151 | 124924 | 395062,81 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004152 | 124899,65 | 395159,65 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004153 | 124875,59 | 395256,56 | 65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004154 | 124850,89 | 395353,31 | 65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004155 | 124828,76 | 395450,66 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004156 | 124814,02 | 395549,33 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004157 | 124810,46 | 395649,09 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004158 | 124816,93 | 395748,68 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004159 | 124831,26 | 395847,5 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004160 | 124845,97 | 395946,26 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004161 | 124873,14 | 396039,81 | 56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004162 | 135889,27 | 395403,83 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004163 | 135905,43 | 395305,36 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004164 | 135925,98 | 395207,57 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004165 | 135956,25 | 395112,37 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004166 | 135994,84 | 395020,22 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004167 | 136041,4 | 394931,84 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004168 | 136092,19 | 394845,76 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004169 | 136142,62 | 394759,47 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004170 | 136189,44 | 394671,18 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004171 | 136230,49 | 394580,09 | 65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004172 | 136262,55 | 394485,5 | 66,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004173 | 136282,51 | 394387,63 | 67,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004174 | 136291,5 | 394288,15 | 68
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004175 | 136289,18 | 394188,28 | 67,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004176 | 136276,3 | 394089,21 | 67,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004177 | 136255,52 | 393991,49 | 67,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004178 | 136228,79 | 393895,18 | 66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004179 | 136206,14 | 393798,15 | 67,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004180 | 136259,43 | 393761,74 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004181 | 136342,71 | 393815,63 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004182 | 136415,19 | 393767,68 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004183 | 136356,84 | 393695,18 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004184 | 136273,64 | 393639,8 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004185 | 136198,69 | 393576,53 | 65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004186 | 136202,04 | 393477,49 | 66,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004187 | 136224,79 | 393380,19 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004188 | 136253,52 | 393284,47 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004189 | 136285,61 | 393189,82 | 65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004190 | 136317,71 | 393095,16 | 66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004191 | 136349,8 | 393000,51 | 66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004192 | 136381,9 | 392905,85 | 66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004193 | 136413,99 | 392811,19 | 66,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004194 | 136446,09 | 392716,54 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004195 | 136478,2 | 392621,89 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004196 | 136510,64 | 392527,35 | 65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004197 | 136543,08 | 392432,81 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004198 | 136575,52 | 392338,28 | 65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004199 | 136607,96 | 392243,74 | 66,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004200 | 136640,39 | 392149,2 | 66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004201 | 136672,83 | 392054,66 | 66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004202 | 136705,27 | 391960,12 | 66,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004203 | 136737,71 | 391865,58 | 66,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004204 | 136770,15 | 391771,04 | 66,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004205 | 136805,85 | 391677,71 | 67
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004206 | 136842,53 | 391584,73 | 66,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004207 | 136881,88 | 391492,86 | 66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004208 | 136922,89 | 391401,72 | 66,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004209 | 136965,97 | 391311,54 | 66,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004210 | 137010,24 | 391221,93 | 67,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004211 | 137055,51 | 391132,82 | 67,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004212 | 137103,08 | 391044,93 | 66,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004213 | 137151,29 | 390957,37 | 66,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004214 | 137201,94 | 390871,22 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004215 | 137253,68 | 390785,71 | 65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004216 | 137306,99 | 390701,17 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004217 | 137362,14 | 390617,82 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004218 | 137417,72 | 390534,74 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004219 | 137472,03 | 390456,57 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004220 | 137535,34 | 390379,3 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004221 | 137592,49 | 390297,34 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004222 | 137651,42 | 390216,62 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004223 | 137710,36 | 390135,89 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004224 | 137769,3 | 390055,17 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004225 | 137828,23 | 389974,45 | 65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004226 | 137887,17 | 389893,72 | 65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004227 | 137943,58 | 389811,23 | 65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004228 | 137998,12 | 389727,49 | 65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004229 | 138050,68 | 389642,48 | 65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004230 | 138100,84 | 389556,04 | 65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004231 | 138148,83 | 389468,38 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004232 | 138195,16 | 389379,82 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004233 | 138238,17 | 389289,61 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004234 | 138279,33 | 389198,53 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004235 | 138318,08 | 389106,4 | 64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004236 | 138355,82 | 389013,86 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004237 | 138392,47 | 388920,87 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004238 | 138428,51 | 388827,79 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004239 | 138466,02 | 388735,32 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004240 | 138501,37 | 388641,83 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004241 | 138536,72 | 388548,34 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004242 | 138567,48 | 388453,42 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004243 | 138638,35 | 388410,22 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004244 | 138735,07 | 388385,39 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004245 | 138827,36 | 388347,13 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004246 | 138918,88 | 388306,95 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004247 | 139009,61 | 388265,07 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004248 | 139097,41 | 388217,37 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004249 | 139182,05 | 388164,24 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004250 | 139265,38 | 388109,19 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004251 | 139342,74 | 388046,01 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004252 | 139425,87 | 387990,63 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004253 | 139513,45 | 387942,48 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004254 | 139601,17 | 387894,57 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004255 | 139688,43 | 387846,83 | 55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004256 | 139779,86 | 387810,65 | 53
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004257 | 139860,43 | 387755,28 | 54,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004258 | 139959,9 | 387750,59 | 53,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004259 | 140055,22 | 387778,31 | 53,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004260 | 140151,03 | 387806,38 | 53
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004261 | 140249,93 | 387799,4 | 53,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004262 | 140348,27 | 387810,53 | 53,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004263 | 140446,64 | 387817,65 | 52,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004264 | 140546,32 | 387810,54 | 53
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004265 | 140646,2 | 387808,84 | 52,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004266 | 140746,01 | 387803,57 | 52,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004267 | 140845,37 | 387793,38 | 53,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004268 | 140942,13 | 387769,17 | 52,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004269 | 141033,27 | 387729,85 | 52,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004270 | 141123,16 | 387686,32 | 53,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004271 | 141213,13 | 387642,78 | 56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004272 | 141303,04 | 387599,13 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004273 | 141393,01 | 387555,59 | 56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004274 | 141483,53 | 387513,25 | 57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004275 | 141576,83 | 387477,44 | 57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004276 | 141671,1 | 387444,27 | 56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004277 | 141767,5 | 387417,91 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004278 | 141864,08 | 387392,19 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004279 | 141960,67 | 387366,47 | 57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004280 | 142057,25 | 387340,75 | 57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004281 | 142153,83 | 387315,04 | 57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004282 | 142250,42 | 387289,32 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004283 | 142347 | 387263,6 | 56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004284 | 142443,59 | 387237,88 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004285 | 142540,17 | 387212,16 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004286 | 142636,75 | 387186,44 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004287 | 142733,34 | 387160,72 | 56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004288 | 142829,92 | 387135 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004289 | 142928,74 | 387125,89 | 56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004290 | 143028,58 | 387130,58 | 56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004291 | 143128,42 | 387135,27 | 56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004292 | 143228,26 | 387139,97 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004293 | 143328,1 | 387144,66 | 56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004294 | 143427,93 | 387149,35 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004295 | 143527,77 | 387154,05 | 57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004296 | 143627,61 | 387158,74 | 57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004297 | 143727,45 | 387163,43 | 57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004298 | 143827,29 | 387168,13 | 57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004299 | 143927,13 | 387172,82 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004300 | 144026,97 | 387177,51 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004301 | 144126,81 | 387182,21 | 56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004302 | 144226,65 | 387186,9 | 57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004303 | 144326,49 | 387191,59 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004304 | 144426,32 | 387196,29 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004305 | 144526,16 | 387200,98 | 56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004306 | 144625,02 | 387208,16 | 52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004307 | 144724,88 | 387212,39 | 51,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004308 | 144824,65 | 387214,51 | 52,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004309 | 144920,53 | 387239,45 | 51,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004310 | 145018,97 | 387227,22 | 51,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004311 | 145098,18 | 387168,48 | 52
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004312 | 145147 | 387081,82 | 52
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004313 | 145192 | 386993,22 | 52,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004314 | 145254,71 | 386915,62 | 52,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004315 | 145317,11 | 386837,81 | 51,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004316 | 145366,15 | 386750,93 | 51,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004317 | 145411,39 | 386662,05 | 52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004318 | 145485,19 | 386594,99 | 53,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004319 | 145582,13 | 386599,17 | 52,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004320 | 145679,32 | 386621,57 | 51,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004321 | 145777,87 | 386637,29 | 51,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004322 | 145876,6 | 386625,71 | 53,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004323 | 145974,59 | 386643,46 | 53,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004324 | 146070,16 | 386672,55 | 53,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004325 | 146159,24 | 386700,48 | 53,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004326 | 146256,12 | 386723,84 | 55,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004327 | 146342,04 | 386774,79 | 54,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004328 | 146421,22 | 386835,5 | 54,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004329 | 146496,23 | 386900,79 | 53,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004330 | 146573,99 | 386963,44 | 52,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004331 | 146654,08 | 387023,21 | 54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004332 | 146730,52 | 387085,58 | 55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004333 | 146737,24 | 387184,09 | 53,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004334 | 146762,93 | 387280,47 | 53,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004335 | 146797,86 | 387373,08 | 54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004336 | 146842,09 | 387462,67 | 55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004337 | 146881,26 | 387552,36 | 56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004338 | 146945,04 | 387628,47 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004339 | 147016,58 | 387698,26 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004340 | 147079,22 | 387775,96 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004341 | 147126,46 | 387863,87 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004342 | 147167,86 | 387954,71 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004343 | 147227,41 | 388034,71 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004344 | 147292,39 | 388110,65 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004345 | 147357,37 | 388186,59 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004346 | 147422,35 | 388262,53 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004347 | 147482,69 | 388342,21 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004348 | 147545,76 | 388419,68 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004349 | 147614,87 | 388491,86 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004350 | 147681,91 | 388565,93 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004351 | 147746,77 | 388641,98 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004352 | 147811,63 | 388718,03 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004353 | 147876,49 | 388794,07 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004354 | 147940,75 | 388870,62 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004355 | 148004,14 | 388947,88 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004356 | 148073,25 | 389020,05 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004357 | 148151,28 | 389082,3 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004358 | 148238,05 | 389131,62 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004359 | 148330,52 | 389169,38 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004360 | 148427,24 | 389194,27 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004361 | 148526,19 | 389208,05 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004362 | 148625,55 | 389218,84 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004363 | 148724,87 | 389229,98 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004364 | 148824,56 | 389236,99 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004365 | 148924,23 | 389244,11 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004366 | 149023,75 | 389253,34 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004367 | 149123,28 | 389262,58 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004368 | 149221,64 | 389279,6 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004369 | 149314,41 | 389316,2 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004370 | 149399,47 | 389368,61 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004371 | 149480,87 | 389426,54 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004372 | 149563,26 | 389483,12 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004373 | 149644,81 | 389540,89 | 48,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004374 | 149726,67 | 389515,5 | 55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004375 | 149684,32 | 389435,71 | 57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004376 | 149602,39 | 389378,49 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004377 | 149519,68 | 389322,39 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004378 | 149435,66 | 389268,26 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004379 | 149349,4 | 389217,9 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004380 | 149256,3 | 389181,93 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004381 | 149158,37 | 389162,52 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004382 | 149058,89 | 389152,85 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004383 | 148959,49 | 389142,65 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004384 | 148860,54 | 389129,19 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004385 | 148760,9 | 389121,33 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004386 | 148661,24 | 389113,69 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004387 | 148561,54 | 389106,69 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004388 | 148462,29 | 389095,32 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004389 | 148365,22 | 389071,94 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004390 | 148273,44 | 389032,68 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004391 | 148189,41 | 388978,62 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004392 | 148113,92 | 388913,34 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004393 | 148048,03 | 388838,27 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004394 | 147984,81 | 388760,86 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004395 | 147920,03 | 388684,74 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004396 | 147855,26 | 388608,62 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004397 | 147790,46 | 388532,52 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004398 | 147724,99 | 388457,01 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004399 | 147655,74 | 388384,95 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004400 | 147590,31 | 388309,4 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004401 | 147528,84 | 388230,64 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004402 | 147465,57 | 388153,31 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004403 | 147400,57 | 388077,38 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004404 | 147335,66 | 388001,39 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004405 | 147273,87 | 387923,01 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004406 | 147227,09 | 387834,9 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004407 | 147182,65 | 387745,48 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004408 | 147125,08 | 387663,9 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004409 | 147056,22 | 387591,57 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004410 | 146984,6 | 387521,85 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004411 | 146959,08 | 387430,75 | 54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004412 | 146902,13 | 387352,29 | 54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004413 | 146864,07 | 387260,34 | 53,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004414 | 146841,21 | 387163,09 | 53,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004415 | 146839,34 | 387065,28 | 53,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004416 | 146780,42 | 386988,67 | 54,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004417 | 146700,27 | 386928,96 | 53,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004418 | 146620,36 | 386869,16 | 53,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004419 | 146547,48 | 386801,45 | 53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004420 | 146468,69 | 386740,58 | 54,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004421 | 146387,88 | 386682,05 | 54,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004422 | 146301,78 | 386631,39 | 53,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004423 | 146206,11 | 386602,9 | 54,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004424 | 146111,85 | 386577,1 | 54,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004425 | 146016,19 | 386548,21 | 52,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004426 | 145918,99 | 386525,55 | 52,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004427 | 145819,21 | 386524,9 | 52,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004428 | 145720,03 | 386520,03 | 51,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004429 | 145621,61 | 386502,72 | 52
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004430 | 145529,71 | 386467,52 | 49,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004431 | 145439,31 | 386504,02 | 51,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004432 | 145361,98 | 386567,07 | 51,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004433 | 145303,13 | 386646,91 | 51,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004434 | 145260,53 | 386737,33 | 51,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004435 | 145203,87 | 386819,38 | 52,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004436 | 145136,85 | 386893,5 | 51,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004437 | 145080,56 | 386976,02 | 52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004438 | 145040,8 | 387067,47 | 52,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004439 | 144968,69 | 387130,98 | 52,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004440 | 144871,11 | 387118,3 | 51,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004441 | 144771,87 | 387108,13 | 52,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004442 | 144672,02 | 387103,6 | 52,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004443 | 144572,81 | 387095,27 | 53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004444 | 144473,21 | 387094,9 | 56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004445 | 144373,37 | 387090,21 | 56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004446 | 144273,53 | 387085,52 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004447 | 144173,69 | 387080,83 | 56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004448 | 144073,85 | 387076,14 | 56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004449 | 143974,01 | 387071,45 | 56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004450 | 143874,17 | 387066,75 | 56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004451 | 143774,33 | 387062,06 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004452 | 143674,5 | 387057,37 | 56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004453 | 143574,66 | 387052,68 | 56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004454 | 143474,82 | 387047,99 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004455 | 143374,98 | 387043,3 | 56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004456 | 143275,14 | 387038,61 | 56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004457 | 143175,3 | 387033,92 | 56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004458 | 143075,46 | 387029,22 | 56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004459 | 142975,63 | 387024,46 | 56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004460 | 142875,77 | 387021,49 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004461 | 142778,05 | 387041,5 | 56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004462 | 142681,43 | 387067,09 | 56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004463 | 142584,81 | 387092,68 | 56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004464 | 142488,19 | 387118,27 | 56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004465 | 142391,58 | 387143,86 | 56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004466 | 142294,96 | 387169,44 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004467 | 142198,34 | 387195,03 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004468 | 142101,72 | 387220,62 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004469 | 142005,1 | 387246,21 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004470 | 141908,49 | 387271,8 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004471 | 141811,87 | 387297,39 | 56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004472 | 141714,82 | 387321,21 | 56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004473 | 141619,19 | 387350,14 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004474 | 141525,72 | 387385,53 | 56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004475 | 141432,82 | 387422,34 | 56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004476 | 141342,56 | 387465,25 | 57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004477 | 141252,58 | 387508,78 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004478 | 141162,57 | 387552,21 | 55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004479 | 141071,88 | 387593,66 | 52,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004480 | 140983,54 | 387638,89 | 52
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004481 | 140891,09 | 387675,1 | 52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004482 | 140793,68 | 387695,35 | 52,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004483 | 140693,83 | 387698,67 | 52,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004484 | 140594,07 | 387704,61 | 52,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004485 | 140494,4 | 387710,96 | 52
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004486 | 140394,71 | 387714,72 | 52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004487 | 140296,64 | 387695,47 | 52,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004488 | 140197,84 | 387704,35 | 53,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004489 | 140101,83 | 387682,49 | 53,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004490 | 140006,5 | 387652,45 | 53,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004491 | 139907,51 | 387641,81 | 53,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004492 | 139810,55 | 387662,83 | 53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004493 | 139719,13 | 387698,99 | 52,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004494 | 139639,23 | 387756,02 | 54,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004495 | 139551,78 | 387803,39 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004496 | 139464,11 | 387851,39 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004497 | 139376,63 | 387899,73 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004498 | 139292,7 | 387953,94 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004499 | 139211,92 | 388012,64 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004500 | 139132,26 | 388072,89 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004501 | 139047,83 | 388126,34 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004502 | 138959,97 | 388173,91 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004503 | 138869,1 | 388215,5 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004504 | 138777,63 | 388255,79 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004505 | 138684,77 | 388292,55 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004506 | 138586,36 | 388308,77 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004507 | 138548,66 | 388233,84 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004508 | 138517,63 | 388139,02 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004509 | 138475,07 | 388048,62 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004510 | 138444,65 | 387953,51 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004511 | 138420,67 | 387856,51 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004512 | 138399,99 | 387758,83 | 65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004513 | 138389,28 | 387659,48 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004514 | 138385,43 | 387559,62 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004515 | 138386,95 | 387459,69 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004516 | 138390,55 | 387359,81 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004517 | 138394,15 | 387259,92 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004518 | 138396,75 | 387160,02 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004519 | 138395,26 | 387060,09 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004520 | 138389,83 | 386960,3 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004521 | 138380,65 | 386860,78 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004522 | 138367,33 | 386761,74 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004523 | 138350,47 | 386663,23 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004524 | 138329,56 | 386565,5 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004525 | 138304,87 | 386468,65 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004526 | 138290,72 | 386371,77 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004527 | 138246,42 | 386284,18 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004528 | 138211,71 | 386190,45 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004529 | 138176,99 | 386096,73 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004530 | 138140,88 | 386003,53 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004531 | 138104,55 | 385910,42 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004532 | 138068,23 | 385817,31 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004533 | 138031,9 | 385724,19 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004534 | 137997 | 385630,54 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004535 | 137965,17 | 385535,82 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004536 | 137939,57 | 385439,23 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004537 | 137920,61 | 385341,13 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004538 | 137909,07 | 385241,87 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004539 | 137904,67 | 385142,06 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004540 | 137906,06 | 385042,12 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004541 | 137907,45 | 384942,18 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004542 | 137908,85 | 384842,24 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004543 | 137910,24 | 384742,3 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004544 | 137912,28 | 384642,39 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004545 | 137934,09 | 384546,68 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004546 | 137918,74 | 384449,71 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004547 | 137917,95 | 384349,77 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004548 | 137917,73 | 384249,82 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004549 | 137921,24 | 384149,93 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004550 | 137924,75 | 384050,05 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004551 | 137928,26 | 383950,16 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004552 | 137931,77 | 383850,27 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004553 | 137935,28 | 383750,38 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004554 | 137938,79 | 383650,5 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004555 | 137942,83 | 383550,64 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004556 | 137946,09 | 383450,8 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004557 | 137949,07 | 383350,9 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004558 | 137952,5 | 383251,01 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004559 | 137955,93 | 383151,12 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004560 | 137959,37 | 383051,23 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004561 | 137962,8 | 382951,34 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004562 | 137966,23 | 382851,45 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004563 | 137969,66 | 382751,56 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004564 | 137971,83 | 382651,64 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004565 | 137973,19 | 382551,7 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004566 | 137974,56 | 382451,76 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004567 | 137974,17 | 382351,82 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004568 | 137972,25 | 382251,89 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004569 | 137970,32 | 382151,96 | 56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004570 | 137968,4 | 382052,03 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004571 | 137966,48 | 381952,1 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004572 | 137964,55 | 381852,17 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004573 | 137962,63 | 381752,24 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004574 | 137961,63 | 381652,31 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004575 | 137972,16 | 381553 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004576 | 137996,52 | 381456,16 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004577 | 138032,96 | 381363,11 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004578 | 138070,63 | 381270,54 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004579 | 138108,3 | 381177,96 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004580 | 138145,97 | 381085,38 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004581 | 138183,65 | 380992,8 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004582 | 138221,32 | 380900,22 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004583 | 138259,64 | 380807,92 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004584 | 138298,34 | 380715,77 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004585 | 138340,85 | 380625,34 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004586 | 138388,53 | 380537,51 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004587 | 138438,34 | 380450,86 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004588 | 138488,16 | 380364,21 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004589 | 138537,97 | 380277,56 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004590 | 138587,79 | 380190,91 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004591 | 138635,6 | 380103,17 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004592 | 138677,67 | 380012,54 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004593 | 138713,63 | 379919,31 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004594 | 138744,14 | 379824,14 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004595 | 138773,33 | 379733,11 | 57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004596 | 138784,64 | 379635,11 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004597 | 138795,68 | 379535,77 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004598 | 138806,71 | 379436,44 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004599 | 138817,75 | 379337,1 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004600 | 138827,72 | 379237,65 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004601 | 138836,59 | 379138,1 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004602 | 138845,47 | 379038,54 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004603 | 138854,34 | 378938,99 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004604 | 138862,95 | 378839,42 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004605 | 138869,2 | 378739,66 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004606 | 138875,44 | 378639,91 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004607 | 138893,44 | 378543,52 | 55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004608 | 138886,26 | 378446,35 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004609 | 138891,65 | 378346,55 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004610 | 138897,04 | 378246,75 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004611 | 138902,43 | 378146,94 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004612 | 138907,82 | 378047,14 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004613 | 138913,21 | 377947,33 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004614 | 138918,6 | 377847,53 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004615 | 138923,99 | 377747,73 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004616 | 138928,24 | 377647,87 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004617 | 138943,81 | 377550,86 | 54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004618 | 138923,95 | 377454,92 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004619 | 138914,36 | 377355,44 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004620 | 138902,48 | 377256,2 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004621 | 138890,6 | 377156,96 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004622 | 138878,73 | 377057,72 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004623 | 138866,85 | 376958,48 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004624 | 138854,97 | 376859,24 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004625 | 138843,09 | 376760 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004626 | 138832,23 | 376660,65 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004627 | 138826,13 | 376560,9 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004628 | 138825,47 | 376460,96 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004629 | 138828,64 | 376361,07 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004630 | 138832,23 | 376261,18 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004631 | 138835,83 | 376161,3 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004632 | 138843,75 | 376061,82 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004633 | 138884,11 | 375974,76 | 56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004634 | 138973,82 | 375936,65 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004635 | 139070,33 | 375910,69 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004636 | 139167,19 | 375886,03 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004637 | 139264,07 | 375861,47 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004638 | 139361,51 | 375839,21 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004639 | 139458,95 | 375816,95 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004640 | 139556,72 | 375796,32 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004641 | 139654,97 | 375777,97 | 56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004642 | 139748,54 | 375758,27 | 56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004643 | 139846,7 | 375739,44 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004644 | 139944,79 | 375720,39 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004645 | 140038,45 | 375686,33 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004646 | 140119,58 | 375628,54 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004647 | 140181,67 | 375550,69 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004648 | 140230,17 | 375464,85 | 55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004649 | 140257,52 | 375372,14 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004650 | 140292,55 | 375278,53 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004651 | 140326,58 | 375184,56 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004652 | 140359,3 | 375090,12 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004653 | 140392,01 | 374995,68 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004654 | 140424,73 | 374901,24 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004655 | 140455,47 | 374806,16 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004656 | 140504,33 | 374747,59 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004657 | 140603,18 | 374762,36 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004658 | 140702,66 | 374771,62 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004659 | 140802,59 | 374772,15 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004660 | 140902,54 | 374771,98 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004661 | 141002,49 | 374771,81 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004662 | 141102,44 | 374771,65 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004663 | 141202,39 | 374771,48 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004664 | 141302,34 | 374771,31 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004665 | 141402,29 | 374771,14 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004666 | 141502,24 | 374770,97 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004667 | 141602,19 | 374770,81 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004668 | 141702,13 | 374770,64 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004669 | 141801,86 | 374776,15 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004670 | 141901,13 | 374787,81 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004671 | 142000,4 | 374799,46 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004672 | 142100,04 | 374806,68 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004673 | 142199,97 | 374806,45 | 65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004674 | 142299,53 | 374798,35 | 65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004675 | 142398,93 | 374787,95 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004676 | 142497,88 | 374774,11 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004677 | 142597,31 | 374763,94 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004678 | 142696,74 | 374753,78 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004679 | 142796,17 | 374743,62 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004680 | 142895,74 | 374735,25 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004681 | 142995,63 | 374736,54 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004682 | 143094,51 | 374750,3 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004683 | 143191,66 | 374773,72 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004684 | 143286,15 | 374806,16 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004685 | 143379,29 | 374842,41 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004686 | 143471,75 | 374880,33 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004687 | 143563,72 | 374919,46 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004688 | 143654,76 | 374960,62 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004689 | 143739,57 | 375013,34 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004690 | 143815,91 | 375077,75 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004691 | 143882,33 | 375152,32 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004692 | 143940,36 | 375233,69 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004693 | 143997,85 | 375315,45 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004694 | 144055,33 | 375397,22 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004695 | 144113,88 | 375478,2 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004696 | 144180,12 | 375552,95 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004697 | 144255,19 | 375618,82 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004698 | 144337,93 | 375674,77 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004699 | 144426,91 | 375720,14 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004700 | 144520,36 | 375755,51 | 65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004701 | 144614,48 | 375789,12 | 65,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004702 | 144708,7 | 375822,48 | 65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004703 | 144802,92 | 375855,83 | 65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004704 | 144897,14 | 375889,19 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004705 | 144990,79 | 375924,02 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004706 | 145084,92 | 375957,63 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004707 | 145179,44 | 375990,06 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004708 | 145274,72 | 376020,2 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004709 | 145372,58 | 376040,23 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004710 | 145472,16 | 376047,93 | 65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004711 | 145571,96 | 376043,69 | 65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004712 | 145671,27 | 376032,43 | 65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004713 | 145770,58 | 376021,12 | 65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004714 | 145869,88 | 376009,81 | 65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004715 | 145969,19 | 375998,5 | 65,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004716 | 146068,5 | 375987,19 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004717 | 146167,81 | 375975,87 | 65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004718 | 146266,5 | 375960,57 | 64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004719 | 146362,4 | 375932,67 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004720 | 146454,14 | 375893,18 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004721 | 146542,89 | 375847,21 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004722 | 146633,25 | 375804,56 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004723 | 146724,38 | 375763,64 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004724 | 146813,51 | 375718,43 | 64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004725 | 146903,64 | 375675,29 | 65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004726 | 146996,79 | 375639,14 | 64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004727 | 147092,54 | 375610,57 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004728 | 147190,26 | 375589,73 | 65,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004729 | 147284,15 | 375563,07 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004730 | 147273,2 | 375473,07 | 64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004731 | 147250,6 | 375375,96 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004732 | 147213,4 | 375283,43 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004733 | 147158,89 | 375199,82 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004734 | 147095,03 | 375122,93 | 64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004735 | 147036,39 | 375042,21 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004736 | 146996,11 | 374950,96 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004737 | 146976,97 | 374853,07 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004738 | 146974,71 | 374753,18 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004739 | 146975,46 | 374653,24 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004740 | 146978,2 | 374553,34 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004741 | 146984,01 | 374453,57 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004742 | 146990,89 | 374353,86 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004743 | 147000,82 | 374254,4 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004744 | 147015,89 | 374155,67 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004745 | 147033,49 | 374057,3 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004746 | 147048,53 | 373958,49 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004747 | 147063,94 | 373859,74 | 65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004748 | 147091,97 | 373764,1 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004749 | 147144,39 | 373679,37 | 66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004750 | 147207,6 | 373601,94 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004751 | 147267,57 | 373522,58 | 52,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004752 | 147213,86 | 373455,38 | 53,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004753 | 147140,54 | 373518,17 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004754 | 147077,08 | 373595,38 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004755 | 147017,23 | 373675,31 | 65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004756 | 146974,15 | 373765,31 | 65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004757 | 146950,88 | 373862,33 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004758 | 146935,92 | 373961,15 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004759 | 146921,22 | 374060,01 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004760 | 146907,41 | 374158,99 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004761 | 146896,28 | 374258,32 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004762 | 146886,51 | 374357,78 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004763 | 146879,56 | 374457,49 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004764 | 146874,1 | 374557,28 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004765 | 146871,19 | 374657,18 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004766 | 146865,67 | 374756,93 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004767 | 146866,68 | 374856,8 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004768 | 146882,87 | 374955,28 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004769 | 146916,83 | 375049,09 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004770 | 146969,77 | 375133,62 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004771 | 147033,37 | 375210,72 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004772 | 147095,54 | 375288,94 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004773 | 147139,24 | 375378,23 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004774 | 147160,64 | 375475,81 | 66,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004775 | 147071,07 | 375502,25 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004776 | 146974,98 | 375529,64 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004777 | 146880,97 | 375563,49 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004778 | 146789,61 | 375604 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004779 | 146700,64 | 375649,52 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004780 | 146611,49 | 375694,7 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004781 | 146522,89 | 375740,93 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004782 | 146434,33 | 375787,27 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004783 | 146343,67 | 375829,2 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004784 | 146248,26 | 375858,64 | 64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004785 | 146149,62 | 375874,31 | 64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004786 | 146050,3 | 375885,51 | 65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004787 | 145950,98 | 375896,71 | 65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004788 | 145851,66 | 375907,91 | 65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004789 | 145752,34 | 375919,11 | 65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004790 | 145653,02 | 375930,31 | 64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004791 | 145553,7 | 375941,5 | 65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004792 | 145453,87 | 375943,92 | 65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004793 | 145354,67 | 375932,54 | 65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004794 | 145258,11 | 375907,03 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004795 | 145164,42 | 375872,26 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004796 | 145070,22 | 375838,84 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004797 | 144975,55 | 375806,87 | 64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004798 | 144881,3 | 375773,6 | 66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004799 | 144787,04 | 375740,34 | 65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004800 | 144692,79 | 375707,07 | 65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004801 | 144598,54 | 375673,81 | 65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004802 | 144505,53 | 375637,27 | 65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004803 | 144414,73 | 375595,65 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004804 | 144329,38 | 375543,71 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004805 | 144253,03 | 375479,45 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004806 | 144187,37 | 375404,23 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004807 | 144129,44 | 375322,79 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004808 | 144071,98 | 375241,01 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004809 | 144014,52 | 375159,22 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004810 | 143955,74 | 375078,41 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004811 | 143888,73 | 375004,35 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004812 | 143813,12 | 374939,06 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004813 | 143729,82 | 374883,95 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004814 | 143640,32 | 374839,62 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004815 | 143548,35 | 374800,5 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004816 | 143456,39 | 374761,35 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004817 | 143365,97 | 374718,84 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004818 | 143272,57 | 374683,28 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004819 | 143176,52 | 374655,82 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004820 | 143077,74 | 374640,75 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004821 | 142978,21 | 374632,04 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004822 | 142878,3 | 374632,51 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004823 | 142778,77 | 374641,49 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004824 | 142679,34 | 374651,64 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004825 | 142579,91 | 374661,78 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004826 | 142480,47 | 374671,93 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004827 | 142381,07 | 374682,41 | 64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004828 | 142281,68 | 374692,86 | 65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004829 | 142182,14 | 374701,71 | 64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004830 | 142082,26 | 374702,44 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004831 | 141982,76 | 374693,4 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004832 | 141883,49 | 374681,75 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004833 | 141784,19 | 374670,4 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004834 | 141684,33 | 374667,68 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004835 | 141584,38 | 374667,86 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004836 | 141484,43 | 374668,05 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004837 | 141384,48 | 374668,23 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004838 | 141284,53 | 374668,42 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004839 | 141184,58 | 374668,6 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004840 | 141084,63 | 374668,79 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004841 | 140984,68 | 374668,97 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004842 | 140884,74 | 374669,16 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004843 | 140784,79 | 374669,34 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004844 | 140684,89 | 374666,99 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004845 | 140585,71 | 374655 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004846 | 140486,86 | 374640,23 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004847 | 140392,73 | 374625,82 | 55
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004848 | 140358,92 | 374709,84 | 57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004849 | 140347,54 | 374806,83 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004850 | 140315,12 | 374901,37 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004851 | 140282,53 | 374995,86 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004852 | 140247,95 | 375089,61 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004853 | 140214,13 | 375183,66 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004854 | 140178,77 | 375277,15 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004855 | 140139,42 | 375367,62 | 54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004856 | 140108,31 | 375458,41 | 53,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004857 | 140056,56 | 375543,5 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004858 | 139976,24 | 375601,67 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004859 | 139880,08 | 375627,98 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004860 | 139781,49 | 375644,34 | 57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004861 | 139683,09 | 375649,77 | 53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004862 | 139590,21 | 375681,51 | 55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004863 | 139492,6 | 375703,02 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004864 | 139395 | 375724,53 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004865 | 139297,81 | 375747,84 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004866 | 139200,81 | 375771,95 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004867 | 139103,81 | 375796,06 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004868 | 139006,82 | 375820,17 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004869 | 138909,57 | 375843,23 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004870 | 138812,64 | 375850,48 | 52
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004871 | 138771,94 | 375933,35 | 55,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004872 | 138741,61 | 376028,34 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004873 | 138733,12 | 376127,8 | 57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004874 | 138729,55 | 376227,68 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004875 | 138725,98 | 376327,57 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004876 | 138722,42 | 376427,45 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004877 | 138721,58 | 376527,38 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004878 | 138725,56 | 376627,24 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004879 | 138734,78 | 376726,74 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004880 | 138746,57 | 376825,99 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004881 | 138758,36 | 376925,24 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004882 | 138770,15 | 377024,49 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004883 | 138781,93 | 377123,74 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004884 | 138793,72 | 377223 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004885 | 138805,51 | 377322,25 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004886 | 138817,02 | 377421,53 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004887 | 138817,02 | 377519,89 | 55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004888 | 138824,59 | 377615,97 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004889 | 138821,6 | 377715,84 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004890 | 138816,19 | 377815,64 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004891 | 138810,79 | 377915,45 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004892 | 138805,38 | 378015,25 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004893 | 138799,97 | 378115,05 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004894 | 138794,56 | 378214,85 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004895 | 138789,16 | 378314,66 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004896 | 138783,75 | 378414,46 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004897 | 138764,79 | 378510,64 | 55
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004898 | 138773,36 | 378608,06 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004899 | 138766,98 | 378707,8 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004900 | 138760,6 | 378807,55 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004901 | 138753,5 | 378907,24 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004902 | 138745,08 | 379006,84 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004903 | 138736,66 | 379106,43 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004904 | 138726,6 | 379205,87 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004905 | 138715,93 | 379305,24 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004906 | 138705,25 | 379404,62 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004907 | 138694,58 | 379504 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004908 | 138683,9 | 379603,38 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004909 | 138665,07 | 379701,14 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004910 | 138643,85 | 379793,22 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004911 | 138614,34 | 379888,67 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004912 | 138577,86 | 379981,69 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004913 | 138535,1 | 380072 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004914 | 138486,35 | 380159,24 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004915 | 138436,36 | 380245,79 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004916 | 138384,56 | 380331,25 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004917 | 138336,46 | 380418,86 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004918 | 138287,01 | 380505,71 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004919 | 138240,41 | 380594,12 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004920 | 138197,3 | 380684,29 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004921 | 138158,51 | 380776,39 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004922 | 138120,94 | 380869,01 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004923 | 138083,37 | 380961,63 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004924 | 138045,81 | 381054,25 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004925 | 138008,24 | 381146,87 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004926 | 137970,67 | 381239,49 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004927 | 137933,11 | 381332,12 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004928 | 137897,38 | 381425,43 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004929 | 137869,22 | 381521,29 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004930 | 137859,24 | 381620,57 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004931 | 137858,33 | 381720,48 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004932 | 137860,27 | 381820,41 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004933 | 137862,22 | 381920,34 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004934 | 137864,17 | 382020,27 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004935 | 137866,12 | 382120,2 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004936 | 137868,07 | 382220,13 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004937 | 137870,01 | 382320,06 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004938 | 137870,87 | 382419,99 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004939 | 137869,6 | 382519,93 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004940 | 137868,32 | 382619,87 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004941 | 137867,05 | 382719,82 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004942 | 137863,57 | 382819,7 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004943 | 137859,95 | 382919,59 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004944 | 137856,33 | 383019,47 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004945 | 137852,71 | 383119,35 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004946 | 137849,1 | 383219,24 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004947 | 137845,48 | 383319,12 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004948 | 137841,86 | 383419 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004949 | 137838,24 | 383518,89 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004950 | 137835,62 | 383618,78 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004951 | 137832,12 | 383718,67 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004952 | 137828,63 | 383818,56 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004953 | 137825,13 | 383918,44 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004954 | 137821,64 | 384018,33 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004955 | 137815,99 | 384118,06 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004956 | 137813 | 384217,96 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004957 | 137813,71 | 384317,91 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004958 | 137814,43 | 384417,86 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004959 | 137808,01 | 384516,29 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004960 | 137809,35 | 384613,08 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004961 | 137806,73 | 384712,98 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004962 | 137805,42 | 384812,93 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004963 | 137804,11 | 384912,87 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004964 | 137802,8 | 385012,81 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004965 | 137801,5 | 385112,75 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004966 | 137802,76 | 385212,65 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004967 | 137811,82 | 385312,17 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004968 | 137827,42 | 385410,87 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004969 | 137849,44 | 385508,34 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004970 | 137877,7 | 385604,19 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004971 | 137911,58 | 385698,2 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004972 | 137947,6 | 385791,43 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004973 | 137983,63 | 385884,66 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004974 | 138019,65 | 385977,89 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004975 | 138055,82 | 386071,07 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004976 | 138091,5 | 386164,43 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004977 | 138127,08 | 386257,83 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004978 | 138160,47 | 386352,01 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004979 | 138181,18 | 386446,45 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004980 | 138215,9 | 386538,18 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004981 | 138238,67 | 386635,49 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004982 | 138257,59 | 386733,62 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004983 | 138272,6 | 386832,43 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004984 | 138283,32 | 386931,79 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004985 | 138290,2 | 387031,49 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004986 | 138292,91 | 387131,4 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004987 | 138291,35 | 387231,32 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004988 | 138287,5 | 387331,19 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004989 | 138283,66 | 387431,07 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004990 | 138281,74 | 387531 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004991 | 138283,64 | 387630,91 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004992 | 138291,86 | 387730,49 | 56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004993 | 138303,11 | 387829,64 | 52,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004994 | 138324,02 | 387927,36 | 51,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004995 | 138344,83 | 388025,1 | 54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004996 | 138359,28 | 388123,97 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004997 | 138366,17 | 388223,65 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004998 | 138366,02 | 388323,55 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00004999 | 138315,07 | 388394,57 | 55,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005000 | 138356,7 | 388473,74 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005001 | 138359,25 | 388573,65 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005002 | 138348,02 | 388672,81 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005003 | 138329,84 | 388771,09 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005004 | 138301,8 | 388866,84 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005005 | 138265,48 | 388959,96 | 54,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005006 | 138227,87 | 389052,56 | 54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005007 | 138189,2 | 389144,71 | 54,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005008 | 138148,65 | 389236,07 | 54,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005009 | 138105,78 | 389326,34 | 54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005010 | 138059,95 | 389415,16 | 54,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005011 | 138012,06 | 389502,88 | 54
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005012 | 137961,78 | 389589,26 | 54,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005013 | 137909,23 | 389674,28 | 56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005014 | 137854,78 | 389758,09 | 55,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005015 | 137798,09 | 389840,39 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005016 | 137739,03 | 389921,03 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005017 | 137679,98 | 390001,67 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005018 | 137620,92 | 390082,3 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005019 | 137561,87 | 390162,94 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005020 | 137502,81 | 390243,58 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005021 | 137440,01 | 390321,17 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005022 | 137373,93 | 390383,17 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005023 | 137299,17 | 390421,49 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005024 | 137284,93 | 390513,49 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005025 | 137231,4 | 390597,83 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005026 | 137176,94 | 390681,64 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005027 | 137124,4 | 390766,65 | 65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005028 | 137074,11 | 390853,02 | 66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005029 | 137023,81 | 390939,4 | 66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005030 | 136976,14 | 391027,24 | 66,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005031 | 136929,49 | 391115,62 | 66,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005032 | 136884,91 | 391205,08 | 66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005033 | 136841,62 | 391295,12 | 66,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005034 | 136799,86 | 391385,92 | 65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005035 | 136760,01 | 391477,58 | 64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005036 | 136722,45 | 391570,21 | 66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005037 | 136684,89 | 391662,83 | 66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005038 | 136647,33 | 391755,46 | 66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005039 | 136609,77 | 391848,08 | 66,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005040 | 136572,42 | 391940,79 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005041 | 136535,83 | 392033,79 | 66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005042 | 136499,57 | 392126,93 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005043 | 136463,32 | 392220,07 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005044 | 136427,06 | 392313,22 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005045 | 136390,8 | 392406,36 | 65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005046 | 136356,02 | 392500,04 | 65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005047 | 136325,86 | 392595,32 | 65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005048 | 136299,2 | 392691,63 | 65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005049 | 136276,71 | 392789,01 | 65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005050 | 136254,56 | 392886,47 | 66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005051 | 136229,71 | 392983,27 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005052 | 136200,79 | 393078,94 | 65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005053 | 136170 | 393174,03 | 66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005054 | 136138,87 | 393269,01 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005055 | 136110,57 | 393364,84 | 66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005056 | 136088,52 | 393462,3 | 66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005057 | 136074,79 | 393561,25 | 66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005058 | 136071,91 | 393661,1 | 66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005059 | 136035,45 | 393719,9 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005060 | 135991,8 | 393791,77 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005061 | 136072,63 | 393845,43 | 64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005062 | 136118,89 | 393931,45 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005063 | 136146,55 | 394027,42 | 65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005064 | 136165,1 | 394125,56 | 66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005065 | 136171,73 | 394225,22 | 68,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005066 | 136166,21 | 394324,96 | 68,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005067 | 136148,51 | 394423,26 | 67,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005068 | 136118,82 | 394518,63 | 66,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005069 | 136079,08 | 394610,29 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005070 | 136032,67 | 394698,79 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005071 | 135982,42 | 394785,19 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005072 | 135931,75 | 394871,34 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005073 | 135884,41 | 394959,34 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005074 | 135844,51 | 395050,95 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005075 | 135812,58 | 395145,63 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005076 | 135789,43 | 395242,81 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005077 | 135774,65 | 395341,63 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005078 | 135802,39 | 395428,22 | 57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005079 | 154514,55 | 378559,94 | 56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005080 | 154565,38 | 378473,86 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005081 | 154616,36 | 378387,88 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005082 | 154667,36 | 378301,89 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005083 | 154725,19 | 378220,95 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005084 | 154801,39 | 378156,39 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005085 | 154878,22 | 378092,59 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005086 | 154931,34 | 378008,98 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005087 | 154956,78 | 377912,4 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005088 | 155004,03 | 377825,23 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005089 | 155073,64 | 377753,52 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005090 | 155143,23 | 377681,77 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005091 | 155210,95 | 377608,23 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005092 | 155278,67 | 377534,68 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005093 | 155346,38 | 377461,14 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005094 | 155414,28 | 377387,77 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005095 | 155489,7 | 377322,37 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005096 | 155575,14 | 377270,62 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005097 | 155661,17 | 377219,79 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005098 | 155739,2 | 377157,46 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005099 | 155806,82 | 377083,97 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005100 | 155866,65 | 377003,89 | 54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005101 | 155929,2 | 376925,94 | 53,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005102 | 155996,32 | 376851,88 | 53,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005103 | 156067,91 | 376782,12 | 53,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005104 | 156143,71 | 376716,97 | 53,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005105 | 156223,24 | 376656,44 | 53,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005106 | 156303,13 | 376596,38 | 53,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005107 | 156374,35 | 376526,36 | 54,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005108 | 156433,98 | 376446,26 | 53,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005109 | 156481,08 | 376358,18 | 52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005110 | 156522,31 | 376267,1 | 53,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005111 | 156563,53 | 376176,03 | 53,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005112 | 156600,32 | 376083,15 | 53,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005113 | 156623,28 | 375985,96 | 53,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005114 | 156630,96 | 375886,39 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005115 | 156629,64 | 375786,43 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005116 | 156628,33 | 375686,47 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005117 | 156627,01 | 375586,51 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005118 | 156625,69 | 375486,55 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005119 | 156624,38 | 375386,58 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005120 | 156623,08 | 375286,62 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005121 | 156634,66 | 375187,58 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005122 | 156670,45 | 375094,53 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005123 | 156728,31 | 375013,33 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005124 | 156804,08 | 374948,4 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005125 | 156882 | 374885,9 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005126 | 156948,36 | 374811,31 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005127 | 157000,2 | 374725,99 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005128 | 157035,92 | 374632,77 | 57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005129 | 157062,98 | 374536,53 | 57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005130 | 157090,04 | 374440,29 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005131 | 157116,08 | 374343,78 | 56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005132 | 157136,4 | 374245,92 | 56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005133 | 157151,5 | 374147,11 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005134 | 157164,17 | 374047,95 | 56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005135 | 157176,83 | 373948,78 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005136 | 157189,5 | 373849,62 | 57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005137 | 157202,16 | 373750,45 | 56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005138 | 157214,83 | 373651,29 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005139 | 157227,5 | 373552,12 | 56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005140 | 157240,16 | 373452,96 | 56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005141 | 157252,83 | 373353,79 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005142 | 157263,01 | 373254,35 | 56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005143 | 157269,6 | 373154,61 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005144 | 157273,08 | 373054,71 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005145 | 157282,42 | 372955,55 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005146 | 157314,73 | 372861,41 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005147 | 157374,98 | 372782,11 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005148 | 157456,04 | 372774,36 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005149 | 157546,58 | 372816,74 | 56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005150 | 157635,36 | 372861,08 | 55
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005151 | 157724,3 | 372894,43 | 51,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005152 | 157783,56 | 372831,03 | 50,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005153 | 157716,54 | 372761,87 | 52,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005154 | 157622,99 | 372732,66 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005155 | 157532,31 | 372690,58 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005156 | 157450,12 | 372645,6 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005157 | 157539,32 | 372601,06 | 54,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005158 | 157614,39 | 372648,22 | 53,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005159 | 157690,11 | 372595,04 | 53,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005160 | 157779,23 | 372550,82 | 54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005161 | 157860,16 | 372492,2 | 56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005162 | 157942,43 | 372435,75 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005163 | 158025,61 | 372380,36 | 56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005164 | 158104 | 372318,36 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005165 | 158177,27 | 372250,39 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005166 | 158244,87 | 372176,78 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005167 | 158306,31 | 372097,95 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005168 | 158361,4 | 372014,56 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005169 | 158409,61 | 371927,02 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005170 | 158450,72 | 371835,93 | 56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005171 | 158492,05 | 371745,32 | 54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005172 | 158535,9 | 371655,52 | 53
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005173 | 158570,31 | 371562,01 | 52,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005174 | 158589,95 | 371465,35 | 55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005175 | 158594,14 | 371369,45 | 54,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005176 | 158580,06 | 371270,92 | 52,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005177 | 158544,58 | 371177,5 | 54,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005178 | 158514,19 | 371082,33 | 55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005179 | 158483,15 | 370988,04 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005180 | 158449,29 | 370894,02 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005181 | 158411,7 | 370801,39 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005182 | 158372,43 | 370709,48 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005183 | 158334,36 | 370617,04 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005184 | 158296,46 | 370524,53 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005185 | 158258,72 | 370431,96 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005186 | 158220,98 | 370339,39 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005187 | 158182,5 | 370247,13 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005188 | 158144,19 | 370154,78 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005189 | 158105,93 | 370062,43 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005190 | 158067,88 | 369969,98 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005191 | 158029,83 | 369877,54 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005192 | 157991,78 | 369785,09 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005193 | 157953,73 | 369692,64 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005194 | 157915,68 | 369600,2 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005195 | 157877,63 | 369507,75 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005196 | 157839,58 | 369415,3 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005197 | 157801,53 | 369322,86 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005198 | 157763,48 | 369230,41 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005199 | 157725,43 | 369137,97 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005200 | 157687,29 | 369045,56 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005201 | 157649,1 | 368953,17 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005202 | 157611,84 | 368860,43 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005203 | 157572,61 | 368768,51 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005204 | 157535,97 | 368675,54 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005205 | 157499,87 | 368588,8 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005206 | 157460,47 | 368496,96 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005207 | 157422,45 | 368404,5 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005208 | 157384,43 | 368312,04 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005209 | 157346,45 | 368219,57 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005210 | 157308,45 | 368127,1 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005211 | 157270,46 | 368034,63 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005212 | 157232,47 | 367942,16 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005213 | 157194,47 | 367849,69 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005214 | 157156,48 | 367757,22 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005215 | 157118,49 | 367664,75 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005216 | 157080,5 | 367572,28 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005217 | 157042,5 | 367479,81 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005218 | 157004,51 | 367387,35 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005219 | 156966,52 | 367294,88 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005220 | 156928,52 | 367202,41 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005221 | 156890,53 | 367109,94 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005222 | 156852,92 | 367017,32 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005223 | 156814,6 | 366925,04 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005224 | 156776,61 | 366832,57 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005225 | 156738,62 | 366740,1 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005226 | 156700,64 | 366647,63 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005227 | 156662,65 | 366555,16 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005228 | 156624,66 | 366462,68 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005229 | 156586,67 | 366370,21 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005230 | 156548,83 | 366277,69 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005231 | 156510,63 | 366185,35 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005232 | 156472,59 | 366092,9 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005233 | 156434,56 | 366000,45 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005234 | 156396,52 | 365908 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005235 | 156358,48 | 365815,55 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005236 | 156320,44 | 365723,1 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005237 | 156282,4 | 365630,65 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005238 | 156244,36 | 365538,2 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005239 | 156206,33 | 365445,75 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005240 | 156168,29 | 365353,3 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005241 | 156130,25 | 365260,84 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005242 | 156092,21 | 365168,39 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005243 | 156054,17 | 365075,94 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005244 | 156016,27 | 364983,44 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005245 | 155978,37 | 364890,94 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005246 | 155940,44 | 364798,44 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005247 | 155902,52 | 364705,94 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005248 | 155865,83 | 364612,98 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005249 | 155829,03 | 364520,08 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005250 | 155788,73 | 364428,64 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005251 | 155750,6 | 364336,22 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005252 | 155712,61 | 364243,75 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005253 | 155673,59 | 364151,77 | 56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005254 | 155588,65 | 364148,26 | 54,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005255 | 155600,07 | 364241,8 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005256 | 155637,71 | 364334,41 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005257 | 155675,68 | 364426,89 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005258 | 155694,23 | 364518,51 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005259 | 155720,24 | 364610,34 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005260 | 155782,16 | 364685,81 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005261 | 155820,07 | 364778,31 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005262 | 155857,98 | 364870,82 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005263 | 155895,89 | 364963,32 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005264 | 155931,41 | 365056,71 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005265 | 155971,88 | 365148,03 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005266 | 156009,93 | 365240,48 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005267 | 156047,97 | 365332,93 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005268 | 156086,01 | 365425,38 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005269 | 156124,05 | 365517,83 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005270 | 156162,09 | 365610,28 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005271 | 156200,13 | 365702,73 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005272 | 156238,15 | 365795,19 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005273 | 156276,18 | 365887,64 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005274 | 156314,2 | 365980,1 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005275 | 156352,22 | 366072,56 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005276 | 156390,25 | 366165,01 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005277 | 156427,8 | 366257,65 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005278 | 156466,33 | 366349,86 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005279 | 156504,3 | 366442,34 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005280 | 156542,28 | 366534,81 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005281 | 156580,25 | 366627,29 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005282 | 156618,23 | 366719,77 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005283 | 156656,2 | 366812,25 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005284 | 156694,18 | 366904,72 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005285 | 156732,15 | 366997,2 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005286 | 156770,17 | 367089,58 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005287 | 156808,16 | 367182,05 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005288 | 156846,16 | 367274,52 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005289 | 156884,15 | 367366,99 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005290 | 156922,15 | 367459,46 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005291 | 156960,14 | 367551,93 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005292 | 156998,14 | 367644,4 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005293 | 157036,13 | 367736,87 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005294 | 157074,13 | 367829,33 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005295 | 157112,12 | 367921,8 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005296 | 157150,12 | 368014,27 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005297 | 157188,11 | 368106,74 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005298 | 157226,11 | 368199,21 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005299 | 157264,1 | 368291,68 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005300 | 157302,1 | 368384,15 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005301 | 157340,09 | 368476,62 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005302 | 157377,9 | 368569,16 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005303 | 157402,88 | 368664,19 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005304 | 157452,12 | 368748,76 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005305 | 157490,51 | 368841,06 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005306 | 157528,83 | 368933,32 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005307 | 157566,94 | 369025,74 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005308 | 157604,98 | 369118,19 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005309 | 157643,02 | 369210,64 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005310 | 157681,07 | 369303,09 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005311 | 157719,11 | 369395,54 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005312 | 157757,15 | 369487,99 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005313 | 157795,2 | 369580,44 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005314 | 157833,24 | 369672,88 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005315 | 157871,28 | 369765,33 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005316 | 157909,33 | 369857,78 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005317 | 157947,37 | 369950,23 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005318 | 157985,41 | 370042,68 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005319 | 158023,46 | 370135,13 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005320 | 158061,5 | 370227,58 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005321 | 158099,54 | 370320,03 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005322 | 158137,25 | 370412,61 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005323 | 158175,34 | 370505,04 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005324 | 158212,3 | 370597,84 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005325 | 158251,62 | 370689,71 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005326 | 158289,49 | 370782,23 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005327 | 158326,59 | 370875,05 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005328 | 158363,61 | 370967,91 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005329 | 158394,31 | 371063,01 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005330 | 158409,22 | 371160,77 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005331 | 158405,1 | 371260,46 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005332 | 158392,78 | 371359,66 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005333 | 158381,33 | 371453,1 | 55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005334 | 158375,36 | 371552,78 | 54,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005335 | 158379,15 | 371652,66 | 55,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005336 | 158362,7 | 371750,93 | 56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005337 | 158330,84 | 371844,73 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005338 | 158285,2 | 371933,64 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005339 | 158231,96 | 372018,21 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005340 | 158171,69 | 372097,93 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005341 | 158104,66 | 372172,05 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005342 | 158031,45 | 372240,08 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005343 | 157952,55 | 372301,42 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005344 | 157868,31 | 372354,95 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005345 | 157776,16 | 372393,06 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005346 | 157678,05 | 372412,06 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005347 | 157581,28 | 372436,97 | 56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005348 | 157510,7 | 372498,11 | 52,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005349 | 157419,66 | 372539,01 | 51
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005350 | 157337,3 | 372585,9 | 54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005351 | 157243,6 | 372557,07 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005352 | 157152,51 | 372515,89 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005353 | 157059,78 | 372478,54 | 56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005354 | 156965,16 | 372446,97 | 55
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005355 | 156869,85 | 372432,46 | 51,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005356 | 156772,56 | 372412,48 | 55,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005357 | 156675,35 | 372389,19 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005358 | 156578,25 | 372365,44 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005359 | 156481,19 | 372341,49 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005360 | 156384,13 | 372317,54 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005361 | 156287,07 | 372293,59 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005362 | 156190,01 | 372269,64 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005363 | 156092,95 | 372245,69 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005364 | 155995,89 | 372221,74 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005365 | 155899,17 | 372196,54 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005366 | 155805,19 | 372162,58 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005367 | 155711,71 | 372127,21 | 57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005368 | 155620,62 | 372094,76 | 52,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005369 | 155526,07 | 372080,9 | 54,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005370 | 155429,76 | 372054,45 | 56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005371 | 155332,34 | 372032,02 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005372 | 155234,92 | 372009,59 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005373 | 155137,14 | 371988,83 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005374 | 155039,11 | 371969,23 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005375 | 154941,08 | 371949,64 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005376 | 154842,62 | 371932,31 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005377 | 154744,14 | 371915,12 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005378 | 154645,36 | 371899,81 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005379 | 154546,01 | 371888,75 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005380 | 154446,28 | 371881,96 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005381 | 154346,37 | 371878,89 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005382 | 154246,42 | 371880,23 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005383 | 154146,59 | 371885,49 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005384 | 154047,06 | 371894,74 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005385 | 153948,02 | 371908,28 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005386 | 153849,5 | 371925,21 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005387 | 153750,42 | 371938,33 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005388 | 153651,51 | 371952,58 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005389 | 153554,6 | 371976,71 | 56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005390 | 153462,36 | 372007,53 | 57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005391 | 153371,94 | 372042,44 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005392 | 153280,42 | 372082,64 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005393 | 153190,45 | 372126,2 | 65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005394 | 153102,59 | 372173,88 | 65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005395 | 153016,25 | 372224,24 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005396 | 152932,06 | 372278,14 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005397 | 152850,16 | 372335,45 | 65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005398 | 152770,4 | 372395,7 | 64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005399 | 152693,2 | 372459,2 | 65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005400 | 152618,47 | 372525,59 | 65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005401 | 152546,41 | 372594,86 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005402 | 152477,22 | 372667,01 | 65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005403 | 152410,7 | 372741,63 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005404 | 152347,37 | 372818,97 | 65,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005405 | 152286,83 | 372898,51 | 65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005406 | 152229,82 | 372980,63 | 65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005407 | 152175,29 | 373064,4 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005408 | 152109,53 | 373133,34 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005409 | 152082,81 | 373226,57 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005410 | 152034,84 | 373314,27 | 65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005411 | 151986,89 | 373402 | 65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005412 | 151938,95 | 373489,72 | 65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005413 | 151891 | 373577,44 | 66,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005414 | 151842,1 | 373664,63 | 66,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005415 | 151791,86 | 373751,06 | 66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005416 | 151740,11 | 373836,59 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005417 | 151684,3 | 373919,47 | 66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005418 | 151620,32 | 373996,24 | 65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005419 | 151555,96 | 374072,71 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005420 | 151493,85 | 374147,62 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005421 | 151443,2 | 374230,06 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005422 | 151385,78 | 374311,89 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005423 | 151328,87 | 374394,08 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005424 | 151273,49 | 374477,3 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005425 | 151218,15 | 374560,55 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005426 | 151162,81 | 374643,81 | 65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005427 | 151107,46 | 374727,06 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005428 | 151052,12 | 374810,32 | 55
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005429 | 150996,89 | 374893,64 | 55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005430 | 150942,81 | 374977,72 | 55,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005431 | 150885,32 | 375059,43 | 55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005432 | 150817,06 | 375132,46 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005433 | 150748,79 | 375205,47 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005434 | 150662,1 | 375200,66 | 57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005435 | 150617,39 | 375271,59 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005436 | 150662,82 | 375358,64 | 65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005437 | 150619,18 | 375447,77 | 65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005438 | 150569,53 | 375534,54 | 65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005439 | 150517,99 | 375620,2 | 65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005440 | 150466,21 | 375705,71 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005441 | 150414,32 | 375791,14 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005442 | 150362,27 | 375876,47 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005443 | 150340,33 | 375966,3 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005444 | 150427,39 | 375996,6 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005445 | 150484,67 | 375916,08 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005446 | 150536,77 | 375830,77 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005447 | 150588,86 | 375745,46 | 65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005448 | 150641,24 | 375660,31 | 65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005449 | 150694,53 | 375575,73 | 65,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005450 | 150746,24 | 375490,29 | 65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005451 | 150779,75 | 375396,34 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005452 | 150832,49 | 375317,32 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005453 | 150872,27 | 375232,84 | 65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005454 | 150937,78 | 375157,34 | 65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005455 | 150999,95 | 375079,14 | 65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005456 | 151054,61 | 374995,45 | 66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005457 | 151108,96 | 374911,55 | 66,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005458 | 151163,31 | 374827,64 | 66,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005459 | 151218,66 | 374744,4 | 66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005460 | 151274,29 | 374661,34 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005461 | 151329,91 | 374578,27 | 66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005462 | 151385,63 | 374495,27 | 66,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005463 | 151447,56 | 374416,87 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005464 | 151514,87 | 374342,96 | 64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005465 | 151582,12 | 374272,2 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005466 | 151629,97 | 374190,22 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005467 | 151687,14 | 374108,26 | 64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005468 | 151742,93 | 374025,3 | 65,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005469 | 151796,82 | 373941,1 | 66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005470 | 151849,3 | 373856,03 | 66,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005471 | 151900,94 | 373770,43 | 66,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005472 | 151950,65 | 373683,7 | 67
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005473 | 151998,69 | 373596,03 | 66,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005474 | 152046,72 | 373508,35 | 65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005475 | 152094,76 | 373420,68 | 65,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005476 | 152142,63 | 373332,91 | 65,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005477 | 152192,69 | 373246,48 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005478 | 152258,11 | 373175,12 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005479 | 152286,25 | 373083,47 | 65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005480 | 152341,65 | 373000,28 | 65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005481 | 152400,55 | 372919,5 | 65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005482 | 152462,51 | 372841,07 | 66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005483 | 152527,81 | 372765,38 | 66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005484 | 152596,17 | 372692,46 | 66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005485 | 152667,01 | 372621,94 | 65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005486 | 152740,96 | 372554,68 | 65,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005487 | 152817,73 | 372490,66 | 66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005488 | 152896,81 | 372429,51 | 66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005489 | 152978,58 | 372372,02 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005490 | 153062,3 | 372317,4 | 66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005491 | 153148,46 | 372266,72 | 66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005492 | 153237,27 | 372220,94 | 66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005493 | 153331,38 | 372187,45 | 65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005494 | 153427,09 | 372158,61 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005495 | 153523,16 | 372148,67 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005496 | 153603,78 | 372096,28 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005497 | 153699,54 | 372067,63 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005498 | 153796,44 | 372043,12 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005499 | 153894,24 | 372022,45 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005500 | 153992,88 | 372006,26 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005501 | 154092,11 | 371994,23 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005502 | 154191,75 | 371986,3 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005503 | 154291,65 | 371982,73 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005504 | 154391,61 | 371983,5 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005505 | 154491,45 | 371988,43 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005506 | 154590,98 | 371997,63 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005507 | 154689,95 | 372011,55 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005508 | 154788,53 | 372028,19 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005509 | 154887,09 | 372044,9 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005510 | 154985,27 | 372063,74 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005511 | 155083,38 | 372082,9 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005512 | 155181,21 | 372103,49 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005513 | 155277,9 | 372128,74 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005514 | 155371,71 | 372163,22 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005515 | 155466,06 | 372196,15 | 56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005516 | 155556,12 | 372231,87 | 52,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005517 | 155651,99 | 372243,61 | 56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005518 | 155749,05 | 372267,55 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005519 | 155846,11 | 372291,5 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005520 | 155943,19 | 372315,35 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005521 | 156040,26 | 372339,26 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005522 | 156137,32 | 372363,21 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005523 | 156234,38 | 372387,16 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005524 | 156331,44 | 372411,11 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005525 | 156428,5 | 372435,05 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005526 | 156525,59 | 372458,87 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005527 | 156622,66 | 372482,77 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005528 | 156719,73 | 372506,66 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005529 | 156816,93 | 372530,03 | 55,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005530 | 156908,65 | 372559,58 | 53,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005531 | 157003,76 | 372567,8 | 56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005532 | 157096,24 | 372605,73 | 56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005533 | 157186,43 | 372648,85 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005534 | 157210,59 | 372712,89 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005535 | 157172,02 | 372804,86 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005536 | 157156,6 | 372903,39 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005537 | 157161,3 | 373003,19 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005538 | 157165,1 | 373102,74 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005539 | 157159,98 | 373202,58 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005540 | 157151,31 | 373302,17 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005541 | 157139,72 | 373401,46 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005542 | 157126,97 | 373500,61 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005543 | 157114,22 | 373599,76 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005544 | 157101,47 | 373698,92 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005545 | 157088,71 | 373798,07 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005546 | 157075,96 | 373897,22 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005547 | 157063,21 | 373996,38 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005548 | 157050,45 | 374095,53 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005549 | 157037,08 | 374194,6 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005550 | 157018,21 | 374292,75 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005551 | 156993,37 | 374389,56 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005552 | 156966,44 | 374485,83 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005553 | 156939,51 | 374582,11 | 56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005554 | 156905,88 | 374676,08 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005555 | 156852,86 | 374760,58 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005556 | 156782,42 | 374831,22 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005557 | 156702,69 | 374891,52 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005558 | 156631,81 | 374961,78 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005559 | 156576,22 | 375044,66 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005560 | 156538,01 | 375136,86 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005561 | 156518,78 | 375234,79 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005562 | 156516,96 | 375334,68 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005563 | 156518,34 | 375434,64 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005564 | 156519,73 | 375534,6 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005565 | 156521,12 | 375634,56 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005566 | 156522,5 | 375734,52 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005567 | 156523,89 | 375834,48 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005568 | 156522,16 | 375934,38 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005569 | 156504,23 | 376032,58 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005570 | 156468,92 | 376125,98 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005571 | 156427,82 | 376217,11 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005572 | 156386,66 | 376308,22 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005573 | 156339,38 | 376396,17 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005574 | 156277,38 | 376474,41 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005575 | 156202,16 | 376540,06 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005576 | 156121,37 | 376598,93 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005577 | 156043,47 | 376661,55 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005578 | 155969,17 | 376728,42 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005579 | 155899,07 | 376799,67 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005580 | 155832,87 | 376874,56 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005581 | 155771,21 | 376953,23 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005582 | 155710,9 | 377032,93 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005583 | 155639,71 | 377102,91 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005584 | 155557 | 377158,86 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005585 | 155469,83 | 377207,78 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005586 | 155388,68 | 377265,99 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005587 | 155317,26 | 377335,81 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005588 | 155249,5 | 377409,31 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005589 | 155181,73 | 377482,81 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005590 | 155113,96 | 377556,3 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005591 | 155046,2 | 377629,8 | 54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005592 | 154975,68 | 377700,66 | 54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005593 | 154906,94 | 377773,15 | 54,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005594 | 154856,94 | 377859,35 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005595 | 154827,81 | 377954,93 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005596 | 154767,83 | 378033,24 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005597 | 154689,31 | 378095,12 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005598 | 154616,75 | 378163,61 | 56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005599 | 154561,19 | 378246,34 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005600 | 154510,24 | 378332,34 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005601 | 154459,36 | 378418,39 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005602 | 154408,48 | 378504,44 | 55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005603 | 154432,46 | 378585,79 | 54,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005604 | 131960,68 | 423032,87 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005605 | 131930,53 | 422951,84 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005606 | 131847,98 | 422895,51 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005607 | 131767,8 | 422835,79 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005608 | 131685,16 | 422779,71 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005609 | 131594,69 | 422737,23 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005610 | 131503,52 | 422696,19 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005611 | 131415,54 | 422648,81 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005612 | 131328,9 | 422598,91 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005613 | 131242,26 | 422549,02 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005614 | 131158,39 | 422495,49 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005615 | 131077,27 | 422444,13 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005616 | 130996,39 | 422385,42 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005617 | 130920,16 | 422320,79 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005618 | 130849,8 | 422249,81 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005619 | 130786,45 | 422172,53 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005620 | 130728,06 | 422091,39 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005621 | 130675,53 | 422006,34 | 57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005622 | 130626,22 | 421925,32 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005623 | 130574,74 | 421839,63 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005624 | 130526,85 | 421751,86 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005625 | 130476,22 | 421665,67 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005626 | 130422,29 | 421581,49 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005627 | 130365,07 | 421499,51 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005628 | 130304,56 | 421419,93 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005629 | 130238,79 | 421344,77 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005630 | 130161,13 | 421282,05 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005631 | 130073,77 | 421233,69 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005632 | 130029,95 | 421180,63 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005633 | 130098,14 | 421108,8 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005634 | 130191,48 | 421075,16 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005635 | 130289,74 | 421056,68 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005636 | 130388 | 421038,19 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005637 | 130486,4 | 421020,51 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005638 | 130583,91 | 420998,49 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005639 | 130680,88 | 420974,16 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005640 | 130776,6 | 420945,28 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005641 | 130872,34 | 420916,46 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005642 | 130967,33 | 420885,32 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005643 | 131061,87 | 420852,78 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005644 | 131156,41 | 420820,24 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005645 | 131250,94 | 420787,71 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005646 | 131345,48 | 420755,17 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005647 | 131440,23 | 420723,28 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005648 | 131537,25 | 420699,2 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005649 | 131632,81 | 420670,12 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005650 | 131725,72 | 420638,96 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005651 | 131815,42 | 420598,85 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005652 | 131910,31 | 420567,33 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005653 | 132005,04 | 420535,37 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005654 | 132099,19 | 420501,73 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005655 | 132194,1 | 420470,34 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005656 | 132290,5 | 420443,87 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005657 | 132388,21 | 420422,72 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005658 | 132486,81 | 420406,25 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005659 | 132585,88 | 420392,83 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005660 | 132684,98 | 420379,57 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005661 | 132784,08 | 420366,3 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005662 | 132883,18 | 420353,04 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005663 | 132982,27 | 420339,77 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005664 | 133081,37 | 420326,5 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005665 | 133180,47 | 420313,24 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005666 | 133279,57 | 420299,97 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005667 | 133378,66 | 420286,71 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005668 | 133477,76 | 420273,44 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005669 | 133576,86 | 420260,18 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005670 | 133675,96 | 420246,92 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005671 | 133775,06 | 420233,66 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005672 | 133874,15 | 420220,39 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005673 | 133973,25 | 420207,13 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005674 | 134072,35 | 420193,87 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005675 | 134171,45 | 420180,61 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005676 | 134270,55 | 420167,35 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005677 | 134370,05 | 420159,52 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005678 | 134465,85 | 420168,2 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005679 | 134550,74 | 420120,1 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005680 | 134646,82 | 420092,49 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005681 | 134741,44 | 420060,25 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005682 | 134834,1 | 420022,7 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005683 | 134924,48 | 419980 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005684 | 135012,29 | 419932,22 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005685 | 135097,32 | 419879,67 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005686 | 135179,1 | 419822,15 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005687 | 135260,04 | 419763,48 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005688 | 135338,38 | 419701,35 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005689 | 135407,1 | 419638,23 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005690 | 135472,77 | 419563,37 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005691 | 135537,29 | 419487,08 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005692 | 135593,03 | 419404,14 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005693 | 135639 | 419315,42 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005694 | 135675,48 | 419222,38 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005695 | 135702,51 | 419126,17 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005696 | 135726,26 | 419029,05 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005697 | 135750,01 | 418931,93 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005698 | 135773,76 | 418834,81 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005699 | 135797,51 | 418737,69 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005700 | 135821,26 | 418640,57 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005701 | 135845,01 | 418543,45 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005702 | 135868,76 | 418446,34 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005703 | 135892,51 | 418349,22 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005704 | 135916,26 | 418252,1 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005705 | 135940,01 | 418154,98 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005706 | 135963,76 | 418057,86 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005707 | 135987,51 | 417960,74 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005708 | 136012,3 | 417863,89 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005709 | 136042,67 | 417768,65 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005710 | 136078,12 | 417675,16 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005711 | 136114,71 | 417582,13 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005712 | 136156,53 | 417497,08 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005713 | 136186,19 | 417403,82 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005714 | 136219,48 | 417309,55 | 66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005715 | 136249,17 | 417214,09 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005716 | 136274,78 | 417117,45 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005717 | 136296,97 | 417019,97 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005718 | 136318,63 | 416922,37 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005719 | 136344,56 | 416825,82 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005720 | 136372,74 | 416729,9 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005721 | 136401,34 | 416634,09 | 66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005722 | 136429,93 | 416538,28 | 65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005723 | 136458,52 | 416442,48 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005724 | 136487,11 | 416346,67 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005725 | 136515,67 | 416250,86 | 65,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005726 | 136542,25 | 416154,49 | 66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005727 | 136560,99 | 416056,31 | 65,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005728 | 136576,36 | 415957,52 | 65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005729 | 136598,7 | 415860,11 | 65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005730 | 136626,98 | 415764,21 | 65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005731 | 136658,64 | 415669,38 | 66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005732 | 136688,87 | 415574,09 | 65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005733 | 136723,95 | 415480,48 | 65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005734 | 136769,64 | 415391,65 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005735 | 136827,13 | 415310,13 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005736 | 136891,78 | 415233,9 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005737 | 136963,06 | 415163,86 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005738 | 137043,23 | 415104,28 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005739 | 137126,35 | 415048,73 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005740 | 137210,25 | 414994,36 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005741 | 137290,53 | 414977 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005742 | 137216,75 | 415041,16 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005743 | 137209,97 | 415125,82 | 57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005744 | 137297,76 | 415120,8 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005745 | 137377,24 | 415060,28 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005746 | 137434,66 | 414979,51 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005747 | 137472,94 | 414887,16 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005748 | 137521,35 | 414799,81 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005749 | 137583,63 | 414721,79 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005750 | 137660,55 | 414658,13 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005751 | 137741,72 | 414599,76 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005752 | 137822,98 | 414541,52 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005753 | 137902,82 | 414481,44 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005754 | 137984,86 | 414424,31 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005755 | 138067,35 | 414367,81 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005756 | 138150,17 | 414311,8 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005757 | 138232,99 | 414255,78 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005758 | 138315,81 | 414199,77 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005759 | 138398,62 | 414143,76 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005760 | 138481,44 | 414087,74 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005761 | 138564,26 | 414031,73 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005762 | 138647,07 | 413975,71 | 64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005763 | 138729,89 | 413919,7 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005764 | 138812,71 | 413863,68 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005765 | 138895,18 | 413807,19 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005766 | 138974,27 | 413746,05 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005767 | 139049,1 | 413679,78 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005768 | 139119,43 | 413608,74 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005769 | 139185,17 | 413533,44 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005770 | 139245,85 | 413453,99 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005771 | 139300,94 | 413370,58 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005772 | 139350,81 | 413283,95 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005773 | 139395,07 | 413194,33 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005774 | 139433,22 | 413101,93 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005775 | 139465,6 | 413007,36 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005776 | 139493 | 412911,21 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005777 | 139520,22 | 412815,01 | 64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005778 | 139548,44 | 412719,1 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005779 | 139579,05 | 412623,93 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005780 | 139611,26 | 412529,28 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005781 | 139644,71 | 412435,09 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005782 | 139586,74 | 412374,69 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005783 | 139498,86 | 412383,11 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005784 | 139474,84 | 412479,62 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005785 | 139455,14 | 412577,64 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005786 | 139435,45 | 412675,67 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005787 | 139415,75 | 412773,69 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005788 | 139394,42 | 412871,35 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005789 | 139368,61 | 412967,93 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005790 | 139336,8 | 413062,68 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005791 | 139298,92 | 413155,18 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005792 | 139254,13 | 413244,55 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005793 | 139203,43 | 413330,69 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005794 | 139147 | 413413,19 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005795 | 139084,81 | 413491,44 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005796 | 139017,55 | 413565,38 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005797 | 138945,06 | 413634,22 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005798 | 138868,1 | 413698,01 | 64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005799 | 138786,7 | 413756,03 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005800 | 138703,94 | 413812,11 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005801 | 138621,17 | 413868,2 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005802 | 138538,4 | 413924,29 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005803 | 138455,63 | 413980,37 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005804 | 138372,87 | 414036,46 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005805 | 138290,1 | 414092,55 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005806 | 138207,33 | 414148,64 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005807 | 138124,56 | 414204,72 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005808 | 138041,79 | 414260,81 | 65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005809 | 137959,03 | 414316,9 | 65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005810 | 137876,26 | 414372,98 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005811 | 137792,34 | 414427,23 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005812 | 137710,9 | 414485,21 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005813 | 137629,49 | 414543,26 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005814 | 137542,23 | 414566,15 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005815 | 137496,22 | 414643,51 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005816 | 137414,91 | 414701,69 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005817 | 137333,6 | 414759,87 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005818 | 137252,29 | 414818,05 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005819 | 137170,98 | 414876,23 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005820 | 137089,67 | 414934,41 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005821 | 137008,36 | 414992,59 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005822 | 136928,31 | 415052,45 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005823 | 136850,93 | 415103,54 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005824 | 136786,03 | 415156,99 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005825 | 136735,84 | 415237,91 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005826 | 136684,82 | 415323,88 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005827 | 136638 | 415412,04 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005828 | 136600,51 | 415504,66 | 64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005829 | 136569,19 | 415599,58 | 65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005830 | 136539,75 | 415695,13 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005831 | 136510,7 | 415790,78 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005832 | 136484,77 | 415887,32 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005833 | 136466,85 | 415985,64 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005834 | 136450,98 | 416084,35 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005835 | 136427,64 | 416181,52 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005836 | 136399,49 | 416277,45 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005837 | 136370,91 | 416373,26 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005838 | 136342,33 | 416469,07 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005839 | 136313,75 | 416564,88 | 66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005840 | 136285,17 | 416660,69 | 66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005841 | 136256,59 | 416756,5 | 65,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005842 | 136229,32 | 416852,68 | 66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005843 | 136206,12 | 416949,92 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005844 | 136184,57 | 417047,55 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005845 | 136160,44 | 417144,56 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005846 | 136132,64 | 417240,59 | 65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005847 | 136100,66 | 417335,31 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005848 | 136062,49 | 417427,64 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005849 | 135972,2 | 417449,26 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005850 | 135876,15 | 417421,74 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005851 | 135780,48 | 417392,72 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005852 | 135684,8 | 417363,69 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005853 | 135589,13 | 417334,67 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005854 | 135493,45 | 417305,64 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005855 | 135397,78 | 417276,62 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005856 | 135302,1 | 417247,59 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005857 | 135206,42 | 417218,57 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005858 | 135110,75 | 417189,54 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005859 | 135015,07 | 417160,52 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005860 | 134919,4 | 417131,49 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005861 | 134823,72 | 417102,46 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005862 | 134728,05 | 417073,44 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005863 | 134632,48 | 417044,05 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005864 | 134536,97 | 417014,5 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005865 | 134441,46 | 416984,94 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005866 | 134351,57 | 416944,89 | 54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005867 | 134255,7 | 416924,23 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005868 | 134161,21 | 416891,58 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005869 | 134066,8 | 416858,68 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005870 | 133972,38 | 416825,78 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005871 | 133877,97 | 416792,88 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005872 | 133783,56 | 416759,98 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005873 | 133689,14 | 416727,07 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005874 | 133603,88 | 416679,46 | 54,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005875 | 133508,92 | 416667,96 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005876 | 133415,79 | 416631,73 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005877 | 133323,13 | 416594,17 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005878 | 133229,8 | 416558,31 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005879 | 133136,36 | 416522,73 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005880 | 133042,05 | 416489,56 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005881 | 132947,69 | 416456,49 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005882 | 132852,89 | 416424,75 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005883 | 132757,96 | 416393,36 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005884 | 132663,03 | 416361,98 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005885 | 132568,1 | 416330,59 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005886 | 132473,18 | 416299,21 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005887 | 132378,71 | 416266,49 | 57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005888 | 132285,51 | 416230,64 | 55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005889 | 132192,2 | 416194,94 | 52,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005890 | 132096,48 | 416166,37 | 51,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005891 | 131999,24 | 416143,35 | 51,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005892 | 131907,65 | 416111,26 | 51
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005893 | 131815,14 | 416075,63 | 51,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005894 | 131725,78 | 416035,39 | 52
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005895 | 131656,38 | 415964,67 | 52,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005896 | 131574,93 | 415914,41 | 53,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005897 | 131486,39 | 415868,01 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005898 | 131393,19 | 415832,08 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005899 | 131297,36 | 415803,59 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005900 | 131201,52 | 415775,09 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005901 | 131105,69 | 415746,6 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005902 | 131009,85 | 415718,12 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005903 | 130913,97 | 415689,75 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005904 | 130818,1 | 415661,38 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005905 | 130722,23 | 415633,01 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005906 | 130626,02 | 415605,88 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005907 | 130528,03 | 415586,2 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005908 | 130428,93 | 415573,13 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005909 | 130329,59 | 415561,83 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005910 | 130230,25 | 415550,53 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005911 | 130130,9 | 415539,23 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005912 | 130031,35 | 415530,44 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005913 | 129931,41 | 415531,03 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005914 | 129831,95 | 415540,97 | 57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005915 | 129732,77 | 415553,59 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005916 | 129633,59 | 415566,16 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005917 | 129537,15 | 415552,71 | 52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005918 | 129447,63 | 415590,17 | 56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005919 | 129348,49 | 415603,11 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005920 | 129249,33 | 415615,9 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005921 | 129150,17 | 415628,7 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005922 | 129051,01 | 415641,49 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005923 | 128951,85 | 415654,28 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005924 | 128852,69 | 415667,08 | 56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005925 | 128753,53 | 415679,87 | 56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005926 | 128654,37 | 415692,66 | 56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005927 | 128555,03 | 415703,66 | 54,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005928 | 128459,48 | 415706,85 | 55,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005929 | 128359,76 | 415700,72 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005930 | 128261,22 | 415684,05 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005931 | 128163,16 | 415664,52 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005932 | 128065,1 | 415645,01 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005933 | 127967,04 | 415625,51 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005934 | 127868,98 | 415606 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005935 | 127770,92 | 415586,5 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005936 | 127672,86 | 415566,99 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005937 | 127573,99 | 415552,19 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005938 | 127474,55 | 415541,97 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005939 | 127374,73 | 415536,56 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005940 | 127274,77 | 415536,95 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005941 | 127174,82 | 415539,38 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005942 | 127074,87 | 415541,81 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005943 | 126974,91 | 415544,23 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005944 | 126874,96 | 415546,66 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005945 | 126775,01 | 415549,09 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005946 | 126675,06 | 415551,52 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005947 | 126575,11 | 415553,94 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005948 | 126475,15 | 415556,37 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005949 | 126375,2 | 415558,8 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005950 | 126275,25 | 415561,27 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005951 | 126175,32 | 415564,42 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005952 | 126075,39 | 415567,57 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005953 | 125975,46 | 415570,72 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005954 | 125875,52 | 415573,86 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005955 | 125775,59 | 415577,01 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005956 | 125677,52 | 415568,33 | 53,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005957 | 125581,67 | 415589,71 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005958 | 125482,53 | 415602,58 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005959 | 125384,53 | 415622,17 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005960 | 125289,14 | 415652,01 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005961 | 125194,4 | 415683,97 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005962 | 125100,2 | 415717,43 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005963 | 125005,31 | 415748,92 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005964 | 124908,74 | 415774,59 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005965 | 124811,3 | 415782,94 | 55,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005966 | 124713,41 | 415794,25 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005967 | 124613,44 | 415796,1 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005968 | 124513,48 | 415797,77 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005969 | 124413,51 | 415799,44 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005970 | 124313,54 | 415801,11 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005971 | 124213,57 | 415802,78 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005972 | 124113,61 | 415804,45 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005973 | 124013,64 | 415806,12 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005974 | 123913,67 | 415807,79 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005975 | 123813,7 | 415809,46 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005976 | 123713,74 | 415811,13 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005977 | 123613,79 | 415813,46 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005978 | 123514,23 | 415822,17 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005979 | 123416 | 415840,56 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005980 | 123319,14 | 415865,35 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005981 | 123222,28 | 415890,13 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005982 | 123125,42 | 415914,92 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005983 | 123028,56 | 415939,7 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005984 | 122932,93 | 415968,51 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005985 | 122842,09 | 416010,23 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005986 | 122744,86 | 416032,03 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005987 | 122646,74 | 416034,88 | 54,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005988 | 122559,96 | 416080,56 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005989 | 122463,18 | 416105,68 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005990 | 122367,16 | 416133,41 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005991 | 122274,07 | 416169,79 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005992 | 122184,88 | 416214,89 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005993 | 122097,4 | 416263,31 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005994 | 122009,3 | 416310,51 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005995 | 121917,93 | 416350,99 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005996 | 121830,68 | 416399,79 | 52,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005997 | 121810,52 | 416483,35 | 54,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005998 | 121896,62 | 416493,95 | 54
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00005999 | 121984,81 | 416447,01 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006000 | 122071,45 | 416397,53 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006001 | 122158,29 | 416348,02 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006002 | 122245,64 | 416299,37 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006003 | 122335,62 | 416255,9 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006004 | 122429,65 | 416222,07 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006005 | 122526,21 | 416196,15 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006006 | 122622,43 | 416169,17 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006007 | 122716,16 | 416142,11 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006008 | 122814,82 | 416126,03 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006009 | 122908,99 | 416093,43 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006010 | 123000,84 | 416054,26 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006011 | 123097,56 | 416028,95 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006012 | 123194,43 | 416004,22 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006013 | 123291,31 | 415979,49 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006014 | 123388,18 | 415954,76 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006015 | 123485,45 | 415931,77 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006016 | 123584,55 | 415918,97 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006017 | 123684,44 | 415915,33 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006018 | 123784,4 | 415913,6 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006019 | 123884,37 | 415911,86 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006020 | 123984,34 | 415910,12 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006021 | 124084,3 | 415908,42 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006022 | 124184,27 | 415906,74 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006023 | 124284,24 | 415905,05 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006024 | 124384,21 | 415903,37 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006025 | 124484,17 | 415901,68 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006026 | 124584,14 | 415900 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006027 | 124684,11 | 415898,31 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006028 | 124784,05 | 415895,84 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006029 | 124879,92 | 415892,28 | 55,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006030 | 124975,26 | 415866,08 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006031 | 125070,92 | 415837,09 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006032 | 125165,96 | 415806,09 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006033 | 125261,09 | 415775,4 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006034 | 125355,94 | 415743,78 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006035 | 125451,76 | 415715,36 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006036 | 125550,16 | 415698,18 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006037 | 125648,89 | 415693,2 | 56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006038 | 125745,6 | 415681,89 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006039 | 125845,52 | 415678,54 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006040 | 125945,45 | 415675,25 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006041 | 126045,37 | 415671,97 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006042 | 126145,3 | 415668,68 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006043 | 126245,23 | 415665,54 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006044 | 126345,18 | 415663,04 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006045 | 126445,13 | 415660,54 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006046 | 126545,08 | 415658,04 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006047 | 126645,03 | 415655,54 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006048 | 126744,98 | 415653,04 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006049 | 126844,93 | 415650,55 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006050 | 126944,89 | 415648,05 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006051 | 127044,84 | 415645,55 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006052 | 127144,79 | 415643,05 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006053 | 127244,74 | 415640,55 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006054 | 127344,71 | 415639,49 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006055 | 127444,59 | 415643,54 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006056 | 127544,14 | 415652,73 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006057 | 127643,08 | 415667 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006058 | 127741,26 | 415685,83 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006059 | 127839,33 | 415705,3 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006060 | 127937,4 | 415724,77 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006061 | 128035,46 | 415744,25 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006062 | 128133,53 | 415763,72 | 57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006063 | 128231,6 | 415783,19 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006064 | 128329,89 | 415801,36 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006065 | 128429,45 | 415810,04 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006066 | 128527,06 | 415821,13 | 53,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006067 | 128623,73 | 415800,98 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006068 | 128722,89 | 415788,24 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006069 | 128822,05 | 415775,45 | 57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006070 | 128921,21 | 415762,66 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006071 | 129020,37 | 415749,87 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006072 | 129119,53 | 415737,09 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006073 | 129218,69 | 415724,3 | 57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006074 | 129317,85 | 415711,51 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006075 | 129417,01 | 415698,72 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006076 | 129515,28 | 415681,03 | 54,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006077 | 129613,38 | 415672,67 | 56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006078 | 129712,62 | 415660,62 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006079 | 129811,79 | 415647,93 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006080 | 129911,08 | 415636,32 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006081 | 130010,97 | 415633,37 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006082 | 130110,63 | 415640,78 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006083 | 130209,97 | 415652,14 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006084 | 130309,3 | 415663,5 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006085 | 130408,64 | 415674,85 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006086 | 130507,78 | 415687,68 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006087 | 130605,72 | 415707,58 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006088 | 130701,92 | 415734,77 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006089 | 130797,77 | 415763,24 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006090 | 130893,61 | 415791,7 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006091 | 130989,45 | 415820,17 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006092 | 131085,3 | 415848,63 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006093 | 131181,14 | 415877,1 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006094 | 131276,98 | 415905,57 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006095 | 131372,78 | 415934,19 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006096 | 131464,73 | 415973,09 | 55,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006097 | 131549,98 | 416024,52 | 53
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006098 | 131623,24 | 416091,25 | 52
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006099 | 131703,22 | 416150,87 | 51,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006100 | 131790,32 | 416194,83 | 51,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006101 | 131883,27 | 416228,03 | 51,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006102 | 131981,53 | 416246 | 52
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006103 | 132078,66 | 416269,43 | 52,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006104 | 132171,93 | 416304,87 | 53
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006105 | 132266,72 | 416336,12 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006106 | 132360,7 | 416370,24 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006107 | 132455,45 | 416402,14 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006108 | 132550,37 | 416433,57 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006109 | 132645,28 | 416464,99 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006110 | 132740,19 | 416496,42 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006111 | 132834,98 | 416528,24 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006112 | 132929,76 | 416560,06 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006113 | 133024,3 | 416592,58 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006114 | 133118,31 | 416626,61 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006115 | 133211,46 | 416662,93 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006116 | 133304,42 | 416699,72 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006117 | 133397,39 | 416736,5 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006118 | 133491,17 | 416771,01 | 56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006119 | 133585,33 | 416798,7 | 56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006120 | 133679,09 | 416833,36 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006121 | 133773,48 | 416866,33 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006122 | 133867,86 | 416899,3 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006123 | 133962,25 | 416932,28 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006124 | 134056,64 | 416965,25 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006125 | 134151,03 | 416998,23 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006126 | 134245,41 | 417031,2 | 56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006127 | 134335,88 | 417061,68 | 56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006128 | 134431,49 | 417090,91 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006129 | 134527,01 | 417120,46 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006130 | 134622,63 | 417149,65 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006131 | 134718,3 | 417178,7 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006132 | 134813,97 | 417207,75 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006133 | 134909,63 | 417236,8 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006134 | 135005,3 | 417265,86 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006135 | 135100,97 | 417294,91 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006136 | 135196,64 | 417323,96 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006137 | 135292,3 | 417353,02 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006138 | 135387,97 | 417382,07 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006139 | 135483,64 | 417411,12 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006140 | 135579,3 | 417440,17 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006141 | 135674,97 | 417469,23 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006142 | 135770,64 | 417498,28 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006143 | 135866,31 | 417527,33 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006144 | 135962,82 | 417552,94 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006145 | 135996,53 | 417597,91 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006146 | 135960,94 | 417691,34 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006147 | 135927,7 | 417785,61 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006148 | 135900,52 | 417881,78 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006149 | 135876,74 | 417978,9 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006150 | 135852,96 | 418076,01 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006151 | 135829,17 | 418173,12 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006152 | 135805,39 | 418270,23 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006153 | 135781,61 | 418367,34 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006154 | 135757,83 | 418464,46 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006155 | 135734,05 | 418561,57 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006156 | 135710,27 | 418658,68 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006157 | 135686,49 | 418755,79 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006158 | 135662,71 | 418852,9 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006159 | 135638,93 | 418950,02 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006160 | 135615,15 | 419047,13 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006161 | 135591,3 | 419144,22 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006162 | 135559,02 | 419238,8 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006163 | 135516,53 | 419329,22 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006164 | 135462,9 | 419413,52 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006165 | 135399,25 | 419490,53 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006166 | 135329,82 | 419562,43 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006167 | 135261,16 | 419628,81 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006168 | 135183,23 | 419691,39 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006169 | 135102,18 | 419749,92 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006170 | 135019,84 | 419806,61 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006171 | 134933,86 | 419857,59 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006172 | 134845,18 | 419903,72 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006173 | 134753,75 | 419944,13 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006174 | 134660,14 | 419979,21 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006175 | 134564,56 | 420008,46 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006176 | 134468,92 | 420037,53 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006177 | 134373,05 | 420054,91 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006178 | 134273,45 | 420062,52 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006179 | 134174,35 | 420075,78 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006180 | 134075,25 | 420089,03 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006181 | 133976,16 | 420102,28 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006182 | 133877,06 | 420115,53 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006183 | 133777,96 | 420128,78 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006184 | 133678,86 | 420142,03 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006185 | 133579,76 | 420155,29 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006186 | 133480,66 | 420168,54 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006187 | 133381,56 | 420181,82 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006188 | 133282,47 | 420195,12 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006189 | 133183,38 | 420208,43 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006190 | 133084,29 | 420221,73 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006191 | 132985,19 | 420235,03 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006192 | 132886,1 | 420248,33 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006193 | 132787,01 | 420261,64 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006194 | 132687,92 | 420274,94 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006195 | 132588,82 | 420288,24 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006196 | 132489,73 | 420301,54 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006197 | 132391 | 420317,18 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006198 | 132293,06 | 420337,16 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006199 | 132196,19 | 420361,83 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006200 | 132100,74 | 420391,54 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006201 | 132006,5 | 420424,93 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006202 | 131911,93 | 420457,33 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006203 | 131817,08 | 420488,96 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006204 | 131722 | 420519,84 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006205 | 131629,57 | 420544,72 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006206 | 131535,11 | 420577,39 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006207 | 131441,06 | 420611,31 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006208 | 131346,82 | 420644,68 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006209 | 131252,41 | 420677,61 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006210 | 131158,01 | 420710,54 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006211 | 131063,61 | 420743,47 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006212 | 130969,21 | 420776,41 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006213 | 130874,21 | 420807,55 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006214 | 130778,41 | 420836,13 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006215 | 130682,23 | 420863,43 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006216 | 130585,43 | 420888,43 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006217 | 130488,05 | 420911,05 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006218 | 130390,34 | 420932,19 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006219 | 130292,09 | 420950,73 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006220 | 130193,84 | 420969,27 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006221 | 130096,98 | 420993,25 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006222 | 130011,33 | 421044 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006223 | 129946,01 | 421119,12 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006224 | 129880,16 | 421162,48 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006225 | 129801,67 | 421101,04 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006226 | 129709,66 | 421064,64 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006227 | 129610,61 | 421073,83 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006228 | 129512,9 | 421095,03 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006229 | 129415,25 | 421116,47 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006230 | 129317,59 | 421137,91 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006231 | 129219,24 | 421155,79 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006232 | 129122,18 | 421159,37 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006233 | 129023,03 | 421146,61 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006234 | 128923,88 | 421133,72 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006235 | 128824,74 | 421120,83 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006236 | 128725,02 | 421114,25 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006237 | 128625,15 | 421117,74 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006238 | 128525,52 | 421126,13 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006239 | 128425,89 | 421134,52 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006240 | 128326,26 | 421142,9 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006241 | 128226,63 | 421151,29 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006242 | 128127,25 | 421161,88 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006243 | 128028,83 | 421179,45 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006244 | 127930,55 | 421197,79 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006245 | 127831,61 | 421211,31 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006246 | 127732,09 | 421203,93 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006247 | 127636,91 | 421174,17 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006248 | 127546,15 | 421132,21 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006249 | 127455,34 | 421090,39 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006250 | 127363,95 | 421049,87 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006251 | 127272,49 | 421009,46 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006252 | 127181,04 | 420969,05 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006253 | 127089,59 | 420928,64 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006254 | 126998,14 | 420888,24 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006255 | 126906,26 | 420848,88 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006256 | 126809,33 | 420824,97 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006257 | 126709,72 | 420817,38 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006258 | 126609,83 | 420812,91 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006259 | 126509,95 | 420808,44 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006260 | 126410,07 | 420803,97 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006261 | 126310,19 | 420799,49 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006262 | 126210,31 | 420795,02 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006263 | 126110,43 | 420790,55 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006264 | 126010,55 | 420786,08 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006265 | 125910,69 | 420781,18 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006266 | 125811,54 | 420768,84 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006267 | 125718,31 | 420740,51 | 54,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006268 | 125623,28 | 420714,77 | 52,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006269 | 125533,17 | 420671,53 | 52,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006270 | 125443,59 | 420627,12 | 53,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006271 | 125354,02 | 420582,71 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006272 | 125264,44 | 420538,3 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006273 | 125174,86 | 420493,89 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006274 | 125085,29 | 420449,48 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006275 | 125003,12 | 420394,98 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006276 | 124909,06 | 420364,99 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006277 | 124812,79 | 420338,44 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006278 | 124713,33 | 420329,82 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006279 | 124613,35 | 420328,91 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006280 | 124513,37 | 420327,99 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006281 | 124413,4 | 420327,08 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006282 | 124313,42 | 420326,17 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006283 | 124216,55 | 420310,4 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006284 | 124119,51 | 420324,58 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006285 | 124019,54 | 420324,03 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006286 | 123920,06 | 420332,97 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006287 | 123822,95 | 420356,37 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006288 | 123730,85 | 420394,98 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006289 | 123640,8 | 420438,38 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006290 | 123543,37 | 420459,41 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006291 | 123443,94 | 420452,42 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006292 | 123348,06 | 420424,48 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006293 | 123248,41 | 420417,09 | 55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006294 | 123151,57 | 420427,83 | 54,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006295 | 123127,29 | 420510,22 | 52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006296 | 123218,97 | 420525,79 | 56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006297 | 123317,97 | 420527,42 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006298 | 123414,13 | 420554,3 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006299 | 123513,55 | 420563,45 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006300 | 123612,77 | 420553,86 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006301 | 123707,38 | 420522,45 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006302 | 123797,06 | 420478,24 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006303 | 123891,12 | 420444,91 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006304 | 123989,72 | 420429,19 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006305 | 124089,66 | 420428,28 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006306 | 124187,43 | 420438,27 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006307 | 124283,6 | 420429,91 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006308 | 124383,58 | 420430,61 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006309 | 124483,55 | 420431,56 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006310 | 124583,53 | 420432,51 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006311 | 124683,51 | 420433,45 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006312 | 124783,23 | 420438,76 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006313 | 124879,19 | 420465,88 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006314 | 124963,81 | 420514,43 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006315 | 125055,52 | 420550,47 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006316 | 125145,1 | 420594,88 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006317 | 125234,69 | 420639,26 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006318 | 125324,28 | 420683,65 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006319 | 125413,87 | 420728,04 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006320 | 125503,46 | 420772,42 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006321 | 125594,05 | 420814,6 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006322 | 125682,2 | 420857,43 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006323 | 125776,84 | 420872,19 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006324 | 125875,6 | 420886,6 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006325 | 125975,52 | 420888,47 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006326 | 126075,41 | 420892,9 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006327 | 126175,29 | 420897,34 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006328 | 126275,17 | 420901,77 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006329 | 126375,06 | 420906,21 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006330 | 126474,94 | 420910,64 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006331 | 126574,82 | 420915,08 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006332 | 126674,71 | 420919,51 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006333 | 126774,53 | 420924,78 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006334 | 126871,86 | 420946,72 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006335 | 126963,57 | 420986,49 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006336 | 127055,03 | 421026,88 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006337 | 127146,49 | 421067,27 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006338 | 127237,95 | 421107,66 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006339 | 127329,41 | 421148,05 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006340 | 127420,81 | 421188,55 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006341 | 127511,57 | 421230,5 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006342 | 127602,44 | 421272,19 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006343 | 127697,45 | 421302,74 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006344 | 127796,56 | 421314,95 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006345 | 127896,22 | 421309,16 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006346 | 127994,59 | 421291,34 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006347 | 128092,85 | 421272,83 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006348 | 128191,71 | 421258,25 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006349 | 128291,34 | 421249,89 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006350 | 128390,97 | 421241,54 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006351 | 128490,6 | 421233,18 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006352 | 128590,24 | 421224,82 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006353 | 128689,96 | 421218,12 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006354 | 128789,84 | 421221,28 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006355 | 128889,03 | 421233,73 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006356 | 128988,18 | 421246,63 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006357 | 129087,25 | 421260,07 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006358 | 129180,99 | 421283,95 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006359 | 129273,86 | 421252,53 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006360 | 129371,82 | 421232,56 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006361 | 129469,51 | 421211,31 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006362 | 129567,21 | 421190,05 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006363 | 129664,96 | 421169,1 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006364 | 129756,44 | 421197,94 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006365 | 129836,76 | 421256,68 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006366 | 129921,31 | 421306,47 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006367 | 130017,9 | 421323,35 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006368 | 130105,99 | 421370,13 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006369 | 130181,91 | 421434,86 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006370 | 130245,03 | 421512,34 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006371 | 130304,12 | 421592,99 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006372 | 130360,01 | 421675,87 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006373 | 130412,37 | 421761,03 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006374 | 130461,33 | 421848,19 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006375 | 130510,12 | 421935,44 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006376 | 130545,81 | 422026,69 | 54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006377 | 130610,4 | 422100,34 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006378 | 130665,76 | 422183,57 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006379 | 130725,43 | 422263,77 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006380 | 130791,04 | 422339,17 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006381 | 130862,58 | 422408,95 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006382 | 130939,47 | 422472,82 | 50,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006383 | 131019,41 | 422532,86 | 55,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006384 | 131098,19 | 422587,66 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006385 | 131185,23 | 422636,19 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006386 | 131271,58 | 422686,59 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006387 | 131358,28 | 422736,37 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006388 | 131446,09 | 422784,14 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006389 | 131537,17 | 422825,37 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006390 | 131628,08 | 422866,96 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006391 | 131710,82 | 422922,83 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006392 | 131790,97 | 422982,6 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006393 | 131873,79 | 423038,51 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006394 | 137364,55 | 414865,7 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006395 | 137361,38 | 414894,44 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006396 | 150934,71 | 409706,6 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006397 | 150949 | 409608,51 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006398 | 150969,36 | 409511,24 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006399 | 151000,98 | 409417,04 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006400 | 151043,33 | 409327,15 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006401 | 151095,79 | 409242,76 | 64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006402 | 151156,7 | 409164,22 | 64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006403 | 151222,3 | 409089,51 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006404 | 151286,3 | 409013,41 | 65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006405 | 151348,62 | 408935,92 | 65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006406 | 151410,35 | 408857,97 | 65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006407 | 151470,67 | 408778,91 | 65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006408 | 151530,49 | 408699,48 | 65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006409 | 151588,72 | 408618,87 | 65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006410 | 151646,5 | 408537,94 | 65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006411 | 151702,94 | 408456,07 | 65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006412 | 151757,93 | 408373,22 | 65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006413 | 151811,98 | 408289,76 | 65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006414 | 151864,39 | 408205,24 | 65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006415 | 151916,79 | 408120,72 | 65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006416 | 151969,68 | 408036,52 | 65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006417 | 152025,33 | 407954,12 | 65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006418 | 152085,2 | 407874,73 | 65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006419 | 152149,3 | 407798,72 | 65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006420 | 152217,02 | 407725,92 | 65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006421 | 152288,43 | 407656,73 | 65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006422 | 152363,45 | 407591,47 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006423 | 152441,31 | 407529,65 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006424 | 152522,36 | 407472,06 | 65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006425 | 152606,33 | 407418,8 | 64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006426 | 152693,02 | 407370,12 | 64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006427 | 152781,1 | 407323,97 | 64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006428 | 152869,19 | 407277,82 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006429 | 152958,09 | 407233,3 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006430 | 153047,8 | 407190,43 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006431 | 153140,21 | 407160,98 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006432 | 153198,78 | 407086,48 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006433 | 153263,82 | 407011,43 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006434 | 153316,82 | 406927,38 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006435 | 153367,47 | 406841,81 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006436 | 153418,11 | 406756,23 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006437 | 153468,76 | 406670,65 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006438 | 153520,04 | 406585,46 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006439 | 153573,04 | 406501,31 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006440 | 153626,09 | 406417,21 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006441 | 153681,11 | 406334,37 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006442 | 153736,19 | 406251,58 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006443 | 153792,78 | 406169,81 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006444 | 153849,5 | 406088,13 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006445 | 153907,28 | 406007,2 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006446 | 153965,64 | 405926,68 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006447 | 154027,39 | 405848,8 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006448 | 154098,64 | 405779,55 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006449 | 154180,65 | 405723,69 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006450 | 154273,07 | 405687,46 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006451 | 154369,19 | 405662,23 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006452 | 154461,04 | 405649,26 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006453 | 154553,08 | 405617,57 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006454 | 154648,72 | 405590,4 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006455 | 154742,95 | 405558,65 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006456 | 154837,07 | 405526,55 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006457 | 154931,06 | 405494,11 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006458 | 155024,3 | 405459,52 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006459 | 155117,02 | 405423,62 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006460 | 155209,31 | 405386,57 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006461 | 155300,82 | 405347,67 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006462 | 155391,98 | 405307,95 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006463 | 155482,1 | 405265,92 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006464 | 155572,22 | 405223,88 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006465 | 155663 | 405183,29 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006466 | 155755,87 | 405147,8 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006467 | 155850,43 | 405117,07 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006468 | 155946,38 | 405091,01 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006469 | 156043,52 | 405069,87 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006470 | 156141,62 | 405053,66 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006471 | 156240,43 | 405042,6 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006472 | 156339,69 | 405036,99 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006473 | 156439,11 | 405034,67 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006474 | 156537,76 | 405023,63 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006475 | 156632,43 | 404993,71 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006476 | 156726,21 | 404969,6 | 57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006477 | 156812,46 | 404958,08 | 52,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006478 | 156799,68 | 404868,33 | 53,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006479 | 156717,65 | 404827,2 | 52,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006480 | 156635,83 | 404879,05 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006481 | 156543,3 | 404915,2 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006482 | 156445,31 | 404930,68 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006483 | 156345,9 | 404932,92 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006484 | 156246,61 | 404938,07 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006485 | 156147,73 | 404948,6 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006486 | 156049,43 | 404963,53 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006487 | 155952 | 404983,34 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006488 | 155855,6 | 405007,73 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006489 | 155760,53 | 405036,87 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006490 | 155666,98 | 405070,54 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006491 | 155575,13 | 405108,6 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006492 | 155484,84 | 405150,28 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006493 | 155394,64 | 405192,13 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006494 | 155304,4 | 405233,92 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006495 | 155212,83 | 405272,69 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006496 | 155121,14 | 405311,18 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006497 | 155028,63 | 405347,66 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006498 | 154935,32 | 405382,04 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006499 | 154841,76 | 405415,71 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006500 | 154747,65 | 405447,82 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006501 | 154653,53 | 405479,94 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006502 | 154558,45 | 405508,94 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006503 | 154461,97 | 405532,92 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006504 | 154367,28 | 405540,2 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006505 | 154278,1 | 405577,54 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006506 | 154183,64 | 405608,49 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006507 | 154095,18 | 405653,62 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006508 | 154016,24 | 405713,89 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006509 | 153946,18 | 405784,39 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006510 | 153884,75 | 405862,51 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006511 | 153826,07 | 405942,79 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006512 | 153768,39 | 406023,79 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006513 | 153711,5 | 406105,35 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006514 | 153654,63 | 406186,93 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006515 | 153599,62 | 406269,77 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006516 | 153544,62 | 406352,62 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006517 | 153491,25 | 406436,52 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006518 | 153438,2 | 406520,63 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006519 | 153387,08 | 406605,93 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006520 | 153335,97 | 406691,23 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006521 | 153284,85 | 406776,53 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006522 | 153233,68 | 406861,79 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006523 | 153176,73 | 406943,28 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006524 | 153104,75 | 407006,56 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006525 | 153035,33 | 407069,43 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006526 | 152947,06 | 407115,2 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006527 | 152860,67 | 407164,43 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006528 | 152772,82 | 407211,02 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006529 | 152684,76 | 407257,21 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006530 | 152597,11 | 407304,18 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006531 | 152511,81 | 407355,27 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006532 | 152429,09 | 407410,44 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006533 | 152349,37 | 407469,86 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006534 | 152272,36 | 407532,75 | 65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006535 | 152198,44 | 407599,23 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006536 | 152127,95 | 407669,35 | 65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006537 | 152060,56 | 407742,46 | 65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006538 | 151997,18 | 407819,08 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006539 | 151937,55 | 407898,65 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006540 | 151882,35 | 407981,34 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006541 | 151829,48 | 408065,57 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006542 | 151776,61 | 408149,79 | 64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006543 | 151723,74 | 408234,02 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006544 | 151670,79 | 408318,19 | 65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006545 | 151614,53 | 408400,18 | 65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006546 | 151558,26 | 408482,18 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006547 | 151501,33 | 408563,7 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006548 | 151442,73 | 408644,04 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006549 | 151382,96 | 408723,51 | 65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006550 | 151322,39 | 408802,38 | 65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006551 | 151260,4 | 408880,13 | 65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006552 | 151197,93 | 408957,49 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006553 | 151128,54 | 409028,67 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006554 | 151058,51 | 409099,24 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006555 | 150996,45 | 409176,83 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006556 | 150942,06 | 409260,01 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006557 | 150903,75 | 409351,56 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006558 | 150874,1 | 409446,48 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006559 | 150844,7 | 409541,47 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006560 | 150824,11 | 409638,6 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006561 | 150847,65 | 409727,79 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006562 | 157471,83 | 424499,08 | 51,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006563 | 157553,58 | 424441,72 | 51,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006564 | 157649,55 | 424443,03 | 50,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006565 | 157745,65 | 424470,18 | 50,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006566 | 157841,13 | 424450,34 | 50,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006567 | 157927,01 | 424399,29 | 51
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006568 | 158009,37 | 424343,01 | 52,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006569 | 158086,68 | 424279,85 | 52,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006570 | 158134,87 | 424193,59 | 51,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006571 | 158206,9 | 424124,36 | 50,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006572 | 158275,81 | 424052,04 | 50,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006573 | 158343,54 | 423978,6 | 50,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006574 | 158426,23 | 423927,14 | 50,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006575 | 158516,68 | 423923,28 | 53,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006576 | 158570,9 | 424007,09 | 53
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006577 | 158597,88 | 424103,1 | 52,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006578 | 158621,52 | 424200,14 | 52,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006579 | 158643,2 | 424297,53 | 52
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006580 | 158713,53 | 424357,18 | 52,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006581 | 158806,26 | 424359,4 | 52,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006582 | 158892,26 | 424402,36 | 52,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006583 | 158987,82 | 424375,18 | 55,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006584 | 159084,92 | 424353,85 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006585 | 159182,78 | 424334,15 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006586 | 159282,14 | 424331,85 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006587 | 159381,32 | 424343,88 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006588 | 159480,54 | 424355,59 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006589 | 159580,35 | 424358,32 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006590 | 159679,54 | 424349,78 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006591 | 159778,7 | 424337,6 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006592 | 159877,89 | 424325,64 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006593 | 159977,08 | 424313,68 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006594 | 160075,87 | 424298,89 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006595 | 160173,91 | 424279,68 | 57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006596 | 160271,95 | 424260,46 | 57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006597 | 160369,35 | 424238,61 | 57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006598 | 160448,52 | 424180,05 | 56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006599 | 160485,45 | 424088,29 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006600 | 160506,49 | 423990,62 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006601 | 160527,53 | 423892,96 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006602 | 160548,56 | 423795,29 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006603 | 160571,37 | 423698,06 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006604 | 160611,52 | 423606,8 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006605 | 160671,35 | 423527,05 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006606 | 160746,87 | 423461,93 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006607 | 160826,77 | 423401,95 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006608 | 160906,67 | 423341,97 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006609 | 160993,34 | 423292,75 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006610 | 161087,36 | 423259,02 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006611 | 161181,86 | 423226,59 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006612 | 161276,36 | 423194,17 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006613 | 161371,21 | 423162,84 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006614 | 161466,37 | 423132,55 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006615 | 161563,32 | 423131,2 | 52,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006616 | 161617,32 | 423056,33 | 56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006617 | 161692,94 | 422991,67 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006618 | 161777,6 | 422938,61 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006619 | 161862,27 | 422885,58 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006620 | 161946 | 422831,11 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006621 | 162023,58 | 422768,27 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006622 | 162093,17 | 422696,68 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006623 | 162153,83 | 422617,39 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006624 | 162209,25 | 422534,27 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006625 | 162264,68 | 422451,15 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006626 | 162320,22 | 422368,1 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006627 | 162378,35 | 422286,85 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006628 | 162439,27 | 422207,67 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006629 | 162500,76 | 422128,93 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006630 | 162562,45 | 422050,36 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006631 | 162624,28 | 421971,88 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006632 | 162686,12 | 421893,41 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006633 | 162747,96 | 421814,94 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006634 | 162809,79 | 421736,47 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006635 | 162871,63 | 421658 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006636 | 162934,72 | 421580,54 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006637 | 162996,81 | 421502,29 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006638 | 163058,03 | 421423,34 | 56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006639 | 163116,49 | 421342,34 | 55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006640 | 163176,77 | 421262,66 | 53,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006641 | 163235,26 | 421181,71 | 53
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006642 | 163233,75 | 421094,16 | 51,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006643 | 163151,75 | 421119,65 | 53,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006644 | 163093,74 | 421200,94 | 54,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006645 | 163033,29 | 421280,49 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006646 | 162972,21 | 421359,55 | 57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006647 | 162911 | 421438,51 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006648 | 162849,78 | 421517,47 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006649 | 162788,3 | 421596,21 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006650 | 162726,57 | 421674,76 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006651 | 162664,84 | 421753,32 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006652 | 162603,1 | 421831,87 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006653 | 162541,37 | 421910,43 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006654 | 162479,64 | 421988,98 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006655 | 162417,91 | 422067,54 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006656 | 162356,18 | 422146,09 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006657 | 162294,92 | 422225,01 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006658 | 162236,73 | 422306,21 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006659 | 162181,13 | 422389,22 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006660 | 162125,67 | 422472,32 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006661 | 162070,22 | 422555,42 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006662 | 162009,53 | 422634,66 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006663 | 161938,58 | 422704,87 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006664 | 161858,98 | 422765,12 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006665 | 161774,35 | 422818,21 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006666 | 161689,69 | 422871,26 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006667 | 161605,94 | 422925,67 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006668 | 161530,78 | 422990,38 | 55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006669 | 161440,9 | 423027,85 | 57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006670 | 161346,05 | 423059,16 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006671 | 161252,03 | 423092,93 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006672 | 161157,55 | 423125,42 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006673 | 161063,04 | 423157,81 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006674 | 160968,78 | 423190,91 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006675 | 160879,43 | 423235,31 | 55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006676 | 160798,36 | 423293,63 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006677 | 160718,42 | 423353,55 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006678 | 160639,25 | 423414,45 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006679 | 160569,78 | 423486,06 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006680 | 160514,09 | 423568,84 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006681 | 160474,64 | 423660,49 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006682 | 160450,98 | 423757,49 | 56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006683 | 160429,97 | 423855,16 | 55,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006684 | 160408,96 | 423952,84 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006685 | 160387,76 | 424050,46 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006686 | 160344 | 424136,27 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006687 | 160247,1 | 424159,34 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006688 | 160149,1 | 424178,74 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006689 | 160051,09 | 424198,14 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006690 | 159952,21 | 424212,19 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006691 | 159853,01 | 424224,08 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006692 | 159753,81 | 424235,96 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006693 | 159654,61 | 424247,84 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006694 | 159555,1 | 424255,45 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006695 | 159455,52 | 424248,6 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006696 | 159356,35 | 424236,45 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006697 | 159257,08 | 424225,49 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006698 | 159157,8 | 424233,51 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006699 | 159059,89 | 424252,86 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006700 | 158962,17 | 424272,66 | 54,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006701 | 158874,31 | 424281,62 | 53,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006702 | 158787,12 | 424241,72 | 53
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006703 | 158726,8 | 424199,86 | 54
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006704 | 158705,4 | 424102,32 | 53,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006705 | 158680,06 | 424005,68 | 53,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006706 | 158637,52 | 423916,11 | 53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006707 | 158578,33 | 423835,82 | 52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006708 | 158487,7 | 423804,07 | 52
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006709 | 158391,64 | 423830,28 | 52,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006710 | 158302,18 | 423872,73 | 51,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006711 | 158233,99 | 423945,72 | 52,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006712 | 158166,27 | 424019,17 | 52,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006713 | 158095,1 | 424089,27 | 52
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006714 | 158030,49 | 424164,52 | 51,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006715 | 157971,96 | 424241,79 | 50,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006716 | 157891,57 | 424300,94 | 51,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006717 | 157805,51 | 424351,69 | 52
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006718 | 157711,89 | 424354,32 | 52
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006719 | 157615,49 | 424328,47 | 50,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006720 | 157518,46 | 424344,81 | 50,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006721 | 157435,04 | 424399,39 | 53,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006722 | 157367,8 | 424337,31 | 51,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006723 | 157291,21 | 424273,61 | 51,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006724 | 157210,7 | 424214,5 | 52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006725 | 157137,87 | 424146,13 | 52,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006726 | 157057,34 | 424087,54 | 52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006727 | 156969,54 | 424039,87 | 52,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006728 | 156890,28 | 423979,8 | 52,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006729 | 156816,83 | 423912,1 | 51,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006730 | 156735,46 | 423854,82 | 50,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006731 | 156645,32 | 423811,88 | 51,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006732 | 156551,96 | 423777,29 | 52,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006733 | 156465,21 | 423727,75 | 52,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006734 | 156373,91 | 423687,27 | 52,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006735 | 156278,88 | 423656,53 | 52,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006736 | 156185,58 | 423621,39 | 52,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006737 | 156100,27 | 423569,65 | 52,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006738 | 156019,82 | 423510,41 | 52,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006739 | 155939,38 | 423451,16 | 52,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006740 | 155860,9 | 423389,52 | 51
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006741 | 155788,39 | 423330,3 | 50,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006742 | 155706,42 | 423273,21 | 50,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006743 | 155623,88 | 423217,06 | 49,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006744 | 155545,05 | 423155,92 | 49
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006745 | 155462,26 | 423100,08 | 49
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006746 | 155370,51 | 423061,74 | 49,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006747 | 155275,72 | 423030,2 | 49,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006748 | 155187,42 | 422986,7 | 49
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006749 | 155099,75 | 422939,79 | 48,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006750 | 155017,07 | 422884,43 | 48,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006751 | 154930,58 | 422834,42 | 49,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006752 | 154843,51 | 422785,44 | 48,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006753 | 154755,88 | 422737,75 | 48,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006754 | 154666,56 | 422693,04 | 48,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006755 | 154608,28 | 422625,58 | 49,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006756 | 154554,22 | 422544,13 | 49,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006757 | 154471,75 | 422487,75 | 49,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006758 | 154385,86 | 422437,19 | 49,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006759 | 154295,34 | 422394,9 | 50,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006760 | 154200,77 | 422364,11 | 51,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006761 | 154105,12 | 422336,29 | 55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006762 | 154022,77 | 422280,55 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006763 | 153962,4 | 422201,79 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006764 | 153930,87 | 422107,37 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006765 | 153906,45 | 422010,49 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006766 | 153890,45 | 421911,97 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006767 | 153866,97 | 421814,87 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006768 | 153842,76 | 421717,95 | 57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006769 | 153812,19 | 421622,95 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006770 | 153784,74 | 421526,99 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006771 | 153760,39 | 421430,09 | 57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006772 | 153736,05 | 421333,2 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006773 | 153711,7 | 421236,3 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006774 | 153687,35 | 421139,41 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006775 | 153663 | 421042,51 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006776 | 153638,66 | 420945,62 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006777 | 153614,31 | 420848,72 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006778 | 153589,96 | 420751,82 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006779 | 153565,61 | 420654,93 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006780 | 153541,26 | 420558,03 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006781 | 153516,92 | 420461,14 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006782 | 153492,57 | 420364,24 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006783 | 153468,24 | 420267,34 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006784 | 153450,1 | 420169,26 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006785 | 153447,63 | 420069,42 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006786 | 153460,72 | 419970,91 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006787 | 153509,97 | 419884,81 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006788 | 153575,71 | 419809,58 | 57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006789 | 153630,33 | 419726,32 | 56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006790 | 153659,43 | 419631,13 | 56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006791 | 153661,28 | 419531,53 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006792 | 153653,25 | 419431,95 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006793 | 153645,22 | 419332,36 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006794 | 153632,71 | 419233,26 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006795 | 153613,44 | 419135,26 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006796 | 153588,42 | 419038,53 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006797 | 153563,4 | 418941,81 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006798 | 153538,37 | 418845,09 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006799 | 153513,35 | 418748,36 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006800 | 153488,33 | 418651,64 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006801 | 153463,3 | 418554,92 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006802 | 153445,6 | 418456,65 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006803 | 153438,65 | 418357,04 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006804 | 153440,65 | 418257,19 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006805 | 153445,8 | 418157,41 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006806 | 153439,04 | 418059,93 | 55,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006807 | 153353,67 | 418062,77 | 55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006808 | 153342,18 | 418161,17 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006809 | 153336,95 | 418260,94 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006810 | 153335,47 | 418360,8 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006811 | 153341,96 | 418460,45 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006812 | 153358,13 | 418558,99 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006813 | 153382,63 | 418655,83 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006814 | 153407,72 | 418752,54 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006815 | 153432,59 | 418849,3 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006816 | 153457,67 | 418946,01 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006817 | 153482,75 | 419042,71 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006818 | 153507,84 | 419139,42 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006819 | 153528,61 | 419237,1 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006820 | 153541,82 | 419336,11 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006821 | 153549,79 | 419435,7 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006822 | 153557,76 | 419535,29 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006823 | 153553,43 | 419634,58 | 57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006824 | 153511,42 | 419724,44 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006825 | 153446,32 | 419800,2 | 57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006826 | 153387,23 | 419880,45 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006827 | 153352,56 | 419973,86 | 54
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006828 | 153344,17 | 420073,17 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006829 | 153346,69 | 420173,02 | 57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006830 | 153362,78 | 420271,46 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006831 | 153387,13 | 420368,36 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006832 | 153411,48 | 420465,25 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006833 | 153435,83 | 420562,15 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006834 | 153460,18 | 420659,04 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006835 | 153484,53 | 420755,94 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006836 | 153508,88 | 420852,83 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006837 | 153533,22 | 420949,73 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006838 | 153557,57 | 421046,62 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006839 | 153581,92 | 421143,52 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006840 | 153606,27 | 421240,41 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006841 | 153630,62 | 421337,31 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006842 | 153654,84 | 421434,23 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006843 | 153679,15 | 421531,14 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006844 | 153704,48 | 421627,76 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006845 | 153737,42 | 421722,05 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006846 | 153761,96 | 421818,89 | 57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006847 | 153786,31 | 421915,79 | 57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006848 | 153801,59 | 422014,48 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006849 | 153825,48 | 422111,48 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006850 | 153851,95 | 422207,76 | 56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006851 | 153898,47 | 422295,95 | 51,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006852 | 153966,86 | 422368,38 | 55,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006853 | 154048,52 | 422425,65 | 53
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006854 | 154143,29 | 422456,96 | 50,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006855 | 154239,56 | 422482,47 | 50,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006856 | 154330,1 | 422524,69 | 49,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006857 | 154416,14 | 422574,94 | 49
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006858 | 154496,07 | 422634,43 | 50,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006859 | 154525,06 | 422727,95 | 47,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006860 | 154608,7 | 422779,53 | 48,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006861 | 154697,92 | 422824,47 | 48,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006862 | 154785,97 | 422871,32 | 49
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006863 | 154873,09 | 422920,21 | 48,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006864 | 154959,26 | 422970,77 | 49,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006865 | 155042,31 | 423025,64 | 50,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006866 | 155125,8 | 423077,31 | 49,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006867 | 155215,29 | 423118,97 | 49,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006868 | 155310,05 | 423150,62 | 50,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006869 | 155401,86 | 423189,53 | 50
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006870 | 155484,92 | 423244,9 | 49,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006871 | 155566,31 | 423302,85 | 49,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006872 | 155648,79 | 423359,09 | 50,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006873 | 155729,28 | 423418,23 | 50,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006874 | 155804,4 | 423478,88 | 51,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006875 | 155885,29 | 423537,5 | 52,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006876 | 155965,8 | 423596,65 | 53,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006877 | 156046,32 | 423655,8 | 53
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006878 | 156131,54 | 423707,73 | 52,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006879 | 156223,64 | 423746,02 | 52,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006880 | 156319,15 | 423775,29 | 52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006881 | 156411,12 | 423814,18 | 52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006882 | 156498,14 | 423863,23 | 52
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006883 | 156590,37 | 423900,61 | 50,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006884 | 156681,55 | 423940,91 | 50,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006885 | 156762,24 | 423998,97 | 52
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006886 | 156835,13 | 424067,29 | 53
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006887 | 156915,51 | 424126,05 | 53
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006888 | 157003,34 | 424173,66 | 53
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006889 | 157082,65 | 424233,69 | 52,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006890 | 157156,32 | 424301,11 | 52
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006891 | 157237,15 | 424359,81 | 52,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006892 | 157309,61 | 424427,79 | 51,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006893 | 157377,95 | 424500,27 | 50,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006894 | 160456,42 | 402814,57 | 51,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006895 | 160547,67 | 402776,12 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006896 | 160642,91 | 402752,62 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006897 | 160742,18 | 402751,71 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006898 | 160835,6 | 402751,58 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006899 | 160931,01 | 402726,3 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006900 | 161021,14 | 402684,77 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006901 | 161115,63 | 402654,3 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006902 | 161210,22 | 402624,11 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006903 | 161304,18 | 402592,04 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006904 | 161398,15 | 402559,97 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006905 | 161491,38 | 402525,82 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006906 | 161584,5 | 402491,36 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006907 | 161674,27 | 402449,23 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006908 | 161755,73 | 402392,56 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006909 | 161824,4 | 402321,21 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006910 | 161884,03 | 402241,86 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006911 | 161947,28 | 402165,61 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006912 | 162032,71 | 402116,42 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006913 | 162130,49 | 402101,57 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006914 | 162229,73 | 402099,66 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006915 | 162328,86 | 402094,84 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006916 | 162427,99 | 402089,56 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006917 | 162526,28 | 402076,41 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006918 | 162620,7 | 402046,22 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006919 | 162708,45 | 402000,02 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006920 | 162788,6 | 401941,51 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006921 | 162862,87 | 401875,65 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006922 | 162932,73 | 401805,11 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006923 | 163010,4 | 401746 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006924 | 163095,41 | 401698,57 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006925 | 163190,87 | 401671,68 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006926 | 163288,1 | 401651,63 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006927 | 163384,99 | 401629,93 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006928 | 163481,86 | 401608,18 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006929 | 163577,27 | 401581,23 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006930 | 163665,62 | 401535,99 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006931 | 163753,03 | 401488,94 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006932 | 163829,33 | 401425,73 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006933 | 163894,02 | 401352,94 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006934 | 163837,12 | 401284,3 | 56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006935 | 163756,53 | 401337,13 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006936 | 163680,92 | 401401,26 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006937 | 163595,32 | 401451,3 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006938 | 163504,13 | 401489,75 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006939 | 163407,46 | 401512,39 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006940 | 163310,66 | 401534,46 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006941 | 163214,78 | 401559,84 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006942 | 163118 | 401582,03 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006943 | 163023,54 | 401612,49 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006944 | 162934,86 | 401644,13 | 56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006945 | 162872,62 | 401718,98 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006946 | 162802,75 | 401789,5 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006947 | 162729,18 | 401856,14 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006948 | 162649,17 | 401914,79 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006949 | 162560,37 | 401958,86 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006950 | 162464,08 | 401982,22 | 52,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006951 | 162365,04 | 401988,59 | 51,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006952 | 162265,81 | 401991,59 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006953 | 162166,65 | 401996,27 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006954 | 162067,58 | 402002,25 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006955 | 161972,11 | 402028,31 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006956 | 161887,64 | 402079,72 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006957 | 161820,59 | 402152,62 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006958 | 161762,16 | 402232,89 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006959 | 161694,48 | 402305,35 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006960 | 161614,66 | 402363,92 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006961 | 161523,71 | 402403,47 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006962 | 161430,72 | 402438,28 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006963 | 161337,18 | 402471,57 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006964 | 161243,09 | 402503,25 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006965 | 161148,64 | 402533,87 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006966 | 161054,2 | 402564,5 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006967 | 160960,5 | 402597,21 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006968 | 160870,34 | 402638,63 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006969 | 160777,33 | 402633,58 | 56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006970 | 160681,2 | 402648,3 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006971 | 160582,21 | 402653,84 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006972 | 160489,83 | 402689,02 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006973 | 160395,99 | 402717,76 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006974 | 160296,79 | 402713,63 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006975 | 160197,61 | 402709 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006976 | 160098,43 | 402704,38 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006977 | 159999,28 | 402699,2 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006978 | 159900,58 | 402695,35 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006979 | 159872,17 | 402778,66 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006980 | 159960,92 | 402806,48 | 48,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006981 | 160060,16 | 402807,21 | 47,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006982 | 160159,35 | 402811,67 | 47,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006983 | 160258,54 | 402816,13 | 48,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006984 | 160357,73 | 402820,6 | 49,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006985 | 166936,53 | 418302,58 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006986 | 166980,08 | 418213,57 | 65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006987 | 167019,33 | 418122,59 | 66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006988 | 167054,66 | 418030,01 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006989 | 167086,67 | 417936,22 | 65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006990 | 167115,03 | 417841,27 | 65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006991 | 167139,87 | 417745,33 | 65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006992 | 167163,52 | 417649,09 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006993 | 167188,01 | 417553,07 | 65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006994 | 167216,34 | 417458,12 | 66,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006995 | 167252,22 | 417365,78 | 66,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006996 | 167295,31 | 417276,57 | 66,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006997 | 167345,27 | 417191,01 | 66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006998 | 167402,02 | 417109,8 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00006999 | 167462,13 | 417031 | 66,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007000 | 167522,13 | 416952,12 | 66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007001 | 167578,39 | 416870,57 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007002 | 167627,66 | 416784,63 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007003 | 167669,36 | 416694,76 | 65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007004 | 167703,3 | 416601,68 | 65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007005 | 167728,42 | 416505,86 | 65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007006 | 167742,89 | 416407,85 | 64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007007 | 167722,09 | 416318,43 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007008 | 167631,99 | 416331,74 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007009 | 167614,61 | 416428,62 | 65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007010 | 167595,92 | 416525,9 | 65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007011 | 167567,48 | 416620,79 | 65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007012 | 167529,39 | 416712,24 | 65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007013 | 167481,78 | 416799,1 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007014 | 167425,18 | 416880,39 | 65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007015 | 167365 | 416959,13 | 66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007016 | 167305,05 | 417038,05 | 66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007017 | 167248,57 | 417119,46 | 65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007018 | 167197,79 | 417204,54 | 66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007019 | 167153,31 | 417293,08 | 66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007020 | 167115,22 | 417384,54 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007021 | 167083,82 | 417478,52 | 65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007022 | 167058,35 | 417574,28 | 65,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007023 | 167034,53 | 417670,48 | 64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007024 | 167010,39 | 417766,6 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007025 | 166983,56 | 417862 | 65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007026 | 166952,71 | 417956,17 | 65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007027 | 166918,42 | 418049,15 | 65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007028 | 166880,79 | 418140,82 | 65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007029 | 166839,34 | 418230,84 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007030 | 166851,64 | 418316,85 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007031 | 173419,27 | 422530,13 | 54,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007032 | 173499,73 | 422474,72 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007033 | 173582,84 | 422419,12 | 57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007034 | 173671,3 | 422372,56 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007035 | 173760,46 | 422327,3 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007036 | 173844,23 | 422272,88 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007037 | 173920,2 | 422207,93 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007038 | 173989,42 | 422135,8 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007039 | 174051,94 | 422057,83 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007040 | 174105,67 | 421973,55 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007041 | 174149,9 | 421883,94 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007042 | 174182,55 | 421789,49 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007043 | 174203,46 | 421691,77 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007044 | 174220,39 | 421593,22 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007045 | 174237,32 | 421494,66 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007046 | 174254,24 | 421396,1 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007047 | 174271,17 | 421297,55 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007048 | 174288,1 | 421198,99 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007049 | 174305,03 | 421100,44 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007050 | 174321,95 | 421001,88 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007051 | 174338,88 | 420903,32 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007052 | 174355,91 | 420804,79 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007053 | 174365 | 420705,36 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007054 | 174358,17 | 420605,63 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007055 | 174354,5 | 420512,37 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007056 | 174357,21 | 420414,82 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007057 | 174375,88 | 420316,58 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007058 | 174395,44 | 420218,53 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007059 | 174415,25 | 420120,51 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007060 | 174435,06 | 420022,49 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007061 | 174454,87 | 419924,48 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007062 | 174474,68 | 419826,46 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007063 | 174494,49 | 419728,44 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007064 | 174512,26 | 419630,05 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007065 | 174524,96 | 419530,88 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007066 | 174533,07 | 419431,22 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007067 | 174536,15 | 419331,28 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007068 | 174534,35 | 419231,31 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007069 | 174527,78 | 419131,54 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007070 | 174516,03 | 419032,24 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007071 | 174500,43 | 418933,47 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007072 | 174483,97 | 418834,84 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007073 | 174467,52 | 418736,2 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007074 | 174451,06 | 418637,57 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007075 | 174434,61 | 418538,93 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007076 | 174418,15 | 418440,29 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007077 | 174401,69 | 418341,66 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007078 | 174385,24 | 418243,02 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007079 | 174368,78 | 418144,39 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007080 | 174355,98 | 418045,23 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007081 | 174347,37 | 417945,61 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007082 | 174343,19 | 417845,71 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007083 | 174343,44 | 417745,73 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007084 | 174345,34 | 417645,75 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007085 | 174347,25 | 417545,77 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007086 | 174351,4 | 417445,89 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007087 | 174366,32 | 417347,12 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007088 | 174385,73 | 417256 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007089 | 174418,57 | 417161,62 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007090 | 174453,06 | 417067,76 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007091 | 174485,19 | 416973,07 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007092 | 174516,29 | 416878,03 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007093 | 174547,32 | 416782,97 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007094 | 174575,57 | 416687,07 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007095 | 174590,15 | 416588,25 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007096 | 174682,61 | 416578,73 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007097 | 174782,01 | 416589,52 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007098 | 174879,94 | 416609,46 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007099 | 174978,1 | 416628,57 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007100 | 175075,63 | 416650,41 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007101 | 175171,14 | 416679,96 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007102 | 175265,66 | 416712,62 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007103 | 175356,01 | 416742,11 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007104 | 175451,61 | 416771,45 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007105 | 175547,28 | 416800,53 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007106 | 175642,42 | 416831,32 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007107 | 175737,56 | 416862,11 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007108 | 175832,7 | 416892,89 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007109 | 175927,85 | 416923,68 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007110 | 176022,99 | 416954,47 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007111 | 176118,13 | 416985,25 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007112 | 176213,27 | 417016,04 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007113 | 176308,42 | 417046,82 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007114 | 176403,56 | 417077,61 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007115 | 176498,7 | 417108,4 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007116 | 176593,84 | 417139,18 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007117 | 176688,98 | 417169,97 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007118 | 176784,13 | 417200,75 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007119 | 176879,25 | 417231,6 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007120 | 176974,39 | 417262,37 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007121 | 177069,54 | 417293,14 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007122 | 177164,7 | 417323,88 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007123 | 177257,88 | 417359,46 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007124 | 177353,26 | 417389,44 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007125 | 177449,58 | 417415,9 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007126 | 177544,29 | 417447,82 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007127 | 177623,1 | 417508,05 | 54,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007128 | 177718,08 | 417524,86 | 55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007129 | 177814,26 | 417547,01 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007130 | 177906,65 | 417585,28 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007131 | 177999,04 | 417623,54 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007132 | 178091,43 | 417661,81 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007133 | 178183,81 | 417700,07 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007134 | 178276,2 | 417738,34 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007135 | 178368,59 | 417776,6 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007136 | 178460,98 | 417814,87 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007137 | 178552,38 | 417855,28 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007138 | 178620,06 | 417924,05 | 56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007139 | 178686,11 | 417995,45 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007140 | 178744,62 | 418076,55 | 56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007141 | 178796,41 | 418161,88 | 55,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007142 | 178839,88 | 418251,94 | 50,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007143 | 178882,69 | 418342,3 | 54,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007144 | 178923,65 | 418433,49 | 55,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007145 | 178966,78 | 418523,7 | 56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007146 | 179011,98 | 418612,88 | 57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007147 | 179053,06 | 418703,87 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007148 | 179058,28 | 418802,66 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007149 | 179021,92 | 418895,67 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007150 | 178982,24 | 418987,44 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007151 | 178943,79 | 419079,74 | 55,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007152 | 178905,89 | 419172,28 | 53,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007153 | 178872,92 | 419266,67 | 55,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007154 | 178836,64 | 419359,84 | 56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007155 | 178795,82 | 419449,93 | 56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007156 | 178762,18 | 419542,43 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007157 | 178724,44 | 419635,03 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007158 | 178687,05 | 419727,77 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007159 | 178666,97 | 419824,75 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007160 | 178697,04 | 419919,01 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007161 | 178769,1 | 419986,86 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007162 | 178856,53 | 420035,36 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007163 | 178944,27 | 420083,34 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007164 | 179032,18 | 420130,99 | 56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007165 | 179104,13 | 420085,93 | 54,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007166 | 179040,29 | 420018,13 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007167 | 178952,56 | 419970,14 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007168 | 178864,92 | 419922,01 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007169 | 178784,84 | 419864,1 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007170 | 178782,06 | 419768,7 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007171 | 178819,56 | 419676 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007172 | 178857,2 | 419583,36 | 56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007173 | 178915,57 | 419505,86 | 53,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007174 | 178928,43 | 419409,72 | 55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007175 | 178965,68 | 419316,92 | 55,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007176 | 179003,07 | 419224,19 | 55
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007177 | 179040,95 | 419131,64 | 54,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007178 | 179078,97 | 419039,17 | 56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007179 | 179117,99 | 418947,12 | 56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007180 | 179157,31 | 418855,22 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007181 | 179248,78 | 418880,43 | 53,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007182 | 179339,66 | 418842,87 | 56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007183 | 179432,39 | 418872,15 | 55,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007184 | 179525,49 | 418905,72 | 55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007185 | 179612,01 | 418862,56 | 56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007186 | 179665,52 | 418778,55 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007187 | 179722,2 | 418697,97 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007188 | 179812,14 | 418654,57 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007189 | 179902,2 | 418611,17 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007190 | 179993,61 | 418570,61 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007191 | 180085,01 | 418530,05 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007192 | 180174,89 | 418486,43 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007193 | 180259,75 | 418433,52 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007194 | 180344,6 | 418380,62 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007195 | 180429,46 | 418327,71 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007196 | 180514,32 | 418274,8 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007197 | 180597,25 | 418219 | 57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007198 | 180672,86 | 418153,6 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007199 | 180752,52 | 418093,16 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007200 | 180832,44 | 418033,05 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007201 | 180912,35 | 417972,94 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007202 | 180993,35 | 417914,32 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007203 | 181073,9 | 417855,1 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007204 | 181152,29 | 417793,04 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007205 | 181232,43 | 417733,24 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007206 | 181313,71 | 417675,03 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007207 | 181397,86 | 417621,05 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007208 | 181484,59 | 417571,31 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007209 | 181573,9 | 417526,34 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007210 | 181664,1 | 417483,17 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007211 | 181754,33 | 417440,08 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007212 | 181844,57 | 417396,99 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007213 | 181934,81 | 417353,9 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007214 | 182025,05 | 417310,82 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007215 | 182115,29 | 417267,73 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007216 | 182205,53 | 417224,64 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007217 | 182295,77 | 417181,55 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007218 | 182385,77 | 417137,98 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007219 | 182475,5 | 417093,85 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007220 | 182565,5 | 417050,27 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007221 | 182651,82 | 416999,92 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007222 | 182731,68 | 416939,84 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007223 | 182803,43 | 416870,28 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007224 | 182872,16 | 416797,64 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007225 | 182940,88 | 416724,99 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007226 | 183009,6 | 416652,35 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007227 | 183079,18 | 416580,56 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007228 | 183156,61 | 416517,38 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007229 | 183241,8 | 416465,15 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007230 | 183331,25 | 416420,46 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007231 | 183420,82 | 416376 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007232 | 183510,39 | 416331,54 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007233 | 183599,96 | 416287,07 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007234 | 183689,53 | 416242,61 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007235 | 183779,1 | 416198,15 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007236 | 183868,67 | 416153,69 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007237 | 183958,25 | 416109,23 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007238 | 184046,45 | 416062,15 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007239 | 184132,31 | 416010,92 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007240 | 184215,1 | 415954,86 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007241 | 184296,63 | 415896,96 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007242 | 184378,16 | 415839,05 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007243 | 184459,68 | 415781,15 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007244 | 184541,21 | 415723,24 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007245 | 184622,74 | 415665,34 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007246 | 184704,27 | 415607,44 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007247 | 184787,64 | 415552,31 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007248 | 184877,65 | 415508,92 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007249 | 184972,93 | 415478,85 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007250 | 185071,5 | 415462,67 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007251 | 185171,4 | 415459,15 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007252 | 185271,39 | 415460,03 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007253 | 185371,37 | 415461,55 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007254 | 185471,34 | 415463,92 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007255 | 185571,26 | 415467,89 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007256 | 185671,17 | 415472,1 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007257 | 185770,74 | 415480,93 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007258 | 185869,16 | 415498,37 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007259 | 185965,79 | 415524,05 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007260 | 186061,74 | 415552,17 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007261 | 186156,45 | 415584,23 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007262 | 186250,09 | 415619,32 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007263 | 186342,56 | 415657,36 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007264 | 186433,43 | 415699,09 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007265 | 186524,31 | 415740,82 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007266 | 186612,2 | 415788,29 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007267 | 186701,3 | 415833,23 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007268 | 186795,77 | 415865,96 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007269 | 186890,55 | 415897,8 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007270 | 186986,25 | 415926,8 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007271 | 187082,69 | 415953,23 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007272 | 187156,31 | 415910,7 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007273 | 187108,43 | 415837,87 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007274 | 187012,23 | 415810,56 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007275 | 186916,5 | 415781,74 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007276 | 186821,61 | 415750,18 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007277 | 186727,91 | 415715,28 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007278 | 186635,34 | 415677,51 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007279 | 186544,36 | 415636,02 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007280 | 186453,47 | 415594,33 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007281 | 186362,29 | 415553,29 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007282 | 186269,62 | 415515,72 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007283 | 186175,76 | 415481,27 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007284 | 186080,89 | 415449,67 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007285 | 185984,96 | 415421,44 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007286 | 185888,14 | 415396,46 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007287 | 185789,75 | 415378,78 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007288 | 185690,2 | 415369,82 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007289 | 185590,32 | 415364,93 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007290 | 185490,58 | 415358,05 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007291 | 185390,9 | 415351,08 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007292 | 185290,92 | 415349,33 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007293 | 185191,06 | 415352,43 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007294 | 185091,2 | 415357,3 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007295 | 184991,96 | 415369,01 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007296 | 184894,94 | 415392,99 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007297 | 184801,68 | 415428,88 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007298 | 184713,57 | 415476,01 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007299 | 184631,1 | 415532,52 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007300 | 184549,54 | 415590,39 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007301 | 184467,99 | 415648,26 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007302 | 184386,43 | 415706,13 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007303 | 184304,88 | 415763,99 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007304 | 184223,32 | 415821,86 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007305 | 184141,77 | 415879,73 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007306 | 184058,39 | 415934,89 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007307 | 183972,03 | 415985,28 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007308 | 183883,09 | 416030,96 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007309 | 183793,53 | 416075,45 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007310 | 183703,97 | 416119,94 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007311 | 183614,42 | 416164,43 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007312 | 183524,86 | 416208,92 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007313 | 183435,31 | 416253,42 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007314 | 183345,75 | 416297,91 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007315 | 183256,19 | 416342,4 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007316 | 183167,17 | 416387,91 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007317 | 183083,53 | 416442,59 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007318 | 183006,77 | 416506,6 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007319 | 182937 | 416578,21 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007320 | 182868,28 | 416650,86 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007321 | 182799,56 | 416723,5 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007322 | 182730,84 | 416796,15 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007323 | 182659,06 | 416865,65 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007324 | 182578,17 | 416924,32 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007325 | 182490,22 | 416971,74 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007326 | 182399,9 | 417014,66 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007327 | 182309,58 | 417057,59 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007328 | 182219,24 | 417100,45 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007329 | 182129,58 | 417144,72 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007330 | 182039,44 | 417188,01 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007331 | 181949,3 | 417231,31 | 52,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007332 | 181859,16 | 417274,6 | 54,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007333 | 181769,02 | 417317,9 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007334 | 181678,88 | 417361,19 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007335 | 181588,74 | 417404,49 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007336 | 181498,59 | 417447,77 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007337 | 181409,99 | 417494,11 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007338 | 181323,74 | 417544,69 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007339 | 181240,21 | 417599,65 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007340 | 181159,4 | 417658,53 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007341 | 181079,18 | 417718,21 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007342 | 180999,25 | 417778,31 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007343 | 180919,38 | 417838,47 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007344 | 180839,45 | 417898,57 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007345 | 180759,53 | 417958,67 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007346 | 180679,6 | 418018,76 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007347 | 180600,29 | 418079,65 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007348 | 180524,31 | 418144,59 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007349 | 180440,78 | 418199,51 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007350 | 180355,95 | 418252,45 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007351 | 180271,11 | 418305,39 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007352 | 180186,27 | 418358,32 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007353 | 180100,72 | 418410,04 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007354 | 180009,45 | 418450,89 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007355 | 179918,06 | 418491,49 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007356 | 179826,67 | 418532,08 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007357 | 179735,36 | 418572,84 | 56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007358 | 179648,49 | 418621,49 | 55,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007359 | 179588,5 | 418700,54 | 57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007360 | 179539,85 | 418787,53 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007361 | 179452,25 | 418768,05 | 56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007362 | 179357,96 | 418735,61 | 54,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007363 | 179266,85 | 418767,85 | 55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007364 | 179175,88 | 418746,58 | 56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007365 | 179147,02 | 418654 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007366 | 179104,64 | 418563,43 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007367 | 179063,8 | 418472,17 | 56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007368 | 179020,6 | 418381,99 | 56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007369 | 178975,22 | 418292,91 | 56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007370 | 178931,6 | 418202,92 | 56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007371 | 178887,99 | 418112,93 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007372 | 178836,89 | 418027,09 | 56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007373 | 178778,4 | 417945,98 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007374 | 178720,5 | 417864,46 | 57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007375 | 178656,74 | 417797,3 | 56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007376 | 178569,97 | 417748,3 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007377 | 178477,72 | 417709,71 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007378 | 178385,32 | 417671,48 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007379 | 178292,92 | 417633,25 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007380 | 178200,52 | 417595,02 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007381 | 178108,11 | 417556,79 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007382 | 178015,71 | 417518,56 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007383 | 177923,31 | 417480,33 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007384 | 177830,9 | 417442,1 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007385 | 177734,07 | 417420,31 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007386 | 177644,23 | 417390,22 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007387 | 177557,44 | 417342,06 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007388 | 177462,29 | 417311,3 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007389 | 177367,14 | 417280,54 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007390 | 177271,99 | 417249,77 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007391 | 177176,84 | 417219,01 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007392 | 177081,7 | 417188,23 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007393 | 176987,79 | 417154,29 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007394 | 176892,94 | 417122,71 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007395 | 176797,86 | 417093,21 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007396 | 176703,47 | 417060,55 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007397 | 176607 | 417034,64 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007398 | 176511,86 | 417003,85 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007399 | 176416,71 | 416973,07 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007400 | 176321,57 | 416942,28 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007401 | 176226,43 | 416911,49 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007402 | 176131,29 | 416880,7 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007403 | 176036,15 | 416849,91 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007404 | 175941 | 416819,13 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007405 | 175845,86 | 416788,34 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007406 | 175750,72 | 416757,55 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007407 | 175655,58 | 416726,76 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007408 | 175560,44 | 416695,98 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007409 | 175465,71 | 416663,93 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007410 | 175374,93 | 416625,59 | 57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007411 | 175280,34 | 416602,76 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007412 | 175184,64 | 416573,76 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007413 | 175088,37 | 416546,74 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007414 | 174991,7 | 416521,3 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007415 | 174893,51 | 416502,37 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007416 | 174794,96 | 416485,73 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007417 | 174699,1 | 416465,89 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007418 | 174599,4 | 416465,87 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007419 | 174582,41 | 416371,29 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007420 | 174563,58 | 416273,23 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007421 | 174554,13 | 416173,68 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007422 | 174545,08 | 416074,09 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007423 | 174536,03 | 415974,5 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007424 | 174526,99 | 415874,91 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007425 | 174517,94 | 415775,32 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007426 | 174509,36 | 415675,7 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007427 | 174508,55 | 415575,73 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007428 | 174509,23 | 415475,74 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007429 | 174509,92 | 415375,74 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007430 | 174510,6 | 415275,74 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007431 | 174563,4 | 415200,6 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007432 | 174566,25 | 415100,77 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007433 | 174554,15 | 415003,17 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007434 | 174516,29 | 414914,8 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007435 | 174514,09 | 414814,9 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007436 | 174514,87 | 414714,91 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007437 | 174515,65 | 414614,91 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007438 | 174516,42 | 414514,91 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007439 | 174517,2 | 414414,92 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007440 | 174517,98 | 414314,92 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007441 | 174518,76 | 414214,92 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007442 | 174519,53 | 414114,93 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007443 | 174520,31 | 414014,93 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007444 | 174521,45 | 413914,94 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007445 | 174563,45 | 413845,19 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007446 | 174660,83 | 413822,92 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007447 | 174753,48 | 413785,6 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007448 | 174837,84 | 413732,16 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007449 | 174911,28 | 413664,51 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007450 | 174975,15 | 413587,58 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007451 | 175038,1 | 413509,88 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007452 | 175101,04 | 413432,17 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007453 | 175164,22 | 413354,66 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007454 | 175231,49 | 413280,7 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007455 | 175305,54 | 413213,59 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007456 | 175388,18 | 413161,4 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007457 | 175452,24 | 413090,08 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007458 | 175527,34 | 413024,05 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007459 | 175602,44 | 412958,02 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007460 | 175677,54 | 412891,99 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007461 | 175752,64 | 412825,95 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007462 | 175827,74 | 412759,92 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007463 | 175902,83 | 412693,89 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007464 | 175977,93 | 412627,86 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007465 | 176053,03 | 412561,83 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007466 | 176129,28 | 412497,21 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007467 | 176215,93 | 412456,55 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007468 | 176268,93 | 412375,26 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007469 | 176339,01 | 412303,93 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007470 | 176407,66 | 412231,24 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007471 | 176473,02 | 412155,57 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007472 | 176537,49 | 412079,13 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007473 | 176601,96 | 412002,69 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007474 | 176666,43 | 411926,24 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007475 | 176730,9 | 411849,8 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007476 | 176795,36 | 411773,35 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007477 | 176859,83 | 411696,91 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007478 | 176924,3 | 411620,46 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007479 | 176988,77 | 411544,02 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007480 | 177053,24 | 411467,58 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007481 | 177117,93 | 411391,33 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007482 | 177184,8 | 411316,99 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007483 | 177255,5 | 411246,29 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007484 | 177329,33 | 411178,85 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007485 | 177403,39 | 411111,66 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007486 | 177477,45 | 411044,47 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007487 | 177551,52 | 410977,28 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007488 | 177625,59 | 410910,09 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007489 | 177698,59 | 410841,78 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007490 | 177770,13 | 410771,91 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007491 | 177841,66 | 410702,03 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007492 | 177913,2 | 410632,15 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007493 | 177984,73 | 410562,28 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007494 | 178056,26 | 410492,4 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007495 | 178128,38 | 410423,14 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007496 | 178202,14 | 410355,62 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007497 | 178275,91 | 410288,11 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007498 | 178349,68 | 410220,59 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007499 | 178423,45 | 410153,08 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007500 | 178496,96 | 410085,3 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007501 | 178567,02 | 410013,97 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007502 | 178642,9 | 409952,95 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007503 | 178686,52 | 409867,27 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007504 | 178741,9 | 409784,01 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007505 | 178791,92 | 409697,44 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007506 | 178836,2 | 409607,79 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007507 | 178880,49 | 409518,13 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007508 | 178924,78 | 409428,47 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007509 | 178966,07 | 409337,41 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007510 | 179002,63 | 409244,35 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007511 | 179034,86 | 409149,7 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007512 | 179062,2 | 409053,53 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007513 | 179084,96 | 408956,17 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007514 | 179102,8 | 408857,79 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007515 | 179116,11 | 408758,68 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007516 | 179129,77 | 408659,62 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007517 | 179146,81 | 408561,09 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007518 | 179169,23 | 408463,65 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007519 | 179200,41 | 408368,69 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007520 | 179240,28 | 408277,01 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007521 | 179294,8 | 408221,76 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007522 | 179385,41 | 408264,04 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007523 | 179474,71 | 408309,03 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007524 | 179563,96 | 408354,14 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007525 | 179653,21 | 408399,25 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007526 | 179742,46 | 408444,36 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007527 | 179831,7 | 408489,46 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007528 | 179920,95 | 408534,57 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007529 | 180010,2 | 408579,68 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007530 | 180099,45 | 408624,79 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007531 | 180188,69 | 408669,89 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007532 | 180277,94 | 408715 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007533 | 180367,19 | 408760,11 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007534 | 180456,44 | 408805,22 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007535 | 180545,69 | 408850,32 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007536 | 180634,93 | 408895,43 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007537 | 180724,18 | 408940,54 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007538 | 180813,43 | 408985,65 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007539 | 180902,68 | 409030,76 | 64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007540 | 180991,92 | 409075,86 | 64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007541 | 181081,17 | 409120,97 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007542 | 181171,22 | 409164,4 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007543 | 181262,08 | 409206,17 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007544 | 181351,42 | 409251,07 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007545 | 181438,1 | 409300,91 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007546 | 181531,51 | 409334,19 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007547 | 181625,97 | 409359,26 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007548 | 181723,94 | 409360,38 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007549 | 181822,98 | 409374,17 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007550 | 181922,03 | 409387,95 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007551 | 182021,07 | 409401,73 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007552 | 182120,12 | 409415,52 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007553 | 182219,16 | 409429,3 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007554 | 182318,21 | 409443,08 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007555 | 182417,25 | 409456,86 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007556 | 182516,3 | 409470,65 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007557 | 182615,34 | 409484,43 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007558 | 182714,39 | 409498,21 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007559 | 182813,43 | 409512 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007560 | 182912,47 | 409525,85 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007561 | 183011,5 | 409539,69 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007562 | 183110,54 | 409553,54 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007563 | 183209,58 | 409567,39 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007564 | 183308,61 | 409581,24 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007565 | 183407,67 | 409594,91 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007566 | 183494,17 | 409630,38 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007567 | 183572,53 | 409690,05 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007568 | 183647,99 | 409755,57 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007569 | 183730,44 | 409812,01 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007570 | 183822,06 | 409851,9 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007571 | 183918,96 | 409876,35 | 56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007572 | 184016,8 | 409897 | 56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007573 | 184114,2 | 409917,29 | 55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007574 | 184212,19 | 409937,18 | 56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007575 | 184310,85 | 409953,25 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007576 | 184410,53 | 409960,76 | 56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007577 | 184507,48 | 409975,44 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007578 | 184569,46 | 410052,54 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007579 | 184624,05 | 410135,72 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007580 | 184705,03 | 410193,59 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007581 | 184789,37 | 410246,99 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007582 | 184853,18 | 410323,59 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007583 | 184922,04 | 410395,03 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007584 | 185015,67 | 410427,69 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007585 | 185114,91 | 410439,95 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007586 | 185213,72 | 410455,33 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007587 | 185312,53 | 410470,7 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007588 | 185411,34 | 410486,07 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007589 | 185510,16 | 410501,44 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007590 | 185608,97 | 410516,82 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007591 | 185707,78 | 410532,19 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007592 | 185806,59 | 410547,56 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007593 | 185905,4 | 410562,94 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007594 | 186004,21 | 410578,31 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007595 | 186103,02 | 410593,68 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007596 | 186202,6 | 410602,64 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007597 | 186302,28 | 410610,72 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007598 | 186401,51 | 410601,58 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007599 | 186494,65 | 410565,84 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007600 | 186577,03 | 410520,53 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007601 | 186663,56 | 410470,56 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007602 | 186751,43 | 410422,83 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007603 | 186842,45 | 410381,52 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007604 | 186936,73 | 410348,3 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007605 | 187032,68 | 410320,14 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007606 | 187128,96 | 410293,2 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007607 | 187227,81 | 410278,84 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007608 | 187327,78 | 410277,93 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007609 | 187427,78 | 410278,51 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007610 | 187527,78 | 410279,16 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007611 | 187624,61 | 410301,49 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007612 | 187705,8 | 410358,76 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007613 | 187760,15 | 410442,08 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007614 | 187792,8 | 410533,29 | 57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007615 | 187859,59 | 410606,04 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007616 | 187932,35 | 410674,41 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007617 | 188016,9 | 410727,5 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007618 | 188110,12 | 410763,23 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007619 | 188207,49 | 410785,94 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007620 | 188303,42 | 410813,77 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007621 | 188393,47 | 410857,01 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007622 | 188475,17 | 410914,49 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007623 | 188552,5 | 410977,9 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007624 | 188629,83 | 411041,3 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007625 | 188707,16 | 411104,7 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007626 | 188784,49 | 411168,1 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007627 | 188859,05 | 411234,64 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007628 | 188936,42 | 411297,99 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007629 | 189013,89 | 411361,22 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007630 | 189091,95 | 411423,69 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007631 | 189174,28 | 411480,38 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007632 | 189263,32 | 411525,7 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007633 | 189357,45 | 411559,26 | 65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007634 | 189454,95 | 411581,28 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007635 | 189553,9 | 411595,65 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007636 | 189652,93 | 411609,54 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007637 | 189752,04 | 411622,89 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007638 | 189851,37 | 411634,25 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007639 | 189951,22 | 411639,04 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007640 | 190051,07 | 411634,08 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007641 | 190150,86 | 411629,93 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007642 | 190249,4 | 411645,91 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007643 | 190346,76 | 411668,73 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007644 | 190444,12 | 411691,56 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007645 | 190541,48 | 411714,38 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007646 | 190638,84 | 411737,2 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007647 | 190736,2 | 411760,03 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007648 | 190833,56 | 411782,85 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007649 | 190930,92 | 411805,67 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007650 | 191028,28 | 411828,49 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007651 | 191125,75 | 411850,78 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007652 | 191225,19 | 411860,36 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007653 | 191325,04 | 411865,9 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007654 | 191424,89 | 411871,44 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007655 | 191524,8 | 411875,42 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007656 | 191624,75 | 411878,56 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007657 | 191723,95 | 411868,07 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007658 | 191819,08 | 411837,45 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007659 | 191917,82 | 411826,86 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007660 | 192016,69 | 411841,81 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007661 | 192115,46 | 411857,39 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007662 | 192214,14 | 411873,46 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007663 | 192303,51 | 411917,87 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007664 | 192389,39 | 411968,92 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007665 | 192480,24 | 412007,68 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007666 | 192579,74 | 412017,6 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007667 | 192678,21 | 412034,58 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007668 | 192766,67 | 412078,33 | 55,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007669 | 192857,29 | 412073,88 | 55,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007670 | 192940,11 | 412019,53 | 56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007671 | 193026,88 | 411970,15 | 55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007672 | 193110,66 | 411915,88 | 55,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007673 | 193183,55 | 411848,19 | 57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007674 | 193266,57 | 411796,45 | 56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007675 | 193363,27 | 411771,13 | 56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007676 | 193460,52 | 411748,92 | 57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007677 | 193559,65 | 411755,91 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007678 | 193658,87 | 411768,36 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007679 | 193758,53 | 411775,62 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007680 | 193858,48 | 411772,65 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007681 | 193958,45 | 411770,51 | 64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007682 | 194058,44 | 411771,5 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007683 | 194158,35 | 411775,66 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007684 | 194258,09 | 411782,67 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007685 | 194357,64 | 411792,01 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007686 | 194457,03 | 411803,05 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007687 | 194554,86 | 411801,89 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007688 | 194556,29 | 411716,67 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007689 | 194458,72 | 411699,51 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007690 | 194359,31 | 411688,64 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007691 | 194259,78 | 411679,13 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007692 | 194160,04 | 411672,07 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007693 | 194060,11 | 411668,46 | 56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007694 | 193960,13 | 411666,79 | 53,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007695 | 193860,16 | 411668,93 | 56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007696 | 193760,21 | 411672,1 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007697 | 193660,61 | 411664,09 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007698 | 193561,42 | 411651,47 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007699 | 193462,02 | 411644,66 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007700 | 193363,64 | 411661,46 | 56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007701 | 193266,31 | 411684,43 | 56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007702 | 193172,53 | 411717,49 | 55,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007703 | 193101,05 | 411785,1 | 56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007704 | 193025,55 | 411849,91 | 55,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007705 | 192938,41 | 411898,67 | 55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007706 | 192855,16 | 411953,76 | 56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007707 | 192761,94 | 411954,42 | 56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007708 | 192666,48 | 411925,99 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007709 | 192567,44 | 411912,48 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007710 | 192469,31 | 411897,12 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007711 | 192384,65 | 411844,02 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007712 | 192296,64 | 411796,54 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007713 | 192202,13 | 411766,1 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007714 | 192103,33 | 411750,63 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007715 | 192004,54 | 411735,16 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007716 | 191905,44 | 411722,32 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007717 | 191806,39 | 411733,39 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007718 | 191711,37 | 411764,43 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007719 | 191612,32 | 411774,71 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007720 | 191512,37 | 411771,71 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007721 | 191412,51 | 411766,42 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007722 | 191312,65 | 411761,12 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007723 | 191212,79 | 411755,83 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007724 | 191113,9 | 411742,44 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007725 | 191016,54 | 411719,62 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007726 | 190919,18 | 411696,8 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007727 | 190821,82 | 411673,98 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007728 | 190724,46 | 411651,17 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007729 | 190627,1 | 411628,35 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007730 | 190529,74 | 411605,53 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007731 | 190432,38 | 411582,71 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007732 | 190335,01 | 411559,9 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007733 | 190237,65 | 411537,08 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007734 | 190138,43 | 411525,88 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007735 | 190038,49 | 411528,53 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007736 | 189938,59 | 411531,95 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007737 | 189838,87 | 411525,09 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007738 | 189739,67 | 411512,6 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007739 | 189640,53 | 411499,58 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007740 | 189541,49 | 411485,75 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007741 | 189442,94 | 411469,08 | 65,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007742 | 189347,37 | 411439,92 | 65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007743 | 189256,14 | 411399,2 | 64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007744 | 189172,34 | 411344,77 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007745 | 189094,39 | 411282,15 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007746 | 189016,96 | 411218,88 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007747 | 188939,64 | 411155,45 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007748 | 188860,31 | 411094,86 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007749 | 188782,41 | 411032,19 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007750 | 188705 | 410968,89 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007751 | 188627,59 | 410905,58 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007752 | 188550,18 | 410842,27 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007753 | 188470,03 | 410782,6 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007754 | 188382,39 | 410734,62 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007755 | 188288,81 | 410699,61 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007756 | 188191,64 | 410676,11 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007757 | 188095,45 | 410649,3 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007758 | 188007,89 | 410601,53 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007759 | 187934,31 | 410534,16 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007760 | 187892,94 | 410446,34 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007761 | 187837,62 | 410365,51 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007762 | 187778,68 | 410285,13 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007763 | 187700,03 | 410223,9 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007764 | 187607,66 | 410186,44 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007765 | 187508,57 | 410175,39 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007766 | 187408,57 | 410174,82 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007767 | 187308,57 | 410174,24 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007768 | 187208,63 | 410176,45 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007769 | 187109,84 | 410191,33 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007770 | 187013,46 | 410217,89 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007771 | 186917,42 | 410245,76 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007772 | 186822,79 | 410278,01 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007773 | 186730,94 | 410317,46 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007774 | 186642,5 | 410364,1 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007775 | 186554,94 | 410412,39 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007776 | 186465,23 | 410449,79 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007777 | 186382,29 | 410499,64 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007778 | 186283,05 | 410505,35 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007779 | 186183,39 | 410497,22 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007780 | 186084,09 | 410485,86 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007781 | 185985,28 | 410470,48 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007782 | 185886,47 | 410455,11 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007783 | 185787,66 | 410439,74 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007784 | 185688,85 | 410424,37 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007785 | 185590,03 | 410408,99 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007786 | 185491,22 | 410393,62 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007787 | 185392,41 | 410378,25 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007788 | 185293,6 | 410362,88 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007789 | 185194,79 | 410347,5 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007790 | 185095,8 | 410333,44 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007791 | 184997,31 | 410317,36 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007792 | 184926,98 | 410248,9 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007793 | 184862,15 | 410173,09 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007794 | 184779,62 | 410117,04 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007795 | 184696,79 | 410061,85 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007796 | 184645,5 | 409976,42 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007797 | 184582,25 | 409900,01 | 57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007798 | 184493,36 | 409856,16 | 56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007799 | 184393,81 | 409851,13 | 55,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007800 | 184294,48 | 409845,18 | 56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007801 | 184196,18 | 409826,91 | 55,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007802 | 184099,36 | 409802,55 | 56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007803 | 184000,72 | 409788,22 | 56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007804 | 183902,89 | 409767,53 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007805 | 183810,33 | 409730,34 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007806 | 183723,03 | 409682,41 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007807 | 183646,74 | 409617,92 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007808 | 183580,11 | 409550,77 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007809 | 183642,41 | 409472,55 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007810 | 183704,72 | 409394,33 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007811 | 183767,02 | 409316,12 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007812 | 183832,36 | 409240,48 | 55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007813 | 183905,55 | 409172,42 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007814 | 183997,77 | 409135,63 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007815 | 184077,16 | 409076,22 | 56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007816 | 184125,96 | 408989,49 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007817 | 184164,92 | 408897,39 | 57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007818 | 184211,2 | 408808,94 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007819 | 184262,39 | 408723,04 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007820 | 184316,33 | 408638,96 | 55,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007821 | 184321,79 | 408552,27 | 51,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007822 | 184237,28 | 408573,11 | 54,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007823 | 184182,31 | 408656,48 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007824 | 184131,04 | 408742,34 | 56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007825 | 184081,97 | 408829,41 | 55,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007826 | 184042,98 | 408921,49 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007827 | 183997,68 | 409010,14 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007828 | 183910,5 | 409055,06 | 55,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007829 | 183824,91 | 409105,17 | 56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007830 | 183752,74 | 409174,33 | 55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007831 | 183687,69 | 409250,22 | 56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007832 | 183625,13 | 409328,24 | 56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007833 | 183562,57 | 409406,25 | 56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007834 | 183499,4 | 409483,76 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007835 | 183406,27 | 409490,45 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007836 | 183307,24 | 409476,58 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007837 | 183208,21 | 409462,72 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007838 | 183109,17 | 409448,86 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007839 | 183010,14 | 409434,98 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007840 | 182911,11 | 409421,1 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007841 | 182812,08 | 409407,21 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007842 | 182713,05 | 409393,33 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007843 | 182614,02 | 409379,45 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007844 | 182514,99 | 409365,57 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007845 | 182415,96 | 409351,69 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007846 | 182316,93 | 409337,8 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007847 | 182217,89 | 409323,92 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007848 | 182118,86 | 409310,04 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007849 | 182019,83 | 409296,16 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007850 | 181920,8 | 409282,28 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007851 | 181821,77 | 409268,39 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007852 | 181722,74 | 409254,51 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007853 | 181628,4 | 409227,2 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007854 | 181530,38 | 409228,57 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007855 | 181442,06 | 409182,76 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007856 | 181353,82 | 409135,74 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007857 | 181263,55 | 409092,74 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007858 | 181172,67 | 409051,04 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007859 | 181083,34 | 409006,1 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007860 | 180994,01 | 408961,15 | 64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007861 | 180904,68 | 408916,21 | 64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007862 | 180815,35 | 408871,27 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007863 | 180726,01 | 408826,33 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007864 | 180637,39 | 408780,02 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007865 | 180548,5 | 408734,22 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007866 | 180459,2 | 408689,22 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007867 | 180369,9 | 408644,22 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007868 | 180280,6 | 408599,23 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007869 | 180191,29 | 408554,23 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007870 | 180101,99 | 408509,23 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007871 | 180012,69 | 408464,23 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007872 | 179923,38 | 408419,23 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007873 | 179834,08 | 408374,24 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007874 | 179744,78 | 408329,24 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007875 | 179655,48 | 408284,23 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007876 | 179566,2 | 408239,18 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007877 | 179476,92 | 408194,14 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007878 | 179387,38 | 408149,63 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007879 | 179315,05 | 408098,56 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007880 | 179351,96 | 408005,63 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007881 | 179388,88 | 407912,69 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007882 | 179422,44 | 407818,51 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007883 | 179451,27 | 407722,76 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007884 | 179475,18 | 407625,68 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007885 | 179494,23 | 407527,52 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007886 | 179512,73 | 407429,25 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007887 | 179531,24 | 407330,97 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007888 | 179549,75 | 407232,7 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007889 | 179568,25 | 407134,43 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007890 | 179586,76 | 407036,16 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007891 | 179605,27 | 406937,89 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007892 | 179623,78 | 406839,62 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007893 | 179642,28 | 406741,34 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007894 | 179660,79 | 406643,07 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007895 | 179679,3 | 406544,8 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007896 | 179697,8 | 406446,53 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007897 | 179716,31 | 406348,26 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007898 | 179734,82 | 406249,99 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007899 | 179753,33 | 406151,71 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007900 | 179771,83 | 406053,44 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007901 | 179790,34 | 405955,17 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007902 | 179808,85 | 405856,9 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007903 | 179827,36 | 405758,63 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007904 | 179845,88 | 405660,36 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007905 | 179864,4 | 405562,09 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007906 | 179885,37 | 405464,35 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007907 | 179913 | 405368,26 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007908 | 179937,56 | 405271,37 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007909 | 179960,04 | 405173,93 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007910 | 179982,44 | 405076,48 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007911 | 180004,89 | 404979,04 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007912 | 180027,12 | 404881,55 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007913 | 180048 | 404783,77 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007914 | 180065,7 | 404685,35 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007915 | 180083,4 | 404586,92 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007916 | 180101,1 | 404488,5 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007917 | 180118,8 | 404390,08 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007918 | 180136,5 | 404291,66 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007919 | 180154,19 | 404193,24 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007920 | 180171,89 | 404094,82 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007921 | 180189,57 | 403996,4 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007922 | 180207,23 | 403897,97 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007923 | 180224,9 | 403799,54 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007924 | 180242,56 | 403701,12 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007925 | 180260,23 | 403602,69 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007926 | 180277,89 | 403504,26 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007927 | 180295,56 | 403405,84 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007928 | 180313,22 | 403307,41 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007929 | 180330,89 | 403208,98 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007930 | 180348,55 | 403110,56 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007931 | 180366,22 | 403012,13 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007932 | 180383,88 | 402913,7 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007933 | 180401,55 | 402815,28 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007934 | 180419,22 | 402716,85 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007935 | 180434,77 | 402618,11 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007936 | 180447,42 | 402521,12 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007937 | 180461,34 | 402425,98 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007938 | 180488,61 | 402329,87 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007939 | 180506,31 | 402231,45 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007940 | 180523,98 | 402133,03 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007941 | 180541,64 | 402034,6 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007942 | 180559,31 | 401936,17 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007943 | 180576,97 | 401837,75 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007944 | 180594,64 | 401739,32 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007945 | 180612,31 | 401640,9 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007946 | 180629,97 | 401542,47 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007947 | 180647,64 | 401444,04 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007948 | 180665,31 | 401345,62 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007949 | 180682,97 | 401247,19 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007950 | 180700,64 | 401148,76 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007951 | 180718,3 | 401050,34 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007952 | 180735,97 | 400951,91 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007953 | 180753,64 | 400853,48 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007954 | 180772,05 | 400755,2 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007955 | 180794,3 | 400657,71 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007956 | 180821,73 | 400561,57 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007957 | 180854,23 | 400467,02 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007958 | 180890,69 | 400373,91 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007959 | 180927,16 | 400280,8 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007960 | 180963,63 | 400187,68 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007961 | 181000,09 | 400094,57 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007962 | 181036,56 | 400001,46 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007963 | 181073,02 | 399908,34 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007964 | 181109,49 | 399815,23 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007965 | 181145,96 | 399722,12 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007966 | 181182,42 | 399629 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007967 | 181219,69 | 399536,21 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007968 | 181257,82 | 399443,77 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007969 | 181295,94 | 399351,32 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007970 | 181334,07 | 399258,87 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007971 | 181372,19 | 399166,43 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007972 | 181413,12 | 399075,23 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007973 | 181494,11 | 399058,58 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007974 | 181591,45 | 399081,45 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007975 | 181688,8 | 399104,33 | 56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007976 | 181786,15 | 399127,2 | 55,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007977 | 181883,84 | 399147,17 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007978 | 181981,4 | 399169,04 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007979 | 182078,78 | 399191,8 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007980 | 182176,18 | 399214,45 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007981 | 182273,58 | 399237,07 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007982 | 182370,99 | 399259,69 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007983 | 182468,4 | 399282,31 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007984 | 182565,8 | 399304,94 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007985 | 182663,21 | 399327,56 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007986 | 182760,62 | 399350,18 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007987 | 182858,02 | 399372,8 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007988 | 182955,43 | 399395,42 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007989 | 183052,84 | 399418,04 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007990 | 183150,24 | 399440,67 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007991 | 183247,65 | 399463,29 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007992 | 183344,84 | 399486,76 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007993 | 183436,79 | 399523,82 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007994 | 183513,8 | 399587,61 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007995 | 183590,81 | 399651,4 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007996 | 183667,82 | 399715,19 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007997 | 183744,83 | 399778,98 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007998 | 183821,84 | 399842,77 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00007999 | 183898,86 | 399906,55 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008000 | 183975,38 | 399970,9 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008001 | 184052,67 | 400034,33 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008002 | 184129,58 | 400098,24 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008003 | 184206,5 | 400162,15 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008004 | 184283,03 | 400226,51 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008005 | 184359,35 | 400291,08 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008006 | 184437,31 | 400353,67 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008007 | 184514,29 | 400417,5 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008008 | 184592,41 | 400479,86 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008009 | 184676,39 | 400534,14 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008010 | 184760,86 | 400587,64 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008011 | 184844,98 | 400641,71 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008012 | 184929,15 | 400695,7 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008013 | 185013,11 | 400750,02 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008014 | 185097,06 | 400804,34 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008015 | 185180,14 | 400859,99 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008016 | 185258,83 | 400921,59 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008017 | 185335,23 | 400986,1 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008018 | 185411,5 | 401050,77 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008019 | 185487,78 | 401115,44 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008020 | 185564,05 | 401180,11 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008021 | 185640,32 | 401244,79 | 57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008022 | 185715,82 | 401310,35 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008023 | 185792,84 | 401374,12 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008024 | 185869,46 | 401438,38 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008025 | 185945,31 | 401503,52 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008026 | 186023,5 | 401565,75 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008027 | 186113,23 | 401609,48 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008028 | 186205,87 | 401647,14 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008029 | 186298,51 | 401684,79 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008030 | 186391,15 | 401722,44 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008031 | 186483,79 | 401760,1 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008032 | 186576,42 | 401797,75 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008033 | 186669,06 | 401835,4 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008034 | 186761,7 | 401873,06 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008035 | 186854,34 | 401910,71 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008036 | 186946,9 | 401948,56 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008037 | 187036,88 | 401992,1 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008038 | 187121,53 | 402045,25 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008039 | 187204,84 | 402100,55 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008040 | 187288 | 402156,09 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008041 | 187371,26 | 402211,46 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008042 | 187454,89 | 402266,29 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008043 | 187538,52 | 402321,12 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008044 | 187622,15 | 402375,94 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008045 | 187705,78 | 402430,77 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008046 | 187789,41 | 402485,59 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008047 | 187873,04 | 402540,42 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008048 | 187956,67 | 402595,25 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008049 | 188040,3 | 402650,07 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008050 | 188123,82 | 402705,07 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008051 | 188201,74 | 402767,61 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008052 | 188275,39 | 402835,21 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008053 | 188344,3 | 402907,66 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008054 | 188406,39 | 402986,01 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008055 | 188467,55 | 403065,12 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008056 | 188528,72 | 403144,23 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008057 | 188589,88 | 403223,34 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008058 | 188651,05 | 403302,46 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008059 | 188712,22 | 403381,57 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008060 | 188773,38 | 403460,68 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008061 | 188835,2 | 403539,27 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008062 | 188902,68 | 403613,02 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008063 | 188976,87 | 403680,02 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008064 | 189057,15 | 403739,58 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008065 | 189142,68 | 403791,3 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008066 | 189232,79 | 403834,58 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008067 | 189326,41 | 403869,63 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008068 | 189420,68 | 403903,01 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008069 | 189515,01 | 403936,17 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008070 | 189609,32 | 403969,41 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008071 | 189703,54 | 404002,9 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008072 | 189796,39 | 404040,01 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008073 | 189889,32 | 404076,9 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008074 | 189974,94 | 404124,55 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008075 | 190060,97 | 404160,04 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008076 | 190149,84 | 404205,8 | 64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008077 | 190238,09 | 404252,6 | 65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008078 | 190323,61 | 404304,4 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008079 | 190408,57 | 404357,14 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008080 | 190493,54 | 404409,88 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008081 | 190578,5 | 404462,62 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008082 | 190663,46 | 404515,36 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008083 | 190748,42 | 404568,1 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008084 | 190833,38 | 404620,85 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008085 | 190918,34 | 404673,59 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008086 | 191003,3 | 404726,33 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008087 | 191088,26 | 404779,07 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008088 | 191173,22 | 404831,81 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008089 | 191258,18 | 404884,55 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008090 | 191343,14 | 404937,29 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008091 | 191428,1 | 404990,03 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008092 | 191508,78 | 405049,01 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008093 | 191582,82 | 405116,15 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008094 | 191649,33 | 405190,75 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008095 | 191708,2 | 405271,53 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008096 | 191764,65 | 405354,08 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008097 | 191821,09 | 405436,63 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008098 | 191874,74 | 405520,97 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008099 | 191928,07 | 405605,53 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008100 | 191983,75 | 405688,59 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008101 | 192041,93 | 405769,89 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008102 | 192104,9 | 405847,09 | 57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008103 | 192189,71 | 405817,22 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008104 | 192161,23 | 405728,89 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008105 | 192102,08 | 405648,3 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008106 | 192044,23 | 405566,74 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008107 | 191985,71 | 405485,65 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008108 | 191925,56 | 405405,78 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008109 | 191868,98 | 405323,34 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008110 | 191812,42 | 405240,87 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008111 | 191755,37 | 405158,76 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008112 | 191692,21 | 405081,28 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008113 | 191621,99 | 405010,13 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008114 | 191545,34 | 404945,98 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008115 | 191462,85 | 404889,52 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008116 | 191377,9 | 404836,77 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008117 | 191292,94 | 404784,02 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008118 | 191207,98 | 404731,28 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008119 | 191123,03 | 404678,53 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008120 | 191038,07 | 404625,78 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008121 | 190953,12 | 404573,03 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008122 | 190868,16 | 404520,29 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008123 | 190783,2 | 404467,54 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008124 | 190698,25 | 404414,79 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008125 | 190613,29 | 404362,05 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008126 | 190528,33 | 404309,3 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008127 | 190443,38 | 404256,55 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008128 | 190358,42 | 404203,8 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008129 | 190273,36 | 404151,25 | 65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008130 | 190187,12 | 404100,76 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008131 | 190102,54 | 404049,32 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008132 | 190016,02 | 404010,85 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008133 | 189924,07 | 403971,65 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008134 | 189830,15 | 403937,39 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008135 | 189735,97 | 403903,79 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008136 | 189641,61 | 403870,68 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008137 | 189547,23 | 403837,64 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008138 | 189452,85 | 403804,6 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008139 | 189358,46 | 403771,56 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008140 | 189265,08 | 403735,86 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008141 | 189175,6 | 403691,31 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008142 | 189091,46 | 403637,36 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008143 | 189013,35 | 403575 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008144 | 188942,26 | 403504,74 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008145 | 188878,59 | 403427,67 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008146 | 188817,43 | 403348,55 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008147 | 188756,27 | 403269,44 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008148 | 188695,11 | 403190,32 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008149 | 188633,95 | 403111,21 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008150 | 188572,79 | 403032,09 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008151 | 188511,63 | 402952,97 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008152 | 188450,47 | 402873,86 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008153 | 188387,08 | 402796,56 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008154 | 188317,79 | 402724,48 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008155 | 188241,66 | 402659,78 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008156 | 188158,7 | 402603,96 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008157 | 188074,73 | 402549,66 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008158 | 187990,75 | 402495,37 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008159 | 187906,78 | 402441,07 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008160 | 187822,8 | 402386,78 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008161 | 187739,25 | 402331,83 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008162 | 187655,93 | 402276,54 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008163 | 187572,61 | 402221,24 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008164 | 187489,29 | 402165,94 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008165 | 187405,97 | 402110,64 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008166 | 187322,9 | 402054,98 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008167 | 187239,83 | 401999,31 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008168 | 187156,69 | 401943,75 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008169 | 187070,68 | 401892,82 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008170 | 186980,18 | 401850,36 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008171 | 186887,55 | 401812,69 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008172 | 186794,91 | 401775,04 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008173 | 186702,27 | 401737,39 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008174 | 186609,63 | 401699,74 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008175 | 186516,99 | 401662,09 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008176 | 186424,35 | 401624,44 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008177 | 186331,71 | 401586,79 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008178 | 186239,07 | 401549,14 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008179 | 186146,42 | 401511,49 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008180 | 186060,58 | 401461,43 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008181 | 185983,24 | 401398,04 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008182 | 185906,49 | 401333,95 | 57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008183 | 185829,95 | 401269,6 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008184 | 185754,4 | 401204,11 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008185 | 185677,44 | 401140,27 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008186 | 185601,12 | 401075,65 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008187 | 185524,81 | 401011,03 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008188 | 185448,5 | 400946,4 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008189 | 185372,18 | 400881,78 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008190 | 185295,56 | 400817,53 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008191 | 185214,97 | 400758,43 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008192 | 185131,51 | 400703,35 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008193 | 185047,48 | 400649,15 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008194 | 184963,45 | 400594,94 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008195 | 184879,41 | 400540,74 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008196 | 184795,38 | 400486,54 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008197 | 184712,06 | 400431,26 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008198 | 184629,02 | 400375,56 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008199 | 184551,01 | 400313,05 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008200 | 184474,03 | 400249,23 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008201 | 184398,42 | 400183,82 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008202 | 184320,01 | 400121,78 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008203 | 184243,15 | 400057,81 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008204 | 184166,28 | 399993,85 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008205 | 184089,42 | 399929,88 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008206 | 184013,31 | 399865,04 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008207 | 183935,56 | 399802,16 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008208 | 183858,53 | 399738,39 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008209 | 183781,5 | 399674,62 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008210 | 183704,48 | 399610,85 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008211 | 183627,45 | 399547,09 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008212 | 183550,42 | 399483,32 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008213 | 183471,63 | 399421,89 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008214 | 183378,87 | 399386,24 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008215 | 183281,21 | 399364,78 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008216 | 183183,8 | 399342,16 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008217 | 183086,39 | 399319,54 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008218 | 182988,99 | 399296,92 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008219 | 182891,58 | 399274,3 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008220 | 182794,17 | 399251,68 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008221 | 182696,77 | 399229,06 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008222 | 182599,36 | 399206,44 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008223 | 182501,95 | 399183,82 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008224 | 182404,54 | 399161,2 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008225 | 182307,14 | 399138,58 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008226 | 182209,73 | 399115,96 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008227 | 182112,33 | 399093,34 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008228 | 182014,92 | 399070,7 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008229 | 181917,5 | 399048,18 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008230 | 181820,16 | 399025,31 | 55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008231 | 181722,76 | 399002,65 | 55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008232 | 181625,34 | 398980,09 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008233 | 181527,92 | 398957,53 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008234 | 181478,88 | 398910,11 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008235 | 181513,85 | 398816,45 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008236 | 181550,06 | 398723,24 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008237 | 181586,94 | 398630,28 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008238 | 181623,81 | 398537,33 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008239 | 181660,69 | 398444,38 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008240 | 181697,56 | 398351,43 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008241 | 181734,43 | 398258,47 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008242 | 181771,31 | 398165,52 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008243 | 181808,18 | 398072,57 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008244 | 181845,03 | 397979,61 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008245 | 181881,91 | 397886,66 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008246 | 181918,8 | 397793,71 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008247 | 181955,69 | 397700,77 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008248 | 181992,58 | 397607,82 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008249 | 182029,47 | 397514,87 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008250 | 182066,36 | 397421,93 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008251 | 182103,25 | 397328,98 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008252 | 182140,14 | 397236,04 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008253 | 182177,02 | 397143,09 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008254 | 182213,91 | 397050,14 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008255 | 182250,8 | 396957,2 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008256 | 182287,69 | 396864,25 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008257 | 182324,58 | 396771,3 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008258 | 182362,05 | 396678,6 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008259 | 182407,45 | 396589,62 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008260 | 182469,22 | 396511,21 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008261 | 182546,22 | 396447,7 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008262 | 182633,46 | 396399,04 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008263 | 182724,25 | 396357,13 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008264 | 182815,13 | 396315,42 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008265 | 182906,02 | 396273,72 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008266 | 182996,91 | 396232,01 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008267 | 183087,8 | 396190,31 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008268 | 183178,69 | 396148,6 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008269 | 183269,57 | 396106,9 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008270 | 183360,46 | 396065,2 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008271 | 183451,35 | 396023,49 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008272 | 183542,24 | 395981,79 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008273 | 183633,12 | 395940,08 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008274 | 183723,92 | 395898,17 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008275 | 183814,42 | 395855,63 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008276 | 183904,92 | 395813,1 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008277 | 183995,42 | 395770,56 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008278 | 184087,31 | 395731,16 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008279 | 184175,99 | 395697,02 | 56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008280 | 184267,09 | 395656,57 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008281 | 184357,51 | 395613,86 | 56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008282 | 184447,93 | 395571,16 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008283 | 184537,82 | 395527,39 | 56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008284 | 184627,5 | 395483,31 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008285 | 184718,32 | 395441,45 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008286 | 184809,25 | 395399,85 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008287 | 184900,17 | 395358,21 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008288 | 184991,17 | 395316,77 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008289 | 185082,32 | 395275,64 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008290 | 185173,47 | 395234,52 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008291 | 185264,62 | 395193,39 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008292 | 185355,78 | 395152,27 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008293 | 185446,93 | 395111,14 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008294 | 185538,08 | 395070,02 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008295 | 185629,23 | 395028,89 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008296 | 185720,38 | 394987,76 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008297 | 185811,63 | 394946,86 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008298 | 185902,9 | 394906 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008299 | 185994,17 | 394865,14 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008300 | 186085,44 | 394824,28 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008301 | 186176,71 | 394783,42 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008302 | 186267,98 | 394742,56 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008303 | 186359,25 | 394701,7 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008304 | 186450,52 | 394660,84 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008305 | 186541,79 | 394619,98 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008306 | 186632,78 | 394578,52 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008307 | 186723,99 | 394537,54 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008308 | 186790,71 | 394474,79 | 54,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008309 | 186723,08 | 394424,47 | 56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008310 | 186630,48 | 394461,99 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008311 | 186540,35 | 394505,25 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008312 | 186450,07 | 394548,19 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008313 | 186358,9 | 394589,27 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008314 | 186267,71 | 394630,32 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008315 | 186176,52 | 394671,36 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008316 | 186085,34 | 394712,41 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008317 | 185994,15 | 394753,46 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008318 | 185902,96 | 394794,5 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008319 | 185811,78 | 394835,55 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008320 | 185720,59 | 394876,6 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008321 | 185629,4 | 394917,64 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008322 | 185538,22 | 394958,69 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008323 | 185447,03 | 394999,73 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008324 | 185355,84 | 395040,78 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008325 | 185264,65 | 395081,83 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008326 | 185173,47 | 395122,87 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008327 | 185082,28 | 395163,92 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008328 | 184991,09 | 395204,96 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008329 | 184899,91 | 395246,01 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008330 | 184808,72 | 395287,06 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008331 | 184717,58 | 395328,21 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008332 | 184626,64 | 395369,78 | 57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008333 | 184535,69 | 395411,24 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008334 | 184447,04 | 395457,41 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008335 | 184356,72 | 395500,34 | 56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008336 | 184266,25 | 395542,93 | 55,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008337 | 184174,78 | 395583,24 | 55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008338 | 184080,23 | 395606,61 | 56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008339 | 183995,13 | 395655,23 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008340 | 183904,95 | 395698,44 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008341 | 183814,68 | 395741,45 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008342 | 183723,84 | 395783,26 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008343 | 183633 | 395825,07 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008344 | 183542,16 | 395866,88 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008345 | 183451,32 | 395908,69 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008346 | 183360,48 | 395950,5 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008347 | 183269,64 | 395992,31 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008348 | 183178,8 | 396034,12 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008349 | 183087,96 | 396075,93 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008350 | 182997,12 | 396117,74 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008351 | 182906,28 | 396159,55 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008352 | 182815,44 | 396201,36 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008353 | 182724,6 | 396243,17 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008354 | 182633,76 | 396284,98 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008355 | 182543,24 | 396327,45 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008356 | 182457,88 | 396379,26 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008357 | 182383,44 | 396445,82 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008358 | 182322,04 | 396524,56 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008359 | 182276,01 | 396613,18 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008360 | 182239,17 | 396706,14 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008361 | 182202,29 | 396799,09 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008362 | 182165,41 | 396892,04 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008363 | 182128,53 | 396984,99 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008364 | 182091,65 | 397077,94 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008365 | 182054,77 | 397170,9 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008366 | 182017,89 | 397263,85 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008367 | 181981,03 | 397356,8 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008368 | 181944,12 | 397449,74 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008369 | 181907,24 | 397542,69 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008370 | 181870,34 | 397635,63 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008371 | 181833,44 | 397728,57 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008372 | 181796,55 | 397821,52 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008373 | 181759,71 | 397914,48 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008374 | 181722,82 | 398007,43 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008375 | 181685,91 | 398100,37 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008376 | 181649 | 398193,31 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008377 | 181612,1 | 398286,25 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008378 | 181575,28 | 398379,22 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008379 | 181538,53 | 398472,22 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008380 | 181501,78 | 398565,23 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008381 | 181465,03 | 398658,23 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008382 | 181428,29 | 398751,23 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008383 | 181390,46 | 398843,79 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008384 | 181341,51 | 398917,29 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008385 | 181244,26 | 398894,03 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008386 | 181146,87 | 398871,34 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008387 | 181049,56 | 398848,34 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008388 | 180952,34 | 398824,91 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008389 | 180855,12 | 398801,48 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008390 | 180758,38 | 398776,16 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008391 | 180661,31 | 398752,2 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008392 | 180563,96 | 398729,3 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008393 | 180466,59 | 398706,55 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008394 | 180369,16 | 398684 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008395 | 180271,74 | 398661,45 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008396 | 180174,32 | 398638,89 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008397 | 180076,9 | 398616,34 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008398 | 179979,47 | 398593,79 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008399 | 179882,05 | 398571,23 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008400 | 179784,63 | 398548,68 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008401 | 179685,9 | 398533,32 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008402 | 179585,99 | 398529,77 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008403 | 179486,37 | 398522,8 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008404 | 179390,53 | 398495,01 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008405 | 179301,54 | 398449,51 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008406 | 179213,41 | 398402,27 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008407 | 179123,8 | 398357,87 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008408 | 179034,2 | 398313,48 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008409 | 178944,59 | 398269,09 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008410 | 178854,99 | 398224,7 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008411 | 178765,38 | 398180,31 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008412 | 178675,77 | 398135,92 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008413 | 178585,99 | 398091,9 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008414 | 178496,2 | 398047,87 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008415 | 178404,66 | 398007,68 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008416 | 178310,97 | 397972,77 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008417 | 178215,51 | 397943,01 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008418 | 178119,44 | 397915,27 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008419 | 178023,36 | 397887,54 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008420 | 177927,29 | 397859,8 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008421 | 177831,21 | 397832,07 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008422 | 177735,13 | 397804,34 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008423 | 177639,06 | 397776,6 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008424 | 177543,09 | 397748,53 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008425 | 177450,17 | 397714,85 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008426 | 177419,33 | 397620,64 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008427 | 177404,18 | 397521,83 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008428 | 177388,74 | 397429,34 | 57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008429 | 177372,42 | 397330,7 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008430 | 177356,81 | 397231,92 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008431 | 177341,2 | 397133,15 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008432 | 177333,16 | 397033,68 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008433 | 177340,4 | 396933,94 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008434 | 177347,74 | 396834,21 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008435 | 177355,09 | 396734,48 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008436 | 177362,43 | 396634,75 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008437 | 177369,77 | 396535,02 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008438 | 177390,13 | 396438,72 | 56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008439 | 177384,36 | 396340,54 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008440 | 177391,66 | 396240,81 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008441 | 177384,62 | 396141,48 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008442 | 177346,15 | 396049,67 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008443 | 177279,83 | 395975,41 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008444 | 177193,35 | 395925,9 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008445 | 177103,57 | 395881,97 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008446 | 177016,78 | 395832,5 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008447 | 176939,17 | 395769,46 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008448 | 176862,29 | 395705,52 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008449 | 176785,28 | 395641,73 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008450 | 176708,29 | 395577,91 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008451 | 176631,31 | 395514,09 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008452 | 176552,8 | 395452,24 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008453 | 176465,18 | 395404,33 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008454 | 176372,51 | 395366,83 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008455 | 176279,29 | 395330,72 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008456 | 176185,57 | 395295,84 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008457 | 176091,85 | 395260,96 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008458 | 176004,82 | 395217,56 | 56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008459 | 175906,79 | 395221,7 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008460 | 175807,11 | 395216,44 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008461 | 175707,97 | 395203,42 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008462 | 175608,82 | 395190,4 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008463 | 175509,67 | 395177,39 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008464 | 175410,52 | 395164,37 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008465 | 175311,23 | 395152,68 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008466 | 175211,31 | 395148,78 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008467 | 175112,74 | 395132,91 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008468 | 175039,43 | 395070,17 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008469 | 174982,24 | 394988,15 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008470 | 174916,43 | 394913,04 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008471 | 174838,17 | 394851,03 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008472 | 174752,32 | 394799,77 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008473 | 174665,93 | 394749,41 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008474 | 174579,53 | 394699,05 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008475 | 174493,18 | 394648,62 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008476 | 174408,01 | 394596,25 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008477 | 174325,74 | 394539,41 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008478 | 174243,38 | 394482,72 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008479 | 174159,46 | 394428,34 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008480 | 174073,44 | 394377,37 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008481 | 173988,88 | 394324,05 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008482 | 173930,06 | 394251,99 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008483 | 173935,14 | 394156,18 | 66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008484 | 173941,09 | 394056,39 | 68,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008485 | 173934,73 | 393956,71 | 68,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008486 | 173920,27 | 393857,76 | 68,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008487 | 173905,8 | 393758,81 | 68,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008488 | 173891,34 | 393659,87 | 68,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008489 | 173876,87 | 393560,92 | 68,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008490 | 173862,41 | 393461,97 | 68,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008491 | 173847,94 | 393363,02 | 66,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008492 | 173833,48 | 393264,08 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008493 | 173819,01 | 393165,13 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008494 | 173804,54 | 393066,18 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008495 | 173790,08 | 392967,23 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008496 | 173775,61 | 392868,29 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008497 | 173761,15 | 392769,34 | 65,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008498 | 173746,68 | 392670,39 | 68,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008499 | 173732,22 | 392571,45 | 68,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008500 | 173723,25 | 392471,93 | 65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008501 | 173727,64 | 392372,1 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008502 | 173745,34 | 392273,76 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008503 | 173775,83 | 392178,61 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008504 | 173818,89 | 392088,44 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008505 | 173872,99 | 392004,41 | 67,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008506 | 173934,26 | 391925,41 | 67,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008507 | 173997,53 | 391847,97 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008508 | 174060,51 | 391770,31 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008509 | 174121,11 | 391690,76 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008510 | 174178,73 | 391609,04 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008511 | 174234,47 | 391526,02 | 67,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008512 | 174289,89 | 391442,78 | 68
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008513 | 174345,3 | 391359,54 | 67,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008514 | 174400,72 | 391276,3 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008515 | 174456,14 | 391193,06 | 66,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008516 | 174511,54 | 391109,82 | 66,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008517 | 174566,95 | 391026,57 | 66,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008518 | 174622,36 | 390943,32 | 67,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008519 | 174677,77 | 390860,08 | 68,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008520 | 174733,18 | 390776,83 | 67,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008521 | 174788,47 | 390693,52 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008522 | 174843,44 | 390609,98 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008523 | 174898,41 | 390526,44 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008524 | 174953,37 | 390442,9 | 65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008525 | 175008,34 | 390359,37 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008526 | 175063,31 | 390275,83 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008527 | 175115,85 | 390190,75 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008528 | 175166,99 | 390104,82 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008529 | 175213,38 | 390016,88 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008530 | 175149,05 | 389960,5 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008531 | 175087 | 390034,94 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008532 | 175035,87 | 390120,87 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008533 | 174983,89 | 390206,29 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008534 | 174930,54 | 390290,87 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008535 | 174875,37 | 390374,28 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008536 | 174820,09 | 390457,6 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008537 | 174764,81 | 390540,93 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008538 | 174709,53 | 390624,26 | 65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008539 | 174654,11 | 390707,49 | 67,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008540 | 174598,64 | 390790,69 | 67,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008541 | 174543,16 | 390873,89 | 66,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008542 | 174487,69 | 390957,09 | 66,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008543 | 174432,21 | 391040,3 | 66,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008544 | 174376,74 | 391123,5 | 66,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008545 | 174321,26 | 391206,7 | 67,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008546 | 174265,78 | 391289,9 | 67,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008547 | 174210,31 | 391373,1 | 67,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008548 | 174154,83 | 391456,3 | 67,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008549 | 174099,36 | 391539,5 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008550 | 174042,47 | 391621,72 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008551 | 173982,18 | 391701,49 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008552 | 173919,33 | 391779,27 | 65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008553 | 173856,08 | 391856,72 | 66,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008554 | 173794,35 | 391935,37 | 66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008555 | 173738,95 | 392018,57 | 66,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008556 | 173693,05 | 392107,34 | 67
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008557 | 173657,58 | 392200,77 | 67,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008558 | 173633,49 | 392297,76 | 67,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008559 | 173620,9 | 392396,9 | 67,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008560 | 173619,98 | 392496,83 | 67,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008561 | 173630,75 | 392596,19 | 68,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008562 | 173645,18 | 392695,14 | 68,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008563 | 173659,6 | 392794,1 | 68,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008564 | 173674,02 | 392893,05 | 68,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008565 | 173688,45 | 392992,01 | 68,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008566 | 173702,87 | 393090,96 | 68,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008567 | 173717,3 | 393189,91 | 68,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008568 | 173731,72 | 393288,87 | 68,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008569 | 173746,14 | 393387,82 | 67,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008570 | 173760,57 | 393486,77 | 68,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008571 | 173774,99 | 393585,73 | 68,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008572 | 173789,41 | 393684,68 | 68,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008573 | 173803,84 | 393783,63 | 68,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008574 | 173818,26 | 393882,59 | 68,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008575 | 173830,74 | 393981,77 | 67,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008576 | 173832 | 394081,69 | 66,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008577 | 173819,99 | 394180,88 | 66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008578 | 173745,64 | 394187,59 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008579 | 173656,24 | 394142,81 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008580 | 173569,08 | 394093,79 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008581 | 173481,92 | 394044,78 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008582 | 173398,46 | 393989,98 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008583 | 173325,78 | 393921,48 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008584 | 173264,06 | 393842,86 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008585 | 173204,19 | 393762,76 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008586 | 173144,33 | 393682,66 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008587 | 173084,45 | 393602,57 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008588 | 173024,58 | 393522,47 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008589 | 172953,56 | 393453,08 | 57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008590 | 172861,65 | 393414,35 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008591 | 172768,12 | 393379,08 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008592 | 172680,56 | 393332,46 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008593 | 172612,84 | 393258,99 | 56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008594 | 172524,53 | 393213,84 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008595 | 172429,72 | 393182,16 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008596 | 172339,2 | 393139,82 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008597 | 172254,83 | 393086,41 | 56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008598 | 172167,93 | 393037,16 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008599 | 172082,67 | 392984,9 | 56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008600 | 171997,42 | 392932,64 | 56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008601 | 171912,14 | 392880,42 | 56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008602 | 171824,78 | 392831,81 | 56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008603 | 171734,49 | 392788,9 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008604 | 171641,54 | 392752,06 | 56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008605 | 171547,71 | 392717,47 | 56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008606 | 171454,14 | 392682,25 | 56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008607 | 171360,02 | 392648,49 | 56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008608 | 171266,15 | 392614,86 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008609 | 171172,16 | 392580,72 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008610 | 171078,17 | 392546,58 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008611 | 170984,1 | 392512,67 | 56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008612 | 170888,52 | 392483,29 | 49,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008613 | 170791,21 | 392460,37 | 49,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008614 | 170693,49 | 392439,18 | 49,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008615 | 170603,07 | 392397,48 | 49,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008616 | 170518,97 | 392343,41 | 50,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008617 | 170437,79 | 392285,04 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008618 | 170359,54 | 392222,78 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008619 | 170305,37 | 392145,28 | 56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008620 | 170264,22 | 392059,17 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008621 | 170271,3 | 391960,06 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008622 | 170291,95 | 391862,28 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008623 | 170298,53 | 391762,53 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008624 | 170303,07 | 391662,64 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008625 | 170306,95 | 391562,74 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008626 | 170291,23 | 391465 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008627 | 170219,82 | 391398,89 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008628 | 170121,28 | 391396,77 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008629 | 170028 | 391432,2 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008630 | 169934,42 | 391466,24 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008631 | 169834,78 | 391474,21 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008632 | 169734,8 | 391474,71 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008633 | 169634,81 | 391473,18 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008634 | 169534,83 | 391471,65 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008635 | 169434,9 | 391467,8 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008636 | 169334,98 | 391463,85 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008637 | 169235,12 | 391458,77 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008638 | 169135,61 | 391449,07 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008639 | 169036,8 | 391433,8 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008640 | 168938,77 | 391414,16 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008641 | 168841,94 | 391389,23 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008642 | 168746,44 | 391359,61 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008643 | 168652,82 | 391324,55 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008644 | 168560,86 | 391285,3 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008645 | 168471,31 | 391240,83 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008646 | 168384,49 | 391191,26 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008647 | 168302,55 | 391134,14 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008648 | 168243,58 | 391054,22 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008649 | 168206,24 | 390961,45 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008650 | 168169,05 | 390868,63 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008651 | 168131,85 | 390775,81 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008652 | 168094,65 | 390682,98 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008653 | 168057,46 | 390590,16 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008654 | 168020,26 | 390497,33 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008655 | 167983,06 | 390404,51 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008656 | 167945,87 | 390311,69 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008657 | 167908,67 | 390218,86 | 55
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008658 | 167871,47 | 390126,04 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008659 | 167834,28 | 390033,21 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008660 | 167797,08 | 389940,39 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008661 | 167759,89 | 389847,57 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008662 | 167739,13 | 389750,25 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008663 | 167728,8 | 389650,78 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008664 | 167716,17 | 389551,68 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008665 | 167678,51 | 389459,2 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008666 | 167637,24 | 389368,11 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008667 | 167583,64 | 389287,31 | 53,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008668 | 167514,17 | 389336,65 | 54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008669 | 167551,39 | 389428,94 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008670 | 167592,64 | 389520,03 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008671 | 167621,23 | 389614,94 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008672 | 167631,6 | 389714,4 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008673 | 167642,83 | 389813,75 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008674 | 167673,12 | 389908,79 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008675 | 167710,19 | 390001,67 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008676 | 167747,25 | 390094,55 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008677 | 167784,43 | 390187,38 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008678 | 167821,66 | 390280,19 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008679 | 167858,89 | 390373 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008680 | 167896,11 | 390465,81 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008681 | 167933,34 | 390558,62 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008682 | 167970,57 | 390651,43 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008683 | 168007,79 | 390744,25 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008684 | 168045,02 | 390837,06 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008685 | 168082,25 | 390929,87 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008686 | 168119,47 | 391022,68 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008687 | 168158,5 | 391114,68 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008688 | 168217,13 | 391195,27 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008689 | 168295,54 | 391256,97 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008690 | 168380,84 | 391309,13 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008691 | 168469,22 | 391355,89 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008692 | 168559 | 391399,91 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008693 | 168650,1 | 391441,07 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008694 | 168744,51 | 391473,96 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008695 | 168840,8 | 391500,89 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008696 | 168938,52 | 391522 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008697 | 169037,06 | 391538,99 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008698 | 169136,05 | 391553,06 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008699 | 169235,6 | 391562,36 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008700 | 169335,48 | 391567,22 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008701 | 169435,38 | 391571,7 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008702 | 169535,34 | 391574,41 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008703 | 169635,31 | 391576,58 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008704 | 169735,3 | 391578,12 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008705 | 169835,28 | 391577,23 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008706 | 169935,01 | 391570,43 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008707 | 170031,24 | 391544,54 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008708 | 170122,65 | 391504,18 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008709 | 170197,14 | 391536,47 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008710 | 170200,39 | 391636,38 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008711 | 170196,16 | 391736,29 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008712 | 170190,8 | 391836,13 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008713 | 170171,11 | 391934,06 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008714 | 170158,69 | 392032,98 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008715 | 170162,75 | 392131,61 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008716 | 170208,86 | 392211,4 | 56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008717 | 170274,91 | 392286,22 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008718 | 170352,24 | 392349,59 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008719 | 170432,49 | 392409,22 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008720 | 170515,52 | 392464,94 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008721 | 170601,86 | 392515,3 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008722 | 170696,74 | 392545,96 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008723 | 170794,58 | 392566,61 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008724 | 170891,35 | 392591,73 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008725 | 170986,28 | 392623,1 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008726 | 171080,26 | 392657,28 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008727 | 171174,24 | 392691,45 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008728 | 171268,19 | 392725,68 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008729 | 171361,7 | 392761,1 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008730 | 171455,69 | 392795,2 | 56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008731 | 171549,96 | 392828,45 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008732 | 171643,68 | 392863,3 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008733 | 171735,57 | 392902,7 | 55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008734 | 171822 | 392952,45 | 55,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008735 | 171907,07 | 393005 | 55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008736 | 171992,14 | 393057,56 | 56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008737 | 172079,95 | 393105,09 | 56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008738 | 172164,64 | 393158,14 | 56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008739 | 172250,77 | 393208,53 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008740 | 172339,07 | 393255,38 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008741 | 172431,5 | 393293,43 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008742 | 172524,12 | 393331,11 | 57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008743 | 172594,98 | 393400,81 | 56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008744 | 172680,11 | 393452,25 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008745 | 172771,83 | 393491,96 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008746 | 172865,94 | 393525,77 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008747 | 172943,3 | 393585,82 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008748 | 173003,18 | 393665,9 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008749 | 173063,07 | 393745,99 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008750 | 173122,95 | 393826,08 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008751 | 173182,84 | 393906,16 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008752 | 173244,52 | 393984,83 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008753 | 173315,62 | 394054,99 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008754 | 173396,06 | 394114,23 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008755 | 173483,01 | 394163,62 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008756 | 173570,06 | 394212,83 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008757 | 173657,2 | 394261,85 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008758 | 173745,64 | 394308,49 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008759 | 173737,71 | 394396,16 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008760 | 173686,83 | 394482,12 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008761 | 173626,68 | 394561,93 | 66,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008762 | 173563,32 | 394639,29 | 67,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008763 | 173499,49 | 394716,27 | 67,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008764 | 173435,6 | 394793,2 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008765 | 173371,71 | 394870,12 | 56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008766 | 173304,28 | 394943,94 | 54,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008767 | 173233,05 | 395014,1 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008768 | 173158,45 | 395080,67 | 67,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008769 | 173080,36 | 395143,11 | 67,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008770 | 172999,37 | 395201,72 | 67,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008771 | 172915,29 | 395255,83 | 67,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008772 | 172828,9 | 395306,2 | 67,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008773 | 172742,51 | 395356,57 | 67,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008774 | 172656,12 | 395406,93 | 67,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008775 | 172569,73 | 395457,3 | 67,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008776 | 172483,34 | 395507,66 | 66,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008777 | 172396,81 | 395557,8 | 66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008778 | 172309,97 | 395607,35 | 66,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008779 | 172221,05 | 395653,07 | 67,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008780 | 172130,06 | 395694,52 | 67,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008781 | 172037,08 | 395731,3 | 67,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008782 | 171942,42 | 395763,5 | 67,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008783 | 171846,34 | 395791,15 | 67,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008784 | 171749,01 | 395814,03 | 67,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008785 | 171650,69 | 395832,22 | 67,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008786 | 171551,59 | 395845,52 | 65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008787 | 171451,95 | 395853,88 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008788 | 171352,03 | 395857,51 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008789 | 171252,09 | 395855,38 | 65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008790 | 171155,44 | 395842,52 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008791 | 171060,65 | 395869,93 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008792 | 170966,15 | 395902,22 | 64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008793 | 170878,97 | 395950,91 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008794 | 170802,37 | 396014,97 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008795 | 170738,5 | 396091,76 | 65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008796 | 170678,86 | 396172,03 | 66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008797 | 170619,22 | 396252,29 | 66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008798 | 170559,58 | 396332,56 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008799 | 170499,94 | 396412,83 | 66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008800 | 170440,3 | 396493,1 | 66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008801 | 170380,66 | 396573,36 | 66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008802 | 170321,02 | 396653,63 | 66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008803 | 170261,38 | 396733,9 | 66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008804 | 170201,67 | 396814,12 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008805 | 170141,95 | 396894,33 | 65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008806 | 170082,23 | 396974,53 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008807 | 170022,52 | 397054,75 | 65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008808 | 169962,82 | 397134,97 | 65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008809 | 169903,11 | 397215,18 | 65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008810 | 169843,4 | 397295,4 | 65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008811 | 169783,69 | 397375,62 | 65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008812 | 169723,99 | 397455,84 | 65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008813 | 169664,28 | 397536,06 | 65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008814 | 169604,57 | 397616,27 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008815 | 169544,86 | 397696,49 | 65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008816 | 169485,16 | 397776,71 | 65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008817 | 169425,45 | 397856,93 | 65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008818 | 169365,74 | 397937,14 | 65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008819 | 169306,03 | 398017,36 | 65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008820 | 169246,33 | 398097,58 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008821 | 169186,62 | 398177,8 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008822 | 169127,68 | 398258,56 | 64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008823 | 169073,48 | 398342,59 | 66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008824 | 169015,52 | 398424,05 | 65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008825 | 168955,73 | 398504,21 | 65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008826 | 168895,12 | 398583,73 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008827 | 168832,82 | 398661,95 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008828 | 168771,9 | 398741,25 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008829 | 168711,6 | 398821,02 | 67
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008830 | 168651,88 | 398901,22 | 66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008831 | 168592,14 | 398981,42 | 66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008832 | 168532,41 | 399061,62 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008833 | 168472,67 | 399141,82 | 66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008834 | 168412,94 | 399222,01 | 66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008835 | 168347,79 | 399297,82 | 65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008836 | 168275,6 | 399366,96 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008837 | 168199,37 | 399431,68 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008838 | 168123,12 | 399496,38 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008839 | 168048,22 | 399562,59 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008840 | 167972,69 | 399628,12 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008841 | 167896,67 | 399693,08 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008842 | 167819,3 | 399756,4 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008843 | 167743,2 | 399821,28 | 65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008844 | 167667,1 | 399886,15 | 65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008845 | 167592,24 | 399952,44 | 65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008846 | 167517,91 | 400019,33 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008847 | 167442,49 | 400084,97 | 64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008848 | 167366,14 | 400149,55 | 64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008849 | 167289,78 | 400214,13 | 64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008850 | 167213,43 | 400278,7 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008851 | 167137,08 | 400343,28 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008852 | 167060,72 | 400407,86 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008853 | 166984,37 | 400472,43 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008854 | 166908,02 | 400537,01 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008855 | 166831,67 | 400601,59 | 64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008856 | 166755,38 | 400666,23 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008857 | 166679,41 | 400731,25 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008858 | 166603,43 | 400796,28 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008859 | 166527,44 | 400861,28 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008860 | 166451,46 | 400926,29 | 64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008861 | 166375,47 | 400991,29 | 64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008862 | 166299,49 | 401056,3 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008863 | 166223,5 | 401121,31 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008864 | 166147,51 | 401186,31 | 65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008865 | 166071,54 | 401251,33 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008866 | 165995,56 | 401316,35 | 65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008867 | 165919,59 | 401381,37 | 64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008868 | 165843,61 | 401446,4 | 65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008869 | 165767,64 | 401511,42 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008870 | 165691,66 | 401576,44 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008871 | 165615,69 | 401641,46 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008872 | 165539,71 | 401706,48 | 64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008873 | 165463,74 | 401771,5 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008874 | 165387,76 | 401836,52 | 64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008875 | 165311,79 | 401901,54 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008876 | 165235,81 | 401966,56 | 64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008877 | 165159,84 | 402031,58 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008878 | 165083,86 | 402096,6 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008879 | 165007,74 | 402161,45 | 64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008880 | 164931,65 | 402226,33 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008881 | 164855,5 | 402291,13 | 66,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008882 | 164779,09 | 402355,64 | 66,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008883 | 164702,9 | 402420,41 | 67,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008884 | 164626,71 | 402485,18 | 67,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008885 | 164550,81 | 402550,28 | 67,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008886 | 164476,46 | 402617,13 | 68,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008887 | 164403,9 | 402685,91 | 69,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008888 | 164329,41 | 402752,59 | 69,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008889 | 164251,09 | 402814,74 | 69,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008890 | 164173,95 | 402878,36 | 69,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008891 | 164097,56 | 402942,89 | 68,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008892 | 164022,66 | 403009,14 | 68,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008893 | 163946,34 | 403073,69 | 67,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008894 | 163867,77 | 403135,48 | 68
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008895 | 163791,8 | 403200,49 | 67,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008896 | 163715,47 | 403265,09 | 66,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008897 | 163638,43 | 403328,82 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008898 | 163563,53 | 403395,06 | 66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008899 | 163489,07 | 403461,77 | 66,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008900 | 163413,34 | 403527,08 | 66,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008901 | 163337,37 | 403592,1 | 66,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008902 | 163261,38 | 403657,1 | 66,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008903 | 163185,47 | 403722,2 | 67,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008904 | 163088,73 | 403796,88 | 67,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008905 | 163011,61 | 403858,62 | 68,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008906 | 162941,55 | 403920,27 | 67
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008907 | 162881,58 | 403981,13 | 67,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008908 | 162805,79 | 404046,36 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008909 | 162729,91 | 404111,48 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008910 | 162654,3 | 404176,93 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008911 | 162579,07 | 404242,8 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008912 | 162506,22 | 404311,27 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008913 | 162437,55 | 404383,94 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008914 | 162373,02 | 404460,31 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008915 | 162310,64 | 404538,47 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008916 | 162238,62 | 404607,56 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008917 | 162158,89 | 404667,82 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008918 | 162080,77 | 404730,25 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008919 | 162003,07 | 404792,9 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008920 | 161928,54 | 404859,49 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008921 | 161849,23 | 404920,33 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008922 | 161767,98 | 404978,33 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008923 | 161685,67 | 405035,1 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008924 | 161605,77 | 405095,19 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008925 | 161528,15 | 405158,23 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008926 | 161451,53 | 405222,49 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008927 | 161374,91 | 405286,75 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008928 | 161297,98 | 405350,63 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008929 | 161220,94 | 405414,39 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008930 | 161143,78 | 405477,99 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008931 | 161066,81 | 405541,83 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008932 | 160990,28 | 405606,2 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008933 | 160913,76 | 405670,57 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008934 | 160837,24 | 405734,94 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008935 | 160760,71 | 405799,32 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008936 | 160683,65 | 405863,03 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008937 | 160603,27 | 405922,46 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008938 | 160517,94 | 405974,54 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008939 | 160428,76 | 406019,74 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008940 | 160338,35 | 406062,44 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008941 | 160245,93 | 406100,52 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008942 | 160155,48 | 406143,17 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008943 | 160064,15 | 406183,88 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008944 | 159970,7 | 406219,24 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008945 | 159875,88 | 406250,86 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008946 | 159783,44 | 406288,55 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008947 | 159691,03 | 406326,64 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008948 | 159600,69 | 406369,4 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008949 | 159507,05 | 406404,28 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008950 | 159414,15 | 406441,05 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008951 | 159320,65 | 406476,49 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008952 | 159228,05 | 406514,22 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008953 | 159135,44 | 406551,95 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008954 | 159042,83 | 406589,68 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008955 | 158950,22 | 406627,42 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008956 | 158857,62 | 406665,15 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008957 | 158765,04 | 406702,97 | 64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008958 | 158672,48 | 406740,81 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008959 | 158579,92 | 406778,65 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008960 | 158487,36 | 406816,49 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008961 | 158394,79 | 406854,34 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008962 | 158302,23 | 406892,18 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008963 | 158209,67 | 406930,02 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008964 | 158117,11 | 406967,86 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008965 | 158024,55 | 407005,71 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008966 | 157931,98 | 407043,55 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008967 | 157839,42 | 407081,39 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008968 | 157746,86 | 407119,24 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008969 | 157654,3 | 407157,08 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008970 | 157561,74 | 407194,93 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008971 | 157469,18 | 407232,78 | 64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008972 | 157376,62 | 407270,63 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008973 | 157284,12 | 407308,61 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008974 | 157191,4 | 407345,98 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008975 | 157097,52 | 407380,31 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008976 | 157004,8 | 407417,77 | 64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008977 | 156912,19 | 407455,49 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008978 | 156821,01 | 407496,53 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008979 | 156730,48 | 407538,98 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008980 | 156647,84 | 407594,21 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008981 | 156580,5 | 407667,88 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008982 | 156506,16 | 407734,76 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008983 | 156434,38 | 407804,3 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008984 | 156359,92 | 407870,99 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008985 | 156285,77 | 407938,07 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008986 | 156212,8 | 408006,42 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008987 | 156141,86 | 408076,9 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008988 | 156071,17 | 408147,63 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008989 | 156000,47 | 408218,35 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008990 | 155929,84 | 408289,14 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008991 | 155859,17 | 408359,89 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008992 | 155788,5 | 408430,64 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008993 | 155717,83 | 408501,39 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008994 | 155647,16 | 408572,14 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008995 | 155576,5 | 408642,89 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008996 | 155505,33 | 408713,07 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008997 | 155435,03 | 408784 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008998 | 155370,14 | 408860,08 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00008999 | 155304,58 | 408935,55 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009000 | 155230,6 | 409002,72 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009001 | 155157,99 | 409071,08 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009002 | 155093,2 | 409145,16 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009003 | 155019,18 | 409211,37 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009004 | 154955,07 | 409288,07 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009005 | 154882,16 | 409356,3 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009006 | 154808,69 | 409423,93 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009007 | 154734,5 | 409490,96 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009008 | 154662,72 | 409560,57 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009009 | 154592,15 | 409631,42 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009010 | 154522,32 | 409702,98 | 53
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009011 | 154458,88 | 409780,19 | 50,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009012 | 154404,64 | 409864,15 | 47,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009013 | 154353,22 | 409949,91 | 48,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009014 | 154294,07 | 410030,44 | 49,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009015 | 154224,67 | 410102,3 | 50,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009016 | 154146,46 | 410164,47 | 51
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009017 | 154058,17 | 410209,68 | 53,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009018 | 153966,23 | 410248,8 | 54,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009019 | 153869,58 | 410273,84 | 54,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009020 | 153771,91 | 410262,95 | 57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009021 | 153675,76 | 410238,01 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009022 | 153575,99 | 410238,95 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009023 | 153477,95 | 410258,54 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009024 | 153379,33 | 410275,03 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009025 | 153281,87 | 410295,72 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009026 | 153184,31 | 410317,69 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009027 | 153086,95 | 410340,52 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009028 | 152989,6 | 410363,35 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009029 | 152892,24 | 410386,16 | 65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009030 | 152795 | 410409,51 | 67,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009031 | 152697,78 | 410432,87 | 69,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009032 | 152600,51 | 410456,06 | 69,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009033 | 152503,27 | 410479,37 | 69,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009034 | 152406,04 | 410502,72 | 68,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009035 | 152308,8 | 410526,07 | 69,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009036 | 152211,57 | 410549,41 | 68,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009037 | 152116,4 | 410578,92 | 66,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009038 | 152052,54 | 410653,15 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009039 | 152081,44 | 410735,48 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009040 | 152164,9 | 410703,88 | 69,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009041 | 152254,26 | 410667,83 | 67,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009042 | 152350,72 | 410641,53 | 68,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009043 | 152446,71 | 410613,51 | 70,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009044 | 152535,11 | 410608,46 | 71,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009045 | 152632,22 | 410584,65 | 70,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009046 | 152728,93 | 410559,36 | 70,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009047 | 152826,19 | 410536,13 | 69,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009048 | 152915,68 | 410504,54 | 66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009049 | 153011,87 | 410477,28 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009050 | 153108,01 | 410449,79 | 65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009051 | 153205,35 | 410426,94 | 65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009052 | 153302,91 | 410404,97 | 66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009053 | 153401,59 | 410392,67 | 65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009054 | 153500,29 | 410405,22 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009055 | 153592 | 410444,68 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009056 | 153665,56 | 410492,61 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009057 | 153753,38 | 410473,83 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009058 | 153832,93 | 410414,56 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009059 | 153927,79 | 410383,96 | 52,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009060 | 154023,26 | 410354,44 | 50,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009061 | 154114,69 | 410314,11 | 48,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009062 | 154200,27 | 410262,5 | 46,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009063 | 154279,84 | 410202,01 | 47,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009064 | 154351,8 | 410132,66 | 48,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009065 | 154415,3 | 410055,49 | 48,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009066 | 154469,63 | 409971,6 | 49,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009067 | 154520,97 | 409885,79 | 51,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009068 | 154579,51 | 409804,83 | 55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009069 | 154647,73 | 409731,79 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009070 | 154718,38 | 409661,02 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009071 | 154789,23 | 409590,48 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009072 | 154866,26 | 409526,75 | 65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009073 | 154942,5 | 409462,05 | 65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009074 | 155021,96 | 409401,36 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009075 | 155106,41 | 409347,88 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009076 | 155180,89 | 409281,66 | 54,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009077 | 155249,16 | 409212,18 | 53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009078 | 155322,19 | 409144,37 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009079 | 155375,82 | 409060,13 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009080 | 155430,67 | 408976,58 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009081 | 155491,15 | 408897 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009082 | 155556,36 | 408821,33 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009083 | 155625,91 | 408749,5 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009084 | 155696,63 | 408678,8 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009085 | 155767,35 | 408608,1 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009086 | 155838,06 | 408537,39 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009087 | 155908,78 | 408466,69 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009088 | 155979,5 | 408395,99 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009089 | 156050,21 | 408325,28 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009090 | 156120,93 | 408254,58 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009091 | 156191,65 | 408183,88 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009092 | 156262,36 | 408113,17 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009093 | 156333,72 | 408043,13 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009094 | 156407,54 | 407975,68 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009095 | 156485,17 | 407912,71 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009096 | 156560,94 | 407847,47 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009097 | 156636,85 | 407782,42 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009098 | 156721,55 | 407729,98 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009099 | 156807,78 | 407679,69 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009100 | 156887,51 | 407619,69 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009101 | 156970,71 | 407565,04 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009102 | 157062,01 | 407524,42 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009103 | 157152,5 | 407481,95 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009104 | 157244,75 | 407443,37 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009105 | 157337,31 | 407405,52 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009106 | 157429,87 | 407367,67 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009107 | 157522,43 | 407329,82 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009108 | 157614,99 | 407291,97 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009109 | 157707,55 | 407254,12 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009110 | 157800,1 | 407216,26 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009111 | 157892,66 | 407178,41 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009112 | 157985,22 | 407140,56 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009113 | 158077,78 | 407102,71 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009114 | 158170,34 | 407064,86 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009115 | 158262,9 | 407027,01 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009116 | 158355,46 | 406989,17 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009117 | 158448,03 | 406951,33 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009118 | 158540,59 | 406913,5 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009119 | 158633,16 | 406875,66 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009120 | 158725,72 | 406837,82 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009121 | 158818,29 | 406799,99 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009122 | 158910,85 | 406762,15 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009123 | 159003,42 | 406724,31 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009124 | 159095,98 | 406686,48 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009125 | 159188,55 | 406648,64 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009126 | 159281,11 | 406610,8 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009127 | 159373,89 | 406573,52 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009128 | 159467,67 | 406538,83 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009129 | 159562,82 | 406508,25 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009130 | 159659,3 | 406482,21 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009131 | 159753,93 | 406449,92 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009132 | 159848,46 | 406417,32 | 53,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009133 | 159944,01 | 406388,11 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009134 | 160026,26 | 406421,04 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009135 | 160060,39 | 406342,31 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009136 | 160140,33 | 406287,62 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009137 | 160228,98 | 406241,42 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009138 | 160317,38 | 406194,79 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009139 | 160407,3 | 406151,09 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009140 | 160497,54 | 406107,99 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009141 | 160586,37 | 406062,14 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009142 | 160671,15 | 406009,18 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009143 | 160751,49 | 405949,69 | 64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009144 | 160828,42 | 405885,81 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009145 | 160904,94 | 405821,43 | 65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009146 | 160981,45 | 405757,05 | 64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009147 | 161057,98 | 405692,68 | 64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009148 | 161134,61 | 405628,44 | 64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009149 | 161211,64 | 405564,66 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009150 | 161288,88 | 405501,16 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009151 | 161366,23 | 405437,78 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009152 | 161443,01 | 405373,71 | 64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009153 | 161519,47 | 405309,27 | 64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009154 | 161595,9 | 405244,78 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009155 | 161673,65 | 405181,92 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009156 | 161753,44 | 405121,65 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009157 | 161836,07 | 405065,36 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009158 | 161923,14 | 405016,63 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009159 | 162011,83 | 404970,68 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009160 | 162101,32 | 404926,33 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009161 | 162183,28 | 404869,1 | 55,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009162 | 162256,29 | 404800,98 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009163 | 162315,97 | 404720,89 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009164 | 162374,02 | 404639,53 | 65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009165 | 162434,21 | 404560,06 | 65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009166 | 162497,35 | 404482,53 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009167 | 162564,71 | 404408,66 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009168 | 162636,36 | 404338,92 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009169 | 162712,26 | 404273,84 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009170 | 162791,8 | 404213,23 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009171 | 162868,91 | 404149,59 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009172 | 162945 | 404084,71 | 67
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009173 | 163018,51 | 404016,95 | 68,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009174 | 163091,77 | 403948,91 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009175 | 163167,35 | 403883,43 | 68,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009176 | 163242,92 | 403817,97 | 67,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009177 | 163318,63 | 403752,65 | 67,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009178 | 163394,45 | 403687,44 | 67,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009179 | 163470,25 | 403622,22 | 68,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009180 | 163546,05 | 403557,03 | 68,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009181 | 163621,67 | 403491,61 | 68
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009182 | 163696,01 | 403424,76 | 67,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009183 | 163770,53 | 403358,1 | 67,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009184 | 163845,2 | 403291,65 | 67,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009185 | 163921,05 | 403226,48 | 68
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009186 | 163999,15 | 403164,14 | 66,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009187 | 164078,04 | 403102,9 | 66,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009188 | 164152,83 | 403036,51 | 68,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009189 | 164228,15 | 402970,75 | 69,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009190 | 164303,8 | 402905,41 | 69,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009191 | 164382,33 | 402843,5 | 69,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009192 | 164457,83 | 402777,98 | 68,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009193 | 164530,38 | 402709,17 | 68,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009194 | 164606,09 | 402643,88 | 67,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009195 | 164681,74 | 402578,49 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009196 | 164755,74 | 402511,31 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009197 | 164831,73 | 402446,3 | 66,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009198 | 164910,09 | 402384,22 | 66,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009199 | 164986,89 | 402320,2 | 66,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009200 | 165062,07 | 402254,3 | 65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009201 | 165137,05 | 402188,15 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009202 | 165213,03 | 402123,14 | 65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009203 | 165289,02 | 402058,13 | 66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009204 | 165365 | 401993,12 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009205 | 165440,99 | 401928,11 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009206 | 165516,97 | 401863,1 | 66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009207 | 165592,94 | 401798,07 | 66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009208 | 165668,92 | 401733,05 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009209 | 165744,89 | 401668,03 | 66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009210 | 165820,86 | 401603,01 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009211 | 165896,84 | 401537,99 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009212 | 165972,81 | 401472,97 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009213 | 166048,79 | 401407,95 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009214 | 166124,76 | 401342,93 | 65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009215 | 166200,74 | 401277,91 | 66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009216 | 166276,71 | 401212,89 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009217 | 166352,69 | 401147,86 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009218 | 166428,67 | 401082,86 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009219 | 166504,66 | 401017,85 | 66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009220 | 166580,65 | 400952,85 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009221 | 166656,63 | 400887,84 | 66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009222 | 166732,62 | 400822,83 | 66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009223 | 166808,61 | 400757,83 | 66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009224 | 166884,6 | 400692,82 | 65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009225 | 166960,58 | 400627,82 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009226 | 167036,57 | 400562,81 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009227 | 167112,56 | 400497,81 | 66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009228 | 167188,91 | 400433,23 | 66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009229 | 167265,33 | 400368,73 | 66,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009230 | 167341,75 | 400304,23 | 66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009231 | 167418,16 | 400239,73 | 66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009232 | 167494,58 | 400175,23 | 66,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009233 | 167571 | 400110,73 | 66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009234 | 167645,93 | 400044,53 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009235 | 167720,42 | 399977,83 | 66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009236 | 167796,54 | 399912,98 | 66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009237 | 167872,67 | 399848,14 | 66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009238 | 167950,23 | 399785,08 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009239 | 168027,96 | 399722,2 | 65,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009240 | 168103,86 | 399657,11 | 65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009241 | 168176,45 | 399588,35 | 65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009242 | 168252,36 | 399523,27 | 65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009243 | 168328,56 | 399458,51 | 66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009244 | 168402,22 | 399390,94 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009245 | 168469,83 | 399317,32 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009246 | 168531,03 | 399238,27 | 66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009247 | 168590,72 | 399158,04 | 66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009248 | 168650,41 | 399077,81 | 66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009249 | 168710,1 | 398997,58 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009250 | 168770,56 | 398917,93 | 66,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009251 | 168831,35 | 398838,53 | 65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009252 | 168892,14 | 398759,13 | 65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009253 | 168952,93 | 398679,73 | 66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009254 | 169013,9 | 398600,46 | 66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009255 | 169073,71 | 398520,32 | 66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009256 | 169133,14 | 398439,9 | 66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009257 | 169188,27 | 398356,49 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009258 | 169244,25 | 398273,66 | 66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009259 | 169303,93 | 398193,42 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009260 | 169363,68 | 398113,24 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009261 | 169423,43 | 398033,05 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009262 | 169483,18 | 397952,86 | 65,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009263 | 169542,93 | 397872,68 | 65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009264 | 169602,68 | 397792,49 | 65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009265 | 169662,42 | 397712,3 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009266 | 169722,17 | 397632,12 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009267 | 169781,92 | 397551,93 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009268 | 169841,67 | 397471,74 | 65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009269 | 169901,42 | 397391,56 | 65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009270 | 169961,17 | 397311,37 | 65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009271 | 170020,92 | 397231,18 | 65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009272 | 170080,67 | 397151 | 65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009273 | 170140,38 | 397070,78 | 65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009274 | 170200,05 | 396990,54 | 65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009275 | 170259,73 | 396910,3 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009276 | 170319,41 | 396830,06 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009277 | 170379,09 | 396749,82 | 66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009278 | 170438,76 | 396669,58 | 66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009279 | 170498,44 | 396589,34 | 66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009280 | 170558,12 | 396509,1 | 66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009281 | 170617,79 | 396428,86 | 66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009282 | 170677,47 | 396348,62 | 65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009283 | 170737,15 | 396268,38 | 64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009284 | 170796,83 | 396188,14 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009285 | 170857,35 | 396108,57 | 64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009286 | 170931,19 | 396041,46 | 66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009287 | 171018,45 | 395993,05 | 65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009288 | 171114,25 | 395965,15 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009289 | 171210,05 | 395962,64 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009290 | 171309,13 | 395961,62 | 67,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009291 | 171409,11 | 395960,22 | 67,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009292 | 171508,92 | 395954,28 | 67,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009293 | 171608,33 | 395943,57 | 67,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009294 | 171707,17 | 395928,46 | 68,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009295 | 171805,12 | 395908,38 | 67,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009296 | 171902,08 | 395883,99 | 68,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009297 | 171997,83 | 395855,2 | 68,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009298 | 172092,15 | 395822,01 | 67,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009299 | 172184,78 | 395784,36 | 68
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009300 | 172275,55 | 395742,42 | 67,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009301 | 172364,34 | 395696,47 | 67,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009302 | 172450,94 | 395646,47 | 67,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009303 | 172537,37 | 395596,16 | 67,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009304 | 172623,79 | 395545,86 | 67,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009305 | 172710,22 | 395495,56 | 67,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009306 | 172796,65 | 395445,26 | 67,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009307 | 172883,07 | 395394,95 | 67,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009308 | 172969,5 | 395344,65 | 67,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009309 | 173053,63 | 395290,62 | 67,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009310 | 173134,89 | 395232,38 | 67,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009311 | 173213,34 | 395170,4 | 67,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009312 | 173288,71 | 395104,7 | 66,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009313 | 173360,67 | 395035,29 | 67,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009314 | 173429,38 | 394962,65 | 65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009315 | 173493,68 | 394886,08 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009316 | 173557,4 | 394809,01 | 66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009317 | 173621,12 | 394731,94 | 67,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009318 | 173684,84 | 394654,87 | 67,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009319 | 173748,07 | 394577,41 | 67,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009320 | 173806 | 394495,96 | 66,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009321 | 173854,25 | 394408,43 | 65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009322 | 173929,9 | 394413,92 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009323 | 174016,24 | 394464,29 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009324 | 174102,47 | 394514,89 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009325 | 174185,07 | 394571,25 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009326 | 174267,83 | 394627,37 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009327 | 174351,09 | 394682,75 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009328 | 174436,19 | 394735,23 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009329 | 174522,53 | 394785,68 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009330 | 174608,93 | 394836,04 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009331 | 174695,32 | 394886,4 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009332 | 174781,26 | 394937,51 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009333 | 174858,11 | 395001,13 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009334 | 174919,97 | 395079,52 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009335 | 174975,61 | 395162,59 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009336 | 175030,66 | 395237,76 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009337 | 175128,77 | 395242,89 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009338 | 175228,13 | 395253,43 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009339 | 175327,97 | 395258,19 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009340 | 175427,12 | 395271,19 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009341 | 175526,27 | 395284,19 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009342 | 175625,42 | 395297,19 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009343 | 175724,57 | 395310,19 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009344 | 175823,76 | 395322,89 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009345 | 175923,6 | 395324,36 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009346 | 176016,91 | 395346,79 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009347 | 176110,71 | 395381,43 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009348 | 176204,45 | 395416,26 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009349 | 176298,15 | 395451,18 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009350 | 176391,67 | 395486,6 | 56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009351 | 176481,7 | 395529,64 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009352 | 176561,23 | 395590,08 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009353 | 176638,15 | 395653,97 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009354 | 176715,08 | 395717,87 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009355 | 176792 | 395781,77 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009356 | 176868,92 | 395845,66 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009357 | 176946,03 | 395909,33 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009358 | 177029,04 | 395964,85 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009359 | 177119,8 | 396006,71 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009360 | 177208,92 | 396051,53 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009361 | 177271,18 | 396128,43 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009362 | 177288,68 | 396225,85 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009363 | 177281,63 | 396325,59 | 56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009364 | 177262,07 | 396421,95 | 55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009365 | 177266,88 | 396519,88 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009366 | 177259,52 | 396619,61 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009367 | 177252,17 | 396719,34 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009368 | 177244,82 | 396819,07 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009369 | 177237,46 | 396918,79 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009370 | 177230,12 | 397018,52 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009371 | 177234,01 | 397118,3 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009372 | 177249,51 | 397217,09 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009373 | 177265,09 | 397315,87 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009374 | 177280,66 | 397414,65 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009375 | 177283,05 | 397512,29 | 56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009376 | 177311,39 | 397606,04 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009377 | 177320,54 | 397689,79 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009378 | 177221,23 | 397681,61 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009379 | 177124,33 | 397704,45 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009380 | 177030,84 | 397734,93 | 56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009381 | 176948,15 | 397786,21 | 54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009382 | 176854,66 | 397821,71 | 52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009383 | 176761,17 | 397857,21 | 52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009384 | 176667,69 | 397892,7 | 52,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009385 | 176574,2 | 397928,2 | 51,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009386 | 176479,25 | 397959,48 | 51,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009387 | 176382,52 | 397984,74 | 51,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009388 | 176284,41 | 398004 | 50,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009389 | 176185,33 | 398017,41 | 50,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009390 | 176086,11 | 398029,87 | 49,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009391 | 175988,23 | 398049,31 | 50,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009392 | 175893,61 | 398073,06 | 52,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009393 | 175869,17 | 398164,62 | 55,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009394 | 175878,51 | 398263,79 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009395 | 175894,39 | 398362,52 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009396 | 175910,27 | 398461,25 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009397 | 175926,14 | 398559,98 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009398 | 175941,09 | 398658,82 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009399 | 175955,59 | 398757,68 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009400 | 175968,33 | 398856,79 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009401 | 175978,48 | 398956,27 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009402 | 175988,63 | 399055,75 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009403 | 175986,19 | 399154,94 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009404 | 175931,21 | 399236,74 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009405 | 175856,02 | 399302,66 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009406 | 175780,62 | 399368,36 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009407 | 175705,23 | 399434,05 | 57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009408 | 175631,21 | 399501,29 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009409 | 175555,13 | 399566,13 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009410 | 175482,36 | 399634,67 | 57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009411 | 175409,4 | 399703,01 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009412 | 175335,56 | 399770,45 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009413 | 175263,26 | 399839,46 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009414 | 175201,41 | 399917,93 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009415 | 175139,16 | 399995,78 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009416 | 175057,26 | 400044,08 | 53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009417 | 174980,07 | 400102,11 | 56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009418 | 174882,69 | 400123,77 | 52,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009419 | 174783,82 | 400138,73 | 56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009420 | 174685,74 | 400157,8 | 56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009421 | 174592,42 | 400193,32 | 56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009422 | 174506,96 | 400244,97 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009423 | 174428,97 | 400307,55 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009424 | 174351,06 | 400370,22 | 57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009425 | 174264,63 | 400420,1 | 57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009426 | 174169,38 | 400449,9 | 57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009427 | 174071,66 | 400471,13 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009428 | 173974,63 | 400495,14 | 56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009429 | 173882,03 | 400532,61 | 56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009430 | 173796,21 | 400583,73 | 56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009431 | 173719,18 | 400647,34 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009432 | 173652,79 | 400721,99 | 56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009433 | 173598,62 | 400805,92 | 56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009434 | 173557,86 | 400897,12 | 56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009435 | 173529,51 | 400992,99 | 56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009436 | 173503,57 | 401089,56 | 56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009437 | 173473,18 | 401184,68 | 55,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009438 | 173442,6 | 401277,03 | 52,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009439 | 173444,13 | 401371,77 | 54
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009440 | 173453,35 | 401471,3 | 56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009441 | 173474,29 | 401568,97 | 55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009442 | 173509,93 | 401662,3 | 55,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009443 | 173559,45 | 401749,06 | 55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009444 | 173621,05 | 401827,75 | 55,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009445 | 173682,08 | 401906,85 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009446 | 173725,95 | 401996,47 | 56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009447 | 173749,29 | 402093,53 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009448 | 173764,18 | 402192,41 | 56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009449 | 173758,99 | 402289,52 | 51,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009450 | 173793,73 | 402380,24 | 55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009451 | 173825,32 | 402474,84 | 56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009452 | 173879,25 | 402558,73 | 56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009453 | 173952,11 | 402626,83 | 56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009454 | 174039,54 | 402674,8 | 55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009455 | 174134,54 | 402705,93 | 56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009456 | 174223,61 | 402750,4 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009457 | 174293,25 | 402821,52 | 56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009458 | 174333,23 | 402912,75 | 55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009459 | 174357,25 | 403007,09 | 52,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009460 | 174399,83 | 403092,37 | 56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009461 | 174418,33 | 403190,28 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009462 | 174415,69 | 403290,14 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009463 | 174406,88 | 403389,75 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009464 | 174394,88 | 403488,95 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009465 | 174360,23 | 403582,42 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009466 | 174313,69 | 403670,92 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009467 | 174267,14 | 403759,43 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009468 | 174218,78 | 403846,89 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009469 | 174178,85 | 403938,09 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009470 | 174165,4 | 404036,99 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009471 | 174175,1 | 404136,41 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009472 | 174188,62 | 404235,49 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009473 | 174194,69 | 404335,24 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009474 | 174185,97 | 404434,69 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009475 | 174162,14 | 404531,61 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009476 | 174125,1 | 404624,49 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009477 | 174087,81 | 404717,28 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009478 | 174050,27 | 404809,96 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009479 | 174000,9 | 404896,2 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009480 | 173923,62 | 404959,32 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009481 | 173842,99 | 405018,46 | 56,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009482 | 173762,31 | 405077,54 | 55,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009483 | 173681,81 | 405136,86 | 54,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009484 | 173608,8 | 405205,08 | 55,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009485 | 173537,91 | 405275,61 | 54,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009486 | 173467,02 | 405346,14 | 54,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009487 | 173402,77 | 405422,52 | 51,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009488 | 173440,23 | 405498,79 | 49,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009489 | 173516,32 | 405443,72 | 53,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009490 | 173586,56 | 405372,55 | 54
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009491 | 173657,24 | 405301,81 | 54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009492 | 173728,64 | 405231,82 | 55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009493 | 173808,29 | 405171,45 | 55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009494 | 173888,94 | 405112,31 | 56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009495 | 173969,56 | 405053,17 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009496 | 174049,3 | 404992,88 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009497 | 174113,47 | 404916,67 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009498 | 174154,71 | 404825,72 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009499 | 174192,25 | 404733,04 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009500 | 174229,79 | 404640,35 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009501 | 174266,03 | 404547,17 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009502 | 174288,13 | 404449,77 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009503 | 174297,96 | 404350,36 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009504 | 174294,1 | 404250,48 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009505 | 174281,26 | 404151,31 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009506 | 174268,93 | 404052,11 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009507 | 174284,4 | 403954,04 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009508 | 174328,81 | 403864,51 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009509 | 174375,31 | 403775,98 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009510 | 174421,82 | 403687,46 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009511 | 174467,24 | 403598,39 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009512 | 174497,32 | 403503,22 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009513 | 174508,9 | 403403,96 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009514 | 174517,85 | 403304,36 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009515 | 174522,15 | 403204,52 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009516 | 174511,7 | 403105,22 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009517 | 174501,57 | 403007,9 | 52,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009518 | 174453,26 | 402923,84 | 54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009519 | 174416,77 | 402830,77 | 55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009520 | 174365,87 | 402744,98 | 55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009521 | 174295,36 | 402674,45 | 56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009522 | 174209,67 | 402623,43 | 56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009523 | 174115,07 | 402591,25 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009524 | 174024,19 | 402550,41 | 56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009525 | 173951,34 | 402482,62 | 56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009526 | 173904,77 | 402394,67 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009527 | 173902,79 | 402298,46 | 52,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009528 | 173871,9 | 402207,27 | 55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009529 | 173856,6 | 402108,46 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009530 | 173838,66 | 402010,14 | 56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009531 | 173805,24 | 401916,03 | 55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009532 | 173755,34 | 401829,52 | 55,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009533 | 173692,67 | 401751,64 | 55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009534 | 173632,93 | 401671,59 | 55,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009535 | 173588,34 | 401582,24 | 56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009536 | 173560,79 | 401486,25 | 56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009537 | 173553,44 | 401386,88 | 54,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009538 | 173571,02 | 401292,71 | 53,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009539 | 173581,91 | 401196,96 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009540 | 173608,01 | 401100,43 | 56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009541 | 173634,11 | 401003,9 | 56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009542 | 173664,58 | 400908,73 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009543 | 173710,71 | 400820,16 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009544 | 173772,2 | 400741,48 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009545 | 173846,86 | 400675,18 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009546 | 173932,35 | 400623,58 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009547 | 174025,76 | 400588,3 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009548 | 174123,28 | 400566,19 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009549 | 174220,89 | 400544,5 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009550 | 174315,05 | 400511,25 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009551 | 174401,71 | 400461,63 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009552 | 174480,18 | 400399,69 | 57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009553 | 174557,82 | 400336,68 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009554 | 174642,73 | 400284,24 | 57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009555 | 174737,14 | 400251,9 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009556 | 174835,82 | 400235,82 | 56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009557 | 174934,77 | 400221,54 | 56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009558 | 175031,13 | 400197,36 | 55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009559 | 175118,57 | 400149,49 | 54,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009560 | 175191,81 | 400093,61 | 55
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009561 | 175257,04 | 400018,75 | 56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009562 | 175315,16 | 399937,39 | 57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009563 | 175384,25 | 399865,29 | 57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009564 | 175458,28 | 399798,05 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009565 | 175532,3 | 399730,82 | 57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009566 | 175606,3 | 399663,56 | 57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009567 | 175680,29 | 399596,3 | 57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009568 | 175754,31 | 399529,06 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009569 | 175829,11 | 399462,7 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009570 | 175904,46 | 399396,95 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009571 | 175979,81 | 399331,2 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009572 | 176049,11 | 399259,56 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009573 | 176089,28 | 399168,67 | 57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009574 | 176093,67 | 399069,27 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009575 | 176083,77 | 398969,76 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009576 | 176073,78 | 398870,26 | 57,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009577 | 176063,14 | 398770,83 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009578 | 176048,75 | 398671,9 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009579 | 176032,81 | 398573,18 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009580 | 176016,87 | 398474,46 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009581 | 176000,92 | 398375,74 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009582 | 175985,07 | 398277,01 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009583 | 175976,2 | 398179,15 | 57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009584 | 176063,51 | 398137,57 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009585 | 176162,68 | 398124,74 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009586 | 176261,88 | 398112,11 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009587 | 176360,48 | 398095,64 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009588 | 176457,92 | 398073,22 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009589 | 176553,87 | 398045,12 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009590 | 176648,1 | 398011,7 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009591 | 176741,54 | 397976,08 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009592 | 176834,97 | 397940,45 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009593 | 176928,41 | 397904,82 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009594 | 177021,85 | 397869,19 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009595 | 177114,55 | 397838,5 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009596 | 177198,15 | 397789,81 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009597 | 177297,25 | 397791,49 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009598 | 177391,51 | 397818,5 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009599 | 177487,06 | 397840,37 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009600 | 177583,1 | 397868,22 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009601 | 177679,15 | 397896,03 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009602 | 177775,21 | 397923,84 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009603 | 177871,26 | 397951,66 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009604 | 177967,31 | 397979,47 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009605 | 178063,37 | 398007,28 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009606 | 178159,42 | 398035,09 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009607 | 178255,33 | 398063,37 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009608 | 178349,46 | 398097,07 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009609 | 178441,33 | 398136,52 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009610 | 178531,01 | 398180,76 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009611 | 178620,69 | 398225,01 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009612 | 178710,37 | 398269,25 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009613 | 178800,05 | 398313,49 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009614 | 178889,72 | 398357,74 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009615 | 178979,4 | 398401,98 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009616 | 179069,08 | 398446,23 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009617 | 179158,76 | 398490,47 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009618 | 179246,78 | 398537,92 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009619 | 179335,5 | 398584 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009620 | 179429,86 | 398616,67 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009621 | 179528,56 | 398631,8 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009622 | 179628,53 | 398633,86 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009623 | 179728,01 | 398643,07 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009624 | 179825,65 | 398664,56 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009625 | 179923,06 | 398687,16 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009626 | 180020,47 | 398709,76 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009627 | 180117,88 | 398732,37 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009628 | 180215,3 | 398754,97 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009629 | 180312,71 | 398777,58 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009630 | 180410,12 | 398800,18 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009631 | 180507,53 | 398822,79 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009632 | 180604,94 | 398845,39 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009633 | 180702,21 | 398868,58 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009634 | 180799,02 | 398893,63 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009635 | 180895,83 | 398918,69 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009636 | 180993,15 | 398941,64 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009637 | 181090,53 | 398964,41 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009638 | 181187,9 | 398987,18 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009639 | 181285,27 | 399009,95 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009640 | 181291,94 | 399082,63 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009641 | 181255,94 | 399175,89 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009642 | 181217,97 | 399268,4 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009643 | 181180 | 399360,9 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009644 | 181141,99 | 399453,4 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009645 | 181100,83 | 399544,53 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009646 | 181062,99 | 399637,09 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009647 | 181026,83 | 399730,3 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009648 | 180991,85 | 399823,97 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009649 | 180955,73 | 399917,22 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009650 | 180919,61 | 400010,46 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009651 | 180883,49 | 400103,71 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009652 | 180847,36 | 400196,96 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009653 | 180811,23 | 400290,2 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009654 | 180775,09 | 400383,44 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009655 | 180740,51 | 400477,26 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009656 | 180710,36 | 400572,59 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009657 | 180685,11 | 400669,34 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009658 | 180664,32 | 400767,15 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009659 | 180646,58 | 400865,56 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009660 | 180628,91 | 400963,99 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009661 | 180611,24 | 401062,41 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009662 | 180593,56 | 401160,84 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009663 | 180575,89 | 401259,26 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009664 | 180558,22 | 401357,69 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009665 | 180540,55 | 401456,11 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009666 | 180522,87 | 401554,54 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009667 | 180505,2 | 401652,96 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009668 | 180487,53 | 401751,39 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009669 | 180469,85 | 401849,81 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009670 | 180452,18 | 401948,24 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009671 | 180434,51 | 402046,67 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009672 | 180416,83 | 402145,09 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009673 | 180399,16 | 402243,52 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009674 | 180379,75 | 402341,58 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009675 | 180345,81 | 402435,3 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009676 | 180332,27 | 402528,88 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009677 | 180329,39 | 402628,72 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009678 | 180312,21 | 402727,22 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009679 | 180294,57 | 402825,65 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009680 | 180276,93 | 402924,08 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009681 | 180259,28 | 403022,51 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009682 | 180241,64 | 403120,94 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009683 | 180223,99 | 403219,37 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009684 | 180206,35 | 403317,8 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009685 | 180188,62 | 403416,22 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009686 | 180170,96 | 403514,64 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009687 | 180153,28 | 403613,07 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009688 | 180135,6 | 403711,49 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009689 | 180117,92 | 403809,91 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009690 | 180100,24 | 403908,34 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009691 | 180082,56 | 404006,76 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009692 | 180064,88 | 404105,19 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009693 | 180047,2 | 404203,61 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009694 | 180029,52 | 404302,03 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009695 | 180011,84 | 404400,46 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009696 | 179994,16 | 404498,88 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009697 | 179976,48 | 404597,31 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009698 | 179958,22 | 404695,61 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009699 | 179932,55 | 404792,23 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009700 | 179906,2 | 404888,66 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009701 | 179883,62 | 404986,06 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009702 | 179861,16 | 405083,51 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009703 | 179838,78 | 405180,97 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009704 | 179816,55 | 405278,47 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009705 | 179795,49 | 405376,21 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009706 | 179775,76 | 405474,22 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009707 | 179757,27 | 405572,5 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009708 | 179738,78 | 405670,77 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009709 | 179720,3 | 405769,05 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009710 | 179701,81 | 405867,32 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009711 | 179683,33 | 405965,6 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009712 | 179664,86 | 406063,88 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009713 | 179646,39 | 406162,16 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009714 | 179627,92 | 406260,44 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009715 | 179609,45 | 406358,72 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009716 | 179590,98 | 406457 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009717 | 179572,52 | 406555,28 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009718 | 179554,05 | 406653,55 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009719 | 179535,58 | 406751,83 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009720 | 179517,11 | 406850,11 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009721 | 179498,64 | 406948,39 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009722 | 179480,17 | 407046,67 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009723 | 179461,7 | 407144,95 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009724 | 179443,23 | 407243,23 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009725 | 179424,76 | 407341,51 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009726 | 179406,3 | 407439,79 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009727 | 179387,56 | 407538,01 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009728 | 179366,73 | 407635,81 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009729 | 179341,02 | 407732,43 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009730 | 179309,62 | 407827,34 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009731 | 179269,15 | 407918,72 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009732 | 179224,16 | 408008,02 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009733 | 179159,78 | 408033,01 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009734 | 179070,29 | 407988,39 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009735 | 178980,96 | 407943,44 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009736 | 178891,64 | 407898,49 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009737 | 178802,31 | 407853,54 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009738 | 178712,98 | 407808,59 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009739 | 178623,65 | 407763,64 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009740 | 178534,33 | 407718,69 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009741 | 178445 | 407673,74 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009742 | 178355,67 | 407628,79 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009743 | 178266,3 | 407583,93 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009744 | 178179,73 | 407534,15 | 65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009745 | 178105,71 | 407467,2 | 65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009746 | 178048,28 | 407385,57 | 65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009747 | 177996,6 | 407299,97 | 65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009748 | 177944,91 | 407214,36 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009749 | 177893,22 | 407128,75 | 65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009750 | 177840,83 | 407043,6 | 65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009751 | 177776,93 | 406966,86 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009752 | 177700,19 | 406902,97 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009753 | 177613,16 | 406853,98 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009754 | 177519,75 | 406818,37 | 64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009755 | 177425,75 | 406784,25 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009756 | 177331,75 | 406750,14 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009757 | 177237,75 | 406716,02 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009758 | 177143,75 | 406681,9 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009759 | 177049,75 | 406647,79 | 65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009760 | 176955,17 | 406615,36 | 65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009761 | 176858,98 | 406588,05 | 64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009762 | 176761,56 | 406565,55 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009763 | 176663,13 | 406548,02 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009764 | 176564,31 | 406532,67 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009765 | 176465,5 | 406517,32 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009766 | 176366,88 | 406500,9 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009767 | 176268,28 | 406484,83 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009768 | 176180,94 | 406451,02 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009769 | 176090,38 | 406443,27 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009770 | 175990,86 | 406443,35 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009771 | 175891,95 | 406428,64 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009772 | 175793,08 | 406413,71 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009773 | 175694,19 | 406398,88 | 64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009774 | 175595,26 | 406384,29 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009775 | 175496,15 | 406371,13 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009776 | 175396,62 | 406363,32 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009777 | 175297,3 | 406362,6 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009778 | 175198,26 | 406376,09 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009779 | 175102,55 | 406404,06 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009780 | 175008,3 | 406436,76 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009781 | 174910,97 | 406459,2 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009782 | 174813,16 | 406479,8 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009783 | 174721,01 | 406508,84 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009784 | 174626,04 | 406540,16 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009785 | 174531 | 406571,22 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009786 | 174435,07 | 406599,38 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009787 | 174336,55 | 406615,94 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009788 | 174236,66 | 406618,29 | 64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009789 | 174137,34 | 406607,13 | 64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009790 | 174038,68 | 406590,83 | 64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009791 | 173940,11 | 406574,02 | 64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009792 | 173841,53 | 406557,21 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009793 | 173742,96 | 406540,4 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009794 | 173644,38 | 406523,58 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009795 | 173545,81 | 406506,77 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009796 | 173447,23 | 406489,96 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009797 | 173348,65 | 406473,15 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009798 | 173250,08 | 406456,34 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009799 | 173151,46 | 406439,75 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009800 | 173052,75 | 406423,84 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009801 | 172953,19 | 406414,86 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009802 | 172853,29 | 406415,34 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009803 | 172755,4 | 406434,69 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009804 | 172663,48 | 406454,52 | 49,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009805 | 172569,53 | 406484,82 | 49,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009806 | 172473,09 | 406511,29 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009807 | 172376,41 | 406536,78 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009808 | 172279,36 | 406560,9 | 54,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009809 | 172182,31 | 406585,02 | 50,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009810 | 172084,07 | 406603,39 | 49,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009811 | 171984,43 | 406611,19 | 50,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009812 | 171884,51 | 406608,65 | 51,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009813 | 171784,86 | 406600,31 | 51,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009814 | 171685,57 | 406588,88 | 52,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009815 | 171587,99 | 406585,68 | 53,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009816 | 171488,18 | 406579,79 | 65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009817 | 171388,27 | 406575,68 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009818 | 171288,37 | 406571,34 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009819 | 171189,41 | 406559,89 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009820 | 171091,9 | 406540,14 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009821 | 170992,28 | 406531,44 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009822 | 170892,66 | 406522,73 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009823 | 170793,04 | 406514,02 | 54
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009824 | 170693,66 | 406510,03 | 52,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009825 | 170594,22 | 406500,02 | 52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009826 | 170494,45 | 406495,18 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009827 | 170405,19 | 406509,76 | 67
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009828 | 170310,49 | 406541,45 | 66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009829 | 170222,99 | 406589,59 | 66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009830 | 170145,58 | 406652,68 | 66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009831 | 170080,77 | 406728,63 | 66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009832 | 170022,51 | 406809,84 | 65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009833 | 169962,94 | 406890,06 | 66,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009834 | 169877,9 | 406936,07 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009835 | 169782,62 | 406965,31 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009836 | 169688,9 | 406999,93 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009837 | 169596,63 | 407038,47 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009838 | 169515,81 | 407016,76 | 52,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009839 | 169442,46 | 407063,69 | 50,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009840 | 169494,58 | 407145,07 | 55,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009841 | 169588,77 | 407156,79 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009842 | 169680,99 | 407118,13 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009843 | 169774,43 | 407082,77 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009844 | 169872,14 | 407062 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009845 | 169963,19 | 407021,18 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009846 | 170038,34 | 406955,75 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009847 | 170098,43 | 406875,91 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009848 | 170156,51 | 406794,56 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009849 | 170221,25 | 406718,6 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009850 | 170300,96 | 406658,56 | 65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009851 | 170391,84 | 406617,31 | 64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009852 | 170489,27 | 406595,66 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009853 | 170589,03 | 406599,82 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009854 | 170688,46 | 406609,88 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009855 | 170788,12 | 406618,16 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009856 | 170887,75 | 406626,78 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009857 | 170987,37 | 406635,4 | 52,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009858 | 171087 | 406644,02 | 52,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009859 | 171185,48 | 406661,09 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009860 | 171284,63 | 406671,4 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009861 | 171384,53 | 406675,53 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009862 | 171484,43 | 406679,65 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009863 | 171584,23 | 406685,71 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009864 | 171683,74 | 406695,4 | 65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009865 | 171783,34 | 406704,3 | 65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009866 | 171882,98 | 406712,76 | 65,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009867 | 171982,91 | 406715,01 | 65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009868 | 172082,62 | 406708,18 | 65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009869 | 172181,21 | 406691,73 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009870 | 172278,48 | 406668,54 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009871 | 172375,76 | 406645,36 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009872 | 172473,76 | 406625,59 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009873 | 172571,18 | 406603,33 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009874 | 172667,77 | 406577,45 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009875 | 172762,24 | 406561,61 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009876 | 172854,92 | 406531,8 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009877 | 172954,6 | 406524 | 64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009878 | 173054,33 | 406528,81 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009879 | 173152,95 | 406545,36 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009880 | 173251,54 | 406562,08 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009881 | 173350,13 | 406578,8 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009882 | 173448,71 | 406595,58 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009883 | 173547,29 | 406612,36 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009884 | 173645,87 | 406629,14 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009885 | 173744,45 | 406645,91 | 64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009886 | 173843,04 | 406662,69 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009887 | 173941,62 | 406679,47 | 65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009888 | 174040,2 | 406696,25 | 65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009889 | 174138,87 | 406712,49 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009890 | 174238,33 | 406722,35 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009891 | 174338,24 | 406720,03 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009892 | 174437,11 | 406705,45 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009893 | 174533,6 | 406679,36 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009894 | 174630,86 | 406656,53 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009895 | 174728,77 | 406636,38 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009896 | 174822,63 | 406610,43 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009897 | 174916,24 | 406576,88 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009898 | 175011,25 | 406545,69 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009899 | 175106,26 | 406514,5 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009900 | 175202,83 | 406488,74 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009901 | 175301,64 | 406473,75 | 64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009902 | 175401,46 | 406469,24 | 65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009903 | 175501,2 | 406475,87 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009904 | 175597,35 | 406499,04 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009905 | 175696,33 | 406510,55 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009906 | 175795,51 | 406519,23 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009907 | 175893,48 | 406538,53 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009908 | 175992,49 | 406552,3 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009909 | 176091,13 | 406560,66 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009910 | 176187,29 | 406584,95 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009911 | 176285,88 | 406601,55 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009912 | 176385,51 | 406609,7 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009913 | 176484,32 | 406625,05 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009914 | 176583,12 | 406640,49 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009915 | 176681,92 | 406655,93 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009916 | 176779,97 | 406675,43 | 64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009917 | 176876,82 | 406700,28 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009918 | 176972,32 | 406729,91 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009919 | 177066,36 | 406763,89 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009920 | 177160,34 | 406798,07 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009921 | 177254,32 | 406832,24 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009922 | 177348,29 | 406866,42 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009923 | 177442,27 | 406900,6 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009924 | 177536,25 | 406934,77 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009925 | 177626,06 | 406978,22 | 65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009926 | 177704,04 | 407040,45 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009927 | 177766,17 | 407118,53 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009928 | 177817,81 | 407204,16 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009929 | 177869,45 | 407289,8 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009930 | 177921,09 | 407375,43 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009931 | 177972,72 | 407461,07 | 64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009932 | 178032,69 | 407540,9 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009933 | 178106,25 | 407608,44 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009934 | 178190,84 | 407661,47 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009935 | 178280,03 | 407706,68 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009936 | 178369,36 | 407751,63 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009937 | 178458,69 | 407796,57 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009938 | 178548,02 | 407841,52 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009939 | 178637,35 | 407886,46 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009940 | 178726,68 | 407931,4 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009941 | 178816,01 | 407976,35 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009942 | 178905,34 | 408021,29 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009943 | 178994,67 | 408066,23 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009944 | 179084,05 | 408111,08 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009945 | 179160,15 | 408163,22 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009946 | 179124,67 | 408256,71 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009947 | 179093,08 | 408351,57 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009948 | 179066,55 | 408447,94 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009949 | 179044,57 | 408545,48 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009950 | 179027,7 | 408644,02 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009951 | 179014,38 | 408743,13 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009952 | 179000,38 | 408842,14 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009953 | 178982,48 | 408940,51 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009954 | 178959,33 | 409037,78 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009955 | 178931,34 | 409133,76 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009956 | 178898,29 | 409228,13 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009957 | 178860,52 | 409320,71 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009958 | 178817,81 | 409411,11 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009959 | 178773,53 | 409500,77 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009960 | 178729,25 | 409590,43 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009961 | 178683,63 | 409679,39 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009962 | 178631,23 | 409764,53 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009963 | 178562,98 | 409832,72 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009964 | 178515,6 | 409916,29 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009965 | 178447,28 | 409989,28 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009966 | 178374,37 | 410057,71 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009967 | 178300,55 | 410125,16 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009968 | 178226,72 | 410192,61 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009969 | 178152,89 | 410260,06 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009970 | 178079,07 | 410327,51 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009971 | 178006,61 | 410396,41 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009972 | 177934,97 | 410466,18 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009973 | 177863,34 | 410535,95 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009974 | 177791,7 | 410605,72 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009975 | 177720,07 | 410675,5 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009976 | 177648,43 | 410745,27 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009977 | 177576,79 | 410815,04 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009978 | 177502,79 | 410882,29 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009979 | 177428,61 | 410949,35 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009980 | 177354,43 | 411016,41 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009981 | 177280,24 | 411083,47 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009982 | 177206,06 | 411150,52 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009983 | 177134,42 | 411220,27 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009984 | 177066,15 | 411293,32 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009985 | 177000,82 | 411369,02 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009986 | 176936,37 | 411445,47 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009987 | 176871,92 | 411521,93 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009988 | 176807,46 | 411598,39 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009989 | 176743,01 | 411674,84 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009990 | 176678,56 | 411751,3 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009991 | 176614,1 | 411827,76 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009992 | 176549,65 | 411904,21 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009993 | 176485,2 | 411980,67 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009994 | 176420,74 | 412057,13 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009995 | 176356,2 | 412133,51 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009996 | 176288,71 | 412207,28 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009997 | 176218,59 | 412278,57 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009998 | 176145,27 | 412344,23 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00009999 | 176074,92 | 412407,91 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010000 | 175998,23 | 412472,02 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010001 | 175923,09 | 412538,01 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010002 | 175847,96 | 412604 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010003 | 175772,82 | 412669,99 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010004 | 175697,68 | 412735,98 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010005 | 175622,55 | 412801,96 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010006 | 175547,41 | 412867,95 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010007 | 175470,45 | 412931,78 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010008 | 175393,53 | 412995,67 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010009 | 175310,18 | 413046,2 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010010 | 175249,09 | 413121,98 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010011 | 175175,68 | 413189,83 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010012 | 175107,22 | 413262,69 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010013 | 175043,04 | 413339,36 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010014 | 174980,04 | 413417,02 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010015 | 174917,04 | 413494,67 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010016 | 174854,04 | 413572,33 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010017 | 174783,69 | 413643,14 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010018 | 174699,51 | 413696,73 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010019 | 174605,77 | 413731,09 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010020 | 174509,39 | 413733,11 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010021 | 174420,71 | 413757,81 | 55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010022 | 174420,15 | 413852,28 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010023 | 174417,81 | 413952,24 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010024 | 174416,81 | 414052,23 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010025 | 174415,82 | 414152,23 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010026 | 174414,83 | 414252,22 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010027 | 174414,05 | 414352,22 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010028 | 174413,27 | 414452,21 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010029 | 174412,48 | 414552,21 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010030 | 174411,7 | 414652,21 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010031 | 174410,91 | 414752,2 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010032 | 174410,13 | 414852,2 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010033 | 174409,35 | 414952,19 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010034 | 174408,56 | 415052,19 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010035 | 174362,72 | 415131,21 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010036 | 174365,73 | 415230,91 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010037 | 174403,48 | 415320,74 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010038 | 174405,99 | 415420,63 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010039 | 174405,3 | 415520,62 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010040 | 174404,61 | 415620,62 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010041 | 174408,8 | 415720,48 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010042 | 174417,86 | 415820,07 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010043 | 174426,92 | 415919,66 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010044 | 174435,98 | 416019,24 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010045 | 174444,97 | 416118,84 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010046 | 174453,93 | 416218,43 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010047 | 174463,36 | 416317,98 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010048 | 174479,64 | 416416,6 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010049 | 174431,17 | 416465,7 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010050 | 174331,22 | 416468,12 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010051 | 174231,24 | 416469,69 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010052 | 174131,24 | 416470,15 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010053 | 174031,24 | 416470,29 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010054 | 173931,24 | 416470,43 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010055 | 173831,24 | 416470,57 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010056 | 173731,68 | 416466,59 | 56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010057 | 173631,74 | 416465,82 | 55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010058 | 173532 | 416471 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010059 | 173432 | 416471,2 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010060 | 173332 | 416471,36 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010061 | 173232,02 | 416469,99 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010062 | 173132,03 | 416468,73 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010063 | 173032,03 | 416469,05 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010064 | 172932,08 | 416471,94 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010065 | 172832,08 | 416472,05 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010066 | 172732,08 | 416472,15 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010067 | 172632,08 | 416472,25 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010068 | 172532,08 | 416472,35 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010069 | 172432,26 | 416467,1 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010070 | 172332,38 | 416468,7 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010071 | 172232,67 | 416476,13 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010072 | 172133 | 416483,9 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010073 | 172033,08 | 416481,35 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010074 | 171933,24 | 416475,84 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010075 | 171833,31 | 416473,54 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010076 | 171733,32 | 416473,72 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010077 | 171633,32 | 416473,9 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010078 | 171533,41 | 416471,02 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010079 | 171435,28 | 416452,7 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010080 | 171341,89 | 416417,18 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010081 | 171254,57 | 416368,99 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010082 | 171163 | 416329,04 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010083 | 171074,76 | 416282,05 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010084 | 170986,29 | 416235,5 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010085 | 170894,56 | 416195,78 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010086 | 170798,21 | 416169,53 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010087 | 170698,87 | 416158,45 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010088 | 170599,16 | 416150,91 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010089 | 170499,44 | 416143,37 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010090 | 170399,73 | 416135,83 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010091 | 170300,01 | 416128,29 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010092 | 170200,3 | 416120,75 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010093 | 170100,58 | 416113,21 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010094 | 170000,87 | 416105,67 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010095 | 169901,39 | 416095,51 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010096 | 169801,71 | 416087,63 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010097 | 169704,01 | 416074,65 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010098 | 169611,57 | 416068,18 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010099 | 169512,8 | 416067,14 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010100 | 169412,98 | 416061,17 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010101 | 169313,25 | 416053,84 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010102 | 169213,52 | 416046,51 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010103 | 169113,81 | 416038,95 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010104 | 169014,1 | 416031,26 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010105 | 168914,4 | 416023,57 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010106 | 168814,7 | 416015,87 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010107 | 168715,26 | 416005,3 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010108 | 168615,94 | 415993,75 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010109 | 168516,91 | 415979,92 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010110 | 168418,18 | 415964,02 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010111 | 168319,45 | 415948,12 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010112 | 168220,72 | 415932,23 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010113 | 168121,94 | 415916,72 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010114 | 168023,1 | 415901,55 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010115 | 167923,48 | 415893,92 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010116 | 167825,94 | 415883,31 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010117 | 167797,06 | 415967,86 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010118 | 167886,69 | 416004,94 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010119 | 167986,5 | 416009,97 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010120 | 168085,96 | 416015,73 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010121 | 168184,76 | 416031,14 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010122 | 168283,46 | 416047,22 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010123 | 168382,16 | 416063,29 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010124 | 168480,87 | 416079,28 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010125 | 168579,88 | 416093,29 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010126 | 168679,06 | 416106,06 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010127 | 168778,52 | 416116,33 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010128 | 168878,15 | 416124,83 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010129 | 168977,87 | 416132,38 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010130 | 169077,58 | 416139,93 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010131 | 169177,29 | 416147,49 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010132 | 169277,01 | 416155,04 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010133 | 169376,72 | 416162,59 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010134 | 169476,31 | 416171,61 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010135 | 169575,84 | 416181,29 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010136 | 169668,65 | 416205,64 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010137 | 169765,14 | 416196,1 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010138 | 169864,96 | 416202,14 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010139 | 169964,79 | 416207,7 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010140 | 170064,51 | 416215,13 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010141 | 170164,23 | 416222,56 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010142 | 170263,96 | 416229,99 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010143 | 170363,68 | 416237,42 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010144 | 170463,4 | 416244,86 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010145 | 170563,13 | 416252,29 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010146 | 170662,85 | 416259,72 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010147 | 170762,03 | 416272,02 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010148 | 170858,16 | 416299,15 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010149 | 170949,61 | 416339,52 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010150 | 171039,48 | 416383,36 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010151 | 171126,24 | 416432,42 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010152 | 171216,05 | 416476,37 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010153 | 171308,03 | 416515,35 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010154 | 171401,52 | 416550,61 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010155 | 171499,2 | 416571,43 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010156 | 171598,94 | 416577,54 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010157 | 171698,94 | 416577,5 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010158 | 171798,94 | 416577,37 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010159 | 171898,68 | 416583,26 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010160 | 171998,25 | 416592,44 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010161 | 172098,02 | 416598,53 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010162 | 172197,9 | 416594,67 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010163 | 172297,34 | 416584,16 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010164 | 172397,1 | 416577,5 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010165 | 172497,09 | 416576,7 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010166 | 172597,09 | 416576,45 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010167 | 172697,09 | 416576,21 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010168 | 172796,68 | 416580,97 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010169 | 172896,63 | 416579,39 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010170 | 172996,44 | 416576,01 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010171 | 173096,44 | 416577,01 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010172 | 173196,43 | 416578 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010173 | 173296,42 | 416578,33 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010174 | 173396,33 | 416574,92 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010175 | 173496,32 | 416574,68 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010176 | 173596,32 | 416574,45 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010177 | 173696,32 | 416574,32 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010178 | 173796,32 | 416574,19 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010179 | 173896,32 | 416574,06 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010180 | 173996,32 | 416573,97 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010181 | 174096,32 | 416573,9 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010182 | 174196,32 | 416573,84 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010183 | 174296,27 | 416576,42 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010184 | 174396,26 | 416577,38 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010185 | 174476,67 | 416598,84 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010186 | 174463,93 | 416697,91 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010187 | 174434,87 | 416793,56 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010188 | 174403,94 | 416888,66 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010189 | 174372,48 | 416983,58 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010190 | 174339,08 | 417077,83 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010191 | 174304,56 | 417171,68 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010192 | 174260,91 | 417259,71 | 55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010193 | 174258,31 | 417356,3 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010194 | 174246,45 | 417455,56 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010195 | 174242,85 | 417555,48 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010196 | 174241,02 | 417655,46 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010197 | 174239,18 | 417755,45 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010198 | 174239,57 | 417855,43 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010199 | 174244,06 | 417955,32 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010200 | 174252,67 | 418054,94 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010201 | 174265,1 | 418154,16 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010202 | 174281,48 | 418252,8 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010203 | 174297,87 | 418351,45 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010204 | 174314,25 | 418450,1 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010205 | 174330,63 | 418548,75 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010206 | 174347,02 | 418647,4 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010207 | 174363,4 | 418746,04 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010208 | 174379,78 | 418844,69 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010209 | 174396,17 | 418943,34 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010210 | 174412,55 | 419041,99 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010211 | 174424,29 | 419141,28 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010212 | 174430,66 | 419241,05 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010213 | 174432,26 | 419341,02 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010214 | 174428,52 | 419440,95 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010215 | 174419,52 | 419540,53 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010216 | 174405,51 | 419639,52 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010217 | 174386,76 | 419737,74 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010218 | 174366,93 | 419835,75 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010219 | 174347,1 | 419933,76 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010220 | 174327,27 | 420031,78 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010221 | 174307,44 | 420129,79 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010222 | 174287,6 | 420227,8 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010223 | 174268,28 | 420325,92 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010224 | 174250,62 | 420424,33 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010225 | 174237,04 | 420522 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010226 | 174251,5 | 420613,15 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010227 | 174261,15 | 420712,54 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010228 | 174249,31 | 420811,68 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010229 | 174232,48 | 420910,25 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010230 | 174215,61 | 421008,82 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010231 | 174198,75 | 421107,39 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010232 | 174181,88 | 421205,95 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010233 | 174165,02 | 421304,52 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010234 | 174148,15 | 421403,09 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010235 | 174131,29 | 421501,66 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010236 | 174114,42 | 421600,22 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010237 | 174097,47 | 421698,77 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010238 | 174072,4 | 421795,49 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010239 | 174034,3 | 421887,84 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010240 | 173983,25 | 421973,73 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010241 | 173920,37 | 422051,37 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010242 | 173848,22 | 422120,46 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010243 | 173765,98 | 422177,18 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010244 | 173695,47 | 422115,44 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010245 | 173619,44 | 422050,48 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010246 | 173543,04 | 421985,96 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010247 | 173465,05 | 421923,82 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010248 | 173392,32 | 421971,17 | 56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010249 | 173449,71 | 422047,48 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010250 | 173526,49 | 422111,53 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010251 | 173604,73 | 422173,79 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010252 | 173653,93 | 422243,65 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010253 | 173567,94 | 422294,7 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010254 | 173482,43 | 422346,47 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010255 | 173400,37 | 422403,62 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010256 | 173315,01 | 422448,06 | 51,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010257 | 173328,82 | 422537,69 | 50,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010258 | 111138,39 | 409276,53 | 56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010259 | 111180,98 | 409190,35 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010260 | 111237,45 | 409108,08 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010261 | 111269,06 | 409013,72 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010262 | 111285,69 | 408915,13 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010263 | 111302,33 | 408816,54 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010264 | 111316,47 | 408717,57 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010265 | 111330,61 | 408618,6 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010266 | 111344,75 | 408519,62 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010267 | 111357,12 | 408420,42 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010268 | 111368,64 | 408321,1 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010269 | 111378,53 | 408221,61 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010270 | 111388,42 | 408122,12 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010271 | 111399,12 | 408022,73 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010272 | 111413,16 | 407923,75 | 65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010273 | 111436,84 | 407826,69 | 65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010274 | 111459,8 | 407729,39 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010275 | 111481,91 | 407631,89 | 65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010276 | 111504,53 | 407534,51 | 66,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010277 | 111532,26 | 407438,49 | 65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010278 | 111564,88 | 407343,99 | 65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010279 | 111603,24 | 407251,68 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010280 | 111647,64 | 407162,19 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010281 | 111698,41 | 407076,06 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010282 | 111749,43 | 406990,09 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010283 | 111800,55 | 406904,16 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010284 | 111851,48 | 406818,13 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010285 | 111902,41 | 406732,09 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010286 | 111953,34 | 406646,06 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010287 | 112004,27 | 406560,02 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010288 | 112051,26 | 406471,84 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010289 | 112090,82 | 406380,05 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010290 | 112122,75 | 406285,34 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010291 | 112147,11 | 406188,4 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010292 | 112163,62 | 406089,82 | 64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010293 | 112172,06 | 405990,23 | 64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010294 | 112172,44 | 405890,28 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010295 | 112167,87 | 405790,41 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010296 | 112159,14 | 405690,83 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010297 | 112145,21 | 405591,83 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010298 | 112130,91 | 405492,88 | 56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010299 | 112116,62 | 405393,93 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010300 | 112102,32 | 405294,97 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010301 | 112088,74 | 405195,94 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010302 | 112080,57 | 405096,31 | 64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010303 | 112082,44 | 404996,44 | 65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010304 | 112097,22 | 404897,63 | 65,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010305 | 112120,73 | 404800,46 | 65,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010306 | 112144,23 | 404703,28 | 64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010307 | 112167,73 | 404606,1 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010308 | 112188,23 | 404508,3 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010309 | 112198,62 | 404408,89 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010310 | 112212,51 | 404309,91 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010311 | 112234,83 | 404212,48 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010312 | 112258,78 | 404115,41 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010313 | 112282,73 | 404018,34 | 55,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010314 | 112306,68 | 403921,27 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010315 | 112327,59 | 403823,54 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010316 | 112346,58 | 403725,39 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010317 | 112367,6 | 403627,65 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010318 | 112383,79 | 403530,16 | 54
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010319 | 112301,1 | 403502,66 | 52,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010320 | 112265,45 | 403593,55 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010321 | 112240,1 | 403690,19 | 56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010322 | 112218,82 | 403787,81 | 56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010323 | 112198,9 | 403885,77 | 56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010324 | 112179,62 | 403983,81 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010325 | 112156,68 | 404081,1 | 56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010326 | 112132,78 | 404178,19 | 57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010327 | 112108,89 | 404275,27 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010328 | 112090,46 | 404373,46 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010329 | 112079,29 | 404472,81 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010330 | 112065,63 | 404571,82 | 56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010331 | 112042,26 | 404669,03 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010332 | 112018,78 | 404766,21 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010333 | 111995,31 | 404863,4 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010334 | 111976,87 | 404961,64 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010335 | 111968,14 | 405061,04 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010336 | 111973,61 | 405160,83 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010337 | 111984,55 | 405260,17 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010338 | 112000,55 | 405358,82 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010339 | 112017,33 | 405457,33 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010340 | 112031,67 | 405556,28 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010341 | 112046 | 405655,23 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010342 | 112058,92 | 405754,36 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010343 | 112067,13 | 405853,98 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010344 | 112069,49 | 405953,89 | 64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010345 | 112063,54 | 406053,65 | 64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010346 | 112048,56 | 406152,46 | 64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010347 | 112025,31 | 406249,66 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010348 | 111993,54 | 406344,43 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010349 | 111953,66 | 406436,07 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010350 | 111905,9 | 406523,86 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010351 | 111854,83 | 406609,81 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010352 | 111803,76 | 406695,76 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010353 | 111752,68 | 406781,71 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010354 | 111700,33 | 406866,86 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010355 | 111647,4 | 406951,65 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010356 | 111596,26 | 407037,55 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010357 | 111548,48 | 407125,36 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010358 | 111505,67 | 407215,69 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010359 | 111467,87 | 407308,24 | 64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010360 | 111434,64 | 407402,53 | 65
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010361 | 111401,85 | 407496,96 | 66,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010362 | 111377,61 | 407593,92 | 65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010363 | 111355,53 | 407691,44 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010364 | 111333,87 | 407789,04 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010365 | 111314,7 | 407887,16 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010366 | 111299,5 | 407985,95 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010367 | 111288,15 | 408085,28 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010368 | 111277,78 | 408184,72 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010369 | 111267,41 | 408284,16 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010370 | 111257,04 | 408383,6 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010371 | 111244,85 | 408482,82 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010372 | 111231,83 | 408581,95 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010373 | 111217,6 | 408680,9 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010374 | 111201,71 | 408779,61 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010375 | 111185,81 | 408878,32 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010376 | 111169,92 | 408977,03 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010377 | 111138,94 | 409071,08 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010378 | 111076,79 | 409149,38 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010379 | 110981,42 | 409161,22 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010380 | 110881,73 | 409153,69 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010381 | 110782,06 | 409145,81 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010382 | 110682,39 | 409137,93 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010383 | 110582,72 | 409130,05 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010384 | 110483,05 | 409122,18 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010385 | 110383,38 | 409114,3 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010386 | 110283,71 | 409106,42 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010387 | 110184,05 | 409098,54 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010388 | 110084,71 | 409087,42 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010389 | 109986,42 | 409069,26 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010390 | 109889,68 | 409044,16 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010391 | 109794,79 | 409012,76 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010392 | 109702,22 | 408975,06 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010393 | 109611,18 | 408933,73 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010394 | 109520,15 | 408892,39 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010395 | 109429,12 | 408851,04 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010396 | 109338,05 | 408809,81 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010397 | 109246,84 | 408768,84 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010398 | 109155,64 | 408727,88 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010399 | 109064,44 | 408686,91 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010400 | 108973,24 | 408645,95 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010401 | 108882,04 | 408604,99 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010402 | 108790,83 | 408564,02 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010403 | 108699,63 | 408523,06 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010404 | 108608,43 | 408482,09 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010405 | 108517,23 | 408441,13 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010406 | 108426,03 | 408400,16 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010407 | 108334,82 | 408359,2 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010408 | 108243,62 | 408318,23 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010409 | 108152,42 | 408277,27 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010410 | 108061,22 | 408236,3 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010411 | 107969,92 | 408195,55 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010412 | 107877,68 | 408157 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010413 | 107785,19 | 408119,02 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010414 | 107692,71 | 408081,04 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010415 | 107600,22 | 408043,06 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010416 | 107507,76 | 408005,03 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010417 | 107418,31 | 407961,89 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010418 | 107324,46 | 407929,17 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010419 | 107232,82 | 407889,21 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010420 | 107143,35 | 407844,71 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010421 | 107061,73 | 407801,13 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010422 | 106967,92 | 407773,94 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010423 | 106879,28 | 407727,85 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010424 | 106795,75 | 407672,93 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010425 | 106712,05 | 407618,27 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010426 | 106622,08 | 407574,88 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010427 | 106529,86 | 407536,27 | 56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010428 | 106437,59 | 407497,77 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010429 | 106343,48 | 407464,3 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010430 | 106245,62 | 407443,89 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010431 | 106149,4 | 407417,11 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010432 | 106055,8 | 407381,99 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010433 | 105964,1 | 407342,18 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010434 | 105872,64 | 407301,8 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010435 | 105781,22 | 407261,3 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010436 | 105689,81 | 407220,81 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010437 | 105598,4 | 407180,31 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010438 | 105506,99 | 407139,81 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010439 | 105415,58 | 407099,32 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010440 | 105324,11 | 407058,99 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010441 | 105232,47 | 407019 | 56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010442 | 105140,84 | 406979,01 | 56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010443 | 105049,77 | 406937,79 | 55,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010444 | 104965,65 | 406894,84 | 53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010445 | 104868,83 | 406881,66 | 56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010446 | 104770,19 | 406865,51 | 57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010447 | 104671,67 | 406855,63 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010448 | 104572 | 406858,75 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010449 | 104472,03 | 406858,94 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010450 | 104372,4 | 406851,04 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010451 | 104273,05 | 406839,81 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010452 | 104173,75 | 406828,18 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010453 | 104074,46 | 406816,51 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010454 | 103975,16 | 406804,84 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010455 | 103875,86 | 406793,16 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010456 | 103776,57 | 406781,49 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010457 | 103677,27 | 406769,81 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010458 | 103577,98 | 406758,14 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010459 | 103478,68 | 406746,47 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010460 | 103379,38 | 406734,79 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010461 | 103280,09 | 406723,12 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010462 | 103180,79 | 406711,45 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010463 | 103081,5 | 406699,77 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010464 | 102982,02 | 406689,75 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010465 | 102882,53 | 406679,92 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010466 | 102782,88 | 406672,34 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010467 | 102682,92 | 406673,54 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010468 | 102582,95 | 406675,25 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010469 | 102482,99 | 406676,97 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010470 | 102383,02 | 406678,69 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010471 | 102320,2 | 406646,92 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010472 | 102338,16 | 406548,57 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010473 | 102356,13 | 406450,22 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010474 | 102373,16 | 406351,71 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010475 | 102370,22 | 406252,11 | 57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010476 | 102339,66 | 406157,27 | 57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010477 | 102283,75 | 406074,79 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010478 | 102207 | 406011,22 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010479 | 102121,76 | 405958,96 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010480 | 102036,53 | 405906,7 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010481 | 101951,29 | 405854,44 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010482 | 101871,21 | 405794,94 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010483 | 101806,43 | 405720,35 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010484 | 101835,71 | 405634,78 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010485 | 101899,08 | 405557,45 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010486 | 101962,46 | 405480,12 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010487 | 102025,83 | 405402,8 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010488 | 102089,2 | 405325,47 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010489 | 102152,94 | 405248,44 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010490 | 102216,65 | 405171,39 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010491 | 102280,37 | 405094,34 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010492 | 102344,08 | 405017,29 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010493 | 102408,39 | 404940,74 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010494 | 102472,51 | 404864,04 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010495 | 102536,56 | 404787,27 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010496 | 102599,7 | 404709,75 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010497 | 102659,43 | 404629,59 | 59,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010498 | 102718,01 | 404548,57 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010499 | 102776,88 | 404467,76 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010500 | 102835,7 | 404386,93 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010501 | 102894,47 | 404306,05 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010502 | 102953,35 | 404225,25 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010503 | 103012,22 | 404144,44 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010504 | 103071,08 | 404063,62 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010505 | 103129,95 | 403982,81 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010506 | 103188,81 | 403902 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010507 | 103247,68 | 403821,18 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010508 | 103304,75 | 403739,11 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010509 | 103357,25 | 403654,06 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010510 | 103402,51 | 403564,92 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010511 | 103447,27 | 403475,52 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010512 | 103492,04 | 403386,12 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010513 | 103536,81 | 403296,73 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010514 | 103581,8 | 403207,45 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010515 | 103641,46 | 403127,65 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010516 | 103719,47 | 403065,35 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010517 | 103794,44 | 402999,3 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010518 | 103865,99 | 402929,47 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010519 | 103937,54 | 402859,63 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010520 | 104009,09 | 402789,8 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010521 | 104083,81 | 402723,54 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010522 | 104177,16 | 402688,76 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010523 | 104274,64 | 402677,29 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010524 | 104326,78 | 402603,95 | 56,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010525 | 104321,62 | 402506,2 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010526 | 104280,55 | 402415,79 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010527 | 104282,02 | 402316,22 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010528 | 104293,59 | 402216,94 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010529 | 104307,45 | 402117,92 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010530 | 104321,3 | 402018,9 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010531 | 104335,15 | 401919,89 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010532 | 104349 | 401820,87 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010533 | 104362,86 | 401721,86 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010534 | 104376,71 | 401622,84 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010535 | 104391,21 | 401523,94 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010536 | 104420,88 | 401428,6 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010537 | 104447,59 | 401332,52 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010538 | 104446,81 | 401232,88 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010539 | 104423,92 | 401135,6 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010540 | 104403,47 | 401037,77 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010541 | 104380,73 | 400942,29 | 54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010542 | 104296,96 | 400957,82 | 53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010543 | 104302,16 | 401056,51 | 57,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010544 | 104322,48 | 401154,38 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010545 | 104345,54 | 401251,61 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010546 | 104338,95 | 401350,69 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010547 | 104305,67 | 401444,93 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010548 | 104283,68 | 401542,33 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010549 | 104269,87 | 401641,35 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010550 | 104256,06 | 401740,37 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010551 | 104242,25 | 401839,39 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010552 | 104228,44 | 401938,41 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010553 | 104214,63 | 402037,43 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010554 | 104200,82 | 402136,45 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010555 | 104187,01 | 402235,47 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010556 | 104177,56 | 402334,98 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010557 | 104178,99 | 402434,53 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010558 | 104219,96 | 402524,95 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010559 | 104163,32 | 402585,53 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010560 | 104068,18 | 402616,06 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010561 | 103985,38 | 402671,03 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010562 | 103912,67 | 402739,64 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010563 | 103841,18 | 402809,54 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010564 | 103769,69 | 402879,43 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010565 | 103697,92 | 402949,03 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010566 | 103619,48 | 403010,89 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010567 | 103546,41 | 403078,84 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010568 | 103489,89 | 403161,07 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010569 | 103444,91 | 403250,35 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010570 | 103400,15 | 403339,75 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010571 | 103355,4 | 403429,16 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010572 | 103310,64 | 403518,56 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010573 | 103265,3 | 403607,65 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010574 | 103212,24 | 403692,36 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010575 | 103154,42 | 403773,91 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010576 | 103095,59 | 403854,75 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010577 | 103036,76 | 403935,59 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010578 | 102977,93 | 404016,43 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010579 | 102919,09 | 404097,26 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010580 | 102860,26 | 404178,1 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010581 | 102801,41 | 404258,93 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010582 | 102742,67 | 404339,83 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010583 | 102683,81 | 404420,65 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010584 | 102625,06 | 404501,54 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010585 | 102566,15 | 404582,31 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010586 | 102505,89 | 404662,07 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010587 | 102442,51 | 404739,39 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010588 | 102378,78 | 404816,42 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010589 | 102315,03 | 404893,44 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010590 | 102251,28 | 404970,46 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010591 | 102187,54 | 405047,48 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010592 | 102123,79 | 405124,5 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010593 | 102060,04 | 405201,52 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010594 | 101996,29 | 405278,54 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010595 | 101932,55 | 405355,56 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010596 | 101868,8 | 405432,59 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010597 | 101805,05 | 405509,61 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010598 | 101741,31 | 405586,63 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010599 | 101687,82 | 405669,85 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010600 | 101671,24 | 405760,5 | 53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010601 | 101749 | 405817,82 | 53,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010602 | 101819,87 | 405888,22 | 53
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010603 | 101901,56 | 405945,63 | 53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010604 | 101986,82 | 405997,85 | 53,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010605 | 102072,07 | 406050,08 | 54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010606 | 102157,17 | 406102,55 | 54,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010607 | 102228,36 | 406171,82 | 54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010608 | 102266,71 | 406263,42 | 54,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010609 | 102266,66 | 406362,77 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010610 | 102248,62 | 406461,11 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010611 | 102230,58 | 406559,45 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010612 | 102211,94 | 406657,66 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010613 | 102125,71 | 406677,52 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010614 | 102025,74 | 406676,26 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010615 | 101925,83 | 406673,26 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010616 | 101825,9 | 406670,68 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010617 | 101725,95 | 406670,93 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010618 | 101626 | 406671,6 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010619 | 101526,03 | 406670,31 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010620 | 101426,06 | 406669,04 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010621 | 101326,11 | 406666,9 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010622 | 101226,69 | 406674,65 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010623 | 101129,34 | 406697,44 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010624 | 101044,5 | 406747,14 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010625 | 101001,99 | 406837,01 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010626 | 100966,58 | 406930,5 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010627 | 100923,84 | 407020,81 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010628 | 100875,76 | 407108,47 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010629 | 100827,27 | 407195,9 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010630 | 100774,11 | 407280,33 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010631 | 100701,22 | 407348,44 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010632 | 100638,78 | 407424,07 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010633 | 100547,3 | 407436,55 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010634 | 100447,51 | 407436,07 | 65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010635 | 100348,07 | 407427,84 | 66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010636 | 100250,21 | 407407,4 | 65,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010637 | 100152,35 | 407386,93 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010638 | 100054,45 | 407366,63 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010639 | 99956,55 | 407346,34 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010640 | 99858,66 | 407326,04 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010641 | 99760,76 | 407305,74 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010642 | 99662,81 | 407285,7 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010643 | 99563,81 | 407271,91 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010644 | 99464,21 | 407263,31 | 65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010645 | 99364,37 | 407258,25 | 66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010646 | 99264,4 | 407258,78 | 66,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010647 | 99164,59 | 407264,21 | 66,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010648 | 99065,16 | 407274,54 | 67
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010649 | 98966,35 | 407289,7 | 67
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010650 | 98867,89 | 407307,05 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010651 | 98768,48 | 407317,42 | 66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010652 | 98669,14 | 407328,19 | 65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010653 | 98570,89 | 407337,9 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010654 | 98476,53 | 407363,09 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010655 | 98378,43 | 407375,94 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010656 | 98284,19 | 407398,78 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010657 | 98186,08 | 407417,96 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010658 | 98091,16 | 407449,21 | 65,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010659 | 97996,72 | 407481,97 | 65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010660 | 97903,37 | 407517,76 | 66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010661 | 97811,39 | 407556,91 | 66,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010662 | 97720,43 | 407598,4 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010663 | 97635,31 | 407649,81 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010664 | 97548,55 | 407678,84 | 56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010665 | 97564,89 | 407766,48 | 56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010666 | 97649,33 | 407803,3 | 56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010667 | 97707,26 | 407729,77 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010668 | 97793,22 | 407679,4 | 66,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010669 | 97884,35 | 407638,29 | 66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010670 | 97976,81 | 407600,26 | 66,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010671 | 98070,87 | 407566,43 | 66,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010672 | 98167,49 | 407540,88 | 65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010673 | 98265,22 | 407519,99 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010674 | 98363,58 | 407513,03 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010675 | 98456,66 | 407482,62 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010676 | 98554,52 | 407476,47 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010677 | 98649,89 | 407451,3 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010678 | 98748,14 | 407432,81 | 66,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010679 | 98846,81 | 407416,9 | 66,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010680 | 98945,19 | 407399,08 | 66,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010681 | 99043,75 | 407382,31 | 67,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010682 | 99142,98 | 407370,3 | 67,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010683 | 99242,72 | 407363,52 | 66,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010684 | 99342,66 | 407361,74 | 66,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010685 | 99442,42 | 407367,37 | 66
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010686 | 99541,63 | 407379,81 | 65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010687 | 99640,86 | 407391,94 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010688 | 99739,8 | 407406,12 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010689 | 99837,66 | 407426,58 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010690 | 99935,48 | 407447,23 | 64,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010691 | 100033,3 | 407467,89 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010692 | 100131,13 | 407488,54 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010693 | 100228,96 | 407509,13 | 65,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010694 | 100326,84 | 407529,51 | 65,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010695 | 100426,13 | 407540,04 | 64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010696 | 100525,92 | 407536,76 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010697 | 100625,89 | 407535,79 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010698 | 100718,31 | 407551,66 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010699 | 100812,3 | 407533,39 | 64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010700 | 100912,26 | 407531,56 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010701 | 101012,21 | 407529,67 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010702 | 101112,17 | 407527,98 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010703 | 101212,13 | 407526,26 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010704 | 101312,1 | 407524,56 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010705 | 101412,06 | 407522,85 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010706 | 101511,99 | 407520,35 | 56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010707 | 101611,43 | 407511,07 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010708 | 101707,74 | 407485,15 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010709 | 101797,71 | 407443,42 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010710 | 101879,14 | 407400,03 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010711 | 101937,13 | 407321,76 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010712 | 102000,47 | 407244,42 | 65,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010713 | 102062,66 | 407166,15 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010714 | 102124,87 | 407087,9 | 64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010715 | 102187,04 | 407009,63 | 65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010716 | 102245,52 | 406928,7 | 65,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010717 | 102281,67 | 406836,03 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010718 | 102343,21 | 406783,11 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010719 | 102443,18 | 406781,48 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010720 | 102543,14 | 406779,84 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010721 | 102643,11 | 406778,21 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010722 | 102743,07 | 406776,57 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010723 | 102842,92 | 406779,88 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010724 | 102942,43 | 406789,53 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010725 | 103041,87 | 406799,91 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010726 | 103141,2 | 406811,27 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010727 | 103240,51 | 406822,84 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010728 | 103339,81 | 406834,42 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010729 | 103439,12 | 406845,99 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010730 | 103538,43 | 406857,57 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010731 | 103637,74 | 406869,14 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010732 | 103737,04 | 406880,72 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010733 | 103836,35 | 406892,29 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010734 | 103935,66 | 406903,87 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010735 | 104034,96 | 406915,44 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010736 | 104134,27 | 406927,02 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010737 | 104233,58 | 406938,59 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010738 | 104332,89 | 406950,17 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010739 | 104432,27 | 406960,96 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010740 | 104532,19 | 406962,97 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010741 | 104632,17 | 406962,28 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010742 | 104731,29 | 406967,09 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010743 | 104830,11 | 406980,4 | 57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010744 | 104920,78 | 407014,72 | 54,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010745 | 105012,17 | 407038,32 | 56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010746 | 105104,07 | 407077,7 | 57,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010747 | 105195,96 | 407117,08 | 57,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010748 | 105287,86 | 407156,47 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010749 | 105379,31 | 407196,87 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010750 | 105470,73 | 407237,34 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010751 | 105562,14 | 407277,82 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010752 | 105653,56 | 407318,3 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010753 | 105744,98 | 407358,78 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010754 | 105836,4 | 407399,26 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010755 | 105927,82 | 407439,73 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010756 | 106019,68 | 407479,18 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010757 | 106113,24 | 407514,36 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010758 | 106209,15 | 407542,34 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010759 | 106307,12 | 407562,22 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010760 | 106401,39 | 407595,11 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010761 | 106493,64 | 407633,65 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010762 | 106585,89 | 407672,19 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010763 | 106674,95 | 407717,32 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010764 | 106758,07 | 407772,88 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010765 | 106842,33 | 407826,66 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010766 | 106931,66 | 407871,43 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010767 | 107018,57 | 407916,73 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010768 | 107108,23 | 407947,36 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010769 | 107199,66 | 407987,81 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010770 | 107291,45 | 408027,42 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010771 | 107383,75 | 408065,85 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010772 | 107475,96 | 408104,48 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010773 | 107568,18 | 408143,11 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010774 | 107660,39 | 408181,74 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010775 | 107752,61 | 408220,37 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010776 | 107844,82 | 408259 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010777 | 107937,04 | 408297,63 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010778 | 108029,25 | 408336,26 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010779 | 108121,47 | 408374,89 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010780 | 108213,67 | 408413,55 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010781 | 108304,78 | 408454,71 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010782 | 108395,9 | 408495,87 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010783 | 108487,01 | 408537,03 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010784 | 108578,13 | 408578,19 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010785 | 108669,24 | 408619,36 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010786 | 108760,26 | 408660,71 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010787 | 108851,28 | 408702,08 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010788 | 108942,3 | 408743,44 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010789 | 109033,32 | 408784,79 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010790 | 109124,35 | 408826,15 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010791 | 109215,38 | 408867,5 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010792 | 109306,41 | 408908,85 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010793 | 109397,44 | 408950,19 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010794 | 109488,47 | 408991,53 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010795 | 109579,5 | 409032,88 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010796 | 109670,53 | 409074,22 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010797 | 109763,26 | 409111,56 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010798 | 109858,21 | 409142,79 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010799 | 109954,9 | 409168,16 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010800 | 110053,02 | 409187,21 | 63,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010801 | 110152,19 | 409199,77 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010802 | 110251,86 | 409207,65 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010803 | 110351,52 | 409215,53 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010804 | 110451,19 | 409223,41 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010805 | 110550,86 | 409231,29 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010806 | 110650,53 | 409239,17 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010807 | 110750,2 | 409247,05 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010808 | 110849,87 | 409254,93 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010809 | 110949,54 | 409262,68 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010810 | 111046,32 | 409278,34 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010811 | 100799,09 | 407402,62 | 65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010812 | 100866,78 | 407331,36 | 64,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010813 | 100922,59 | 407250,47 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010814 | 100970,12 | 407164,29 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010815 | 101017,32 | 407077,93 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010816 | 101056,67 | 406987,78 | 63,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010817 | 101090,85 | 406895,49 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010818 | 101133,16 | 406808,39 | 64,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010819 | 101228,22 | 406783,84 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010820 | 101325,66 | 406771,84 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010821 | 101424,07 | 406772,63 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010822 | 101522,48 | 406773,91 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010823 | 101620,89 | 406775,19 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010824 | 101719,3 | 406776,48 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010825 | 101817,71 | 406777,75 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010826 | 101916,12 | 406778,94 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010827 | 102014,53 | 406780,14 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010828 | 102112,94 | 406781,33 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010829 | 102187,2 | 406802,39 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010830 | 102149,9 | 406892,65 | 65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010831 | 102090,23 | 406970,84 | 65,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010832 | 102028,98 | 407047,85 | 64,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010833 | 101967,79 | 407124,91 | 64
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010834 | 101906,47 | 407201,88 | 65,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010835 | 101842,94 | 407277 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010836 | 101760,34 | 407321,29 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010837 | 101691,45 | 407384,32 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010838 | 101597,3 | 407412,05 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010839 | 101499,4 | 407420,82 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010840 | 101401,02 | 407423,07 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010841 | 101302,62 | 407424,71 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010842 | 101204,22 | 407426,4 | 64,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010843 | 101105,82 | 407428,07 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010844 | 101007,42 | 407429,9 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010845 | 100909,02 | 407431,6 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010846 | 100810,63 | 407433,4 | 65,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010847 | 119275,37 | 404409,69 | 49,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010848 | 119353,99 | 404348,24 | 54,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010849 | 119426,15 | 404279,58 | 55,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010850 | 119475,42 | 404192,9 | 56,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010851 | 119524,1 | 404105,67 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010852 | 119573,4 | 404018,71 | 56,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010853 | 119622,7 | 403931,75 | 56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010854 | 119683,39 | 403856,13 | 54,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010855 | 119720,86 | 403767,48 | 55
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010856 | 119775,25 | 403683,61 | 54,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010857 | 119831,8 | 403601,17 | 54,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010858 | 119889,8 | 403519,77 | 54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010859 | 119951,64 | 403441,42 | 54,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010860 | 120011,77 | 403361,56 | 55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010861 | 120067,96 | 403279,02 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010862 | 120126,65 | 403198,1 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010863 | 120179,15 | 403113,08 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010864 | 120224,29 | 403023,9 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010865 | 120266,36 | 402933,22 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010866 | 120308,43 | 402842,53 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010867 | 120357,76 | 402757,31 | 55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010868 | 120389,04 | 402664,72 | 57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010869 | 120429,89 | 402573,49 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010870 | 120468,95 | 402481,47 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010871 | 120508,02 | 402389,45 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010872 | 120547,08 | 402297,43 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010873 | 120586,14 | 402205,41 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010874 | 120625,2 | 402113,4 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010875 | 120664,27 | 402021,38 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010876 | 120703,33 | 401929,36 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010877 | 120742,39 | 401837,34 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010878 | 120781,46 | 401745,32 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010879 | 120820,52 | 401653,3 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010880 | 120859,64 | 401561,31 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010881 | 120898,76 | 401469,32 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010882 | 120938,98 | 401377,83 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010883 | 120976,9 | 401285,35 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010884 | 121015,26 | 401193,03 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010885 | 121053,63 | 401100,72 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010886 | 121091,99 | 401008,41 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010887 | 121130,35 | 400916,1 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010888 | 121168,72 | 400823,79 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010889 | 121207,08 | 400731,47 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010890 | 121245,44 | 400639,16 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010891 | 121284,69 | 400547,27 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010892 | 121322,46 | 400454,71 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010893 | 121361,33 | 400362,62 | 58,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010894 | 121400,22 | 400270,53 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010895 | 121439,86 | 400178,83 | 54,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010896 | 121482,23 | 400088,37 | 54,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010897 | 121521,55 | 400001,91 | 53,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010898 | 121555,08 | 399922,94 | 51,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010899 | 121594,88 | 399831,75 | 54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010900 | 121633,27 | 399751,09 | 56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010901 | 121674 | 399659,82 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010902 | 121718,21 | 399570,2 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010903 | 121761,22 | 399479,98 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010904 | 121803,39 | 399389,34 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010905 | 121848,89 | 399300,39 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010906 | 121897,92 | 399213,28 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010907 | 121966,19 | 399157,72 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010908 | 122061,93 | 399128,95 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010909 | 122157,66 | 399100,17 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010910 | 122253,4 | 399071,4 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010911 | 122349,13 | 399042,62 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010912 | 122444,87 | 399013,85 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010913 | 122540,61 | 398985,07 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010914 | 122636,34 | 398956,3 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010915 | 122732,08 | 398927,52 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010916 | 122828,27 | 398900,36 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010917 | 122924,73 | 398874,15 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010918 | 123020,78 | 398846,45 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010919 | 123116,67 | 398818,22 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010920 | 123211,14 | 398785,73 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010921 | 123304,62 | 398750,36 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010922 | 123400,64 | 398722,58 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010923 | 123496,15 | 398693,15 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010924 | 123591,87 | 398664,48 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010925 | 123689,25 | 398642 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010926 | 123785,25 | 398614,14 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010927 | 123880,94 | 398585,23 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010928 | 123975,4 | 398552,5 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010929 | 124070,94 | 398523,12 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010930 | 124166,6 | 398494,08 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010931 | 124262,25 | 398465,04 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010932 | 124357,93 | 398436,06 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010933 | 124449,11 | 398395,95 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010934 | 124526,94 | 398333,78 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010935 | 124595,48 | 398261,02 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010936 | 124620,03 | 398311,15 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010937 | 124705,33 | 398335,98 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010938 | 124798,23 | 398300,91 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010939 | 124893,74 | 398271,42 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010940 | 124989,26 | 398241,93 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010941 | 125084,54 | 398212,45 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010942 | 125180 | 398182,75 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010943 | 125275,72 | 398154,38 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010944 | 125371,22 | 398124,97 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010945 | 125467,09 | 398096,64 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010946 | 125562,95 | 398068,31 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010947 | 125658,82 | 398039,97 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010948 | 125754,69 | 398011,64 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010949 | 125850,56 | 397983,31 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010950 | 125946,42 | 397954,98 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010951 | 126037,1 | 397917,22 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010952 | 126007,1 | 397837,91 | 58,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010953 | 125910,49 | 397859,47 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010954 | 125814,62 | 397887,8 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010955 | 125718,75 | 397916,13 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010956 | 125622,88 | 397944,47 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010957 | 125527,02 | 397972,8 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010958 | 125431,15 | 398001,13 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010959 | 125335,28 | 398029,46 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010960 | 125238,69 | 398054,39 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010961 | 125144,31 | 398086,95 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010962 | 125048,67 | 398116,05 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010963 | 124953,32 | 398145,17 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010964 | 124857,73 | 398174,4 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010965 | 124762,13 | 398203,63 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010966 | 124714,65 | 398164,06 | 64,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010967 | 124758,83 | 398085,26 | 64,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010968 | 124817,07 | 398004,37 | 63,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010969 | 124849,92 | 397910,4 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010970 | 124858,58 | 397811,01 | 64,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010971 | 124859,72 | 397711,05 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010972 | 124860,86 | 397611,09 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010973 | 124862,05 | 397511,13 | 63,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010974 | 124863,58 | 397411,18 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010975 | 124865,11 | 397311,22 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010976 | 124866,65 | 397211,27 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010977 | 124859,95 | 397111,59 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010978 | 124845,05 | 397012,74 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010979 | 124867,47 | 396927,55 | 59,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010980 | 124836,51 | 396844,12 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010981 | 124748,43 | 396879,26 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010982 | 124725,39 | 396972,59 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010983 | 124742,2 | 397071,1 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010984 | 124753,06 | 397170,43 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010985 | 124754,55 | 397270,35 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010986 | 124753,24 | 397370,31 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010987 | 124751,92 | 397470,26 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010988 | 124750,78 | 397570,22 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010989 | 124749,73 | 397670,18 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010990 | 124748,67 | 397770,14 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010991 | 124745,07 | 397869,96 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010992 | 124711,27 | 397963,32 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010993 | 124647,52 | 398040,04 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010994 | 124580,64 | 398114,32 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010995 | 124512,48 | 398187,44 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010996 | 124443,94 | 398260,21 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010997 | 124362,61 | 398317,09 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010998 | 124267,71 | 398348,33 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00010999 | 124172,12 | 398377,58 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011000 | 124076,53 | 398406,83 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011001 | 123980,94 | 398436,07 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011002 | 123885,34 | 398465,32 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011003 | 123789,75 | 398494,57 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011004 | 123694,25 | 398524,08 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011005 | 123597,88 | 398550,48 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011006 | 123500,81 | 398574,38 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011007 | 123405,51 | 398604,49 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011008 | 123310,17 | 398634,55 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011009 | 123215,43 | 398666,36 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011010 | 123121,55 | 398700,71 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011011 | 123025,42 | 398728,13 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011012 | 122929,45 | 398756,09 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011013 | 122833,25 | 398783,24 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011014 | 122737,19 | 398810,87 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011015 | 122641,5 | 398839,75 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011016 | 122545,8 | 398868,66 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011017 | 122450,11 | 398897,56 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011018 | 122354,41 | 398926,46 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011019 | 122258,71 | 398955,37 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011020 | 122163,02 | 398984,27 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011021 | 122067,32 | 399013,18 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011022 | 121971,62 | 399042,08 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011023 | 121875,93 | 399070,99 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011024 | 121780,48 | 399100,59 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011025 | 121685 | 399130,2 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011026 | 121590 | 399161,3 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011027 | 121494,32 | 399190,25 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011028 | 121398,63 | 399219,2 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011029 | 121302,95 | 399248,15 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011030 | 121207,27 | 399277,1 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011031 | 121111,58 | 399306,05 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011032 | 121015,9 | 399335 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011033 | 120920,22 | 399363,95 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011034 | 120824,54 | 399392,9 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011035 | 120728,79 | 399421,64 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011036 | 120633,19 | 399450,74 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011037 | 120537,35 | 399479,15 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011038 | 120441,33 | 399506,91 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011039 | 120346,05 | 399537,1 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011040 | 120250,49 | 399566,45 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011041 | 120154,79 | 399595,33 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011042 | 120059,08 | 399624,21 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011043 | 119963,38 | 399653,09 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011044 | 119867,68 | 399681,97 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011045 | 119771,68 | 399709,82 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011046 | 119676,28 | 399739,64 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011047 | 119580,6 | 399768,61 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011048 | 119484,93 | 399797,58 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011049 | 119388,93 | 399825,43 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011050 | 119293,54 | 399855,3 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011051 | 119197,87 | 399884,28 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011052 | 119102,19 | 399913,26 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011053 | 119006,51 | 399942,2 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011054 | 118910,8 | 399971,08 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011055 | 118814,96 | 399999,5 | 56,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011056 | 118719,14 | 400027,99 | 55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011057 | 118623,37 | 400056,63 | 55
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011058 | 118527,6 | 400085,28 | 55,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011059 | 118432,11 | 400114,81 | 55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011060 | 118337,87 | 400148,11 | 54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011061 | 118245,2 | 400185,56 | 55
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011062 | 118151,17 | 400215,51 | 55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011063 | 118051,31 | 400213,38 | 55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011064 | 117952,61 | 400228,8 | 55,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011065 | 117854,33 | 400247,08 | 55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011066 | 117756,07 | 400265,46 | 55,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011067 | 117657,81 | 400283,84 | 55,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011068 | 117559,37 | 400301,22 | 55,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011069 | 117461,28 | 400320,46 | 56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011070 | 117362,98 | 400338,62 | 55
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011071 | 117264,53 | 400355,95 | 54,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011072 | 117174,5 | 400390,2 | 50,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011073 | 117207,13 | 400469,39 | 52,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011074 | 117305,72 | 400455,62 | 55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011075 | 117403,9 | 400436,81 | 55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011076 | 117502,21 | 400418,72 | 56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011077 | 117600,45 | 400400,21 | 56,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011078 | 117698,64 | 400381,47 | 56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011079 | 117796,92 | 400363,21 | 56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011080 | 117895,21 | 400344,95 | 55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011081 | 117993,5 | 400326,71 | 55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011082 | 118092,62 | 400316,4 | 55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011083 | 118192,37 | 400316,77 | 55,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011084 | 118286,29 | 400283,21 | 55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011085 | 118380,25 | 400249,11 | 55,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011086 | 118473,57 | 400213,29 | 55,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011087 | 118568,24 | 400181,39 | 55,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011088 | 118664 | 400152,69 | 55,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011089 | 118759,76 | 400123,98 | 55,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011090 | 118855,82 | 400096,63 | 56,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011091 | 118951,18 | 400067,04 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011092 | 119046,88 | 400038,14 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011093 | 119142,58 | 400009,28 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011094 | 119238,29 | 399980,4 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011095 | 119333,99 | 399951,53 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011096 | 119429,95 | 399923,54 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011097 | 119525,39 | 399893,81 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011098 | 119621,09 | 399864,92 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011099 | 119716,79 | 399836,03 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011100 | 119812,69 | 399807,88 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011101 | 119908,12 | 399778,12 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011102 | 120003,81 | 399749,21 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011103 | 120099,51 | 399720,31 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011104 | 120195,21 | 399691,4 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011105 | 120290,9 | 399662,5 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011106 | 120386,82 | 399634,35 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011107 | 120482,47 | 399605,32 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011108 | 120578 | 399575,87 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011109 | 120673,67 | 399546,86 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011110 | 120769,34 | 399518,01 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011111 | 120864,99 | 399488,98 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011112 | 120960,68 | 399460,04 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011113 | 121056,37 | 399431,12 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011114 | 121152,05 | 399402,16 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011115 | 121247,73 | 399373,2 | 62,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011116 | 121343,4 | 399344,23 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011117 | 121439,08 | 399315,27 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011118 | 121534,76 | 399286,3 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011119 | 121630,44 | 399257,34 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011120 | 121726,73 | 399230,48 | 63
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011121 | 121753,55 | 399258,45 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011122 | 121705,8 | 399346,25 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011123 | 121663,5 | 399436,83 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011124 | 121622,4 | 399527,92 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011125 | 121579,68 | 399618,3 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011126 | 121536,27 | 399708,18 | 56,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011127 | 121500,87 | 399789,13 | 54,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011128 | 121459,82 | 399879,38 | 53,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011129 | 121420,04 | 399965,15 | 54
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011130 | 121380,89 | 400035,16 | 53
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011131 | 121351,37 | 400123,65 | 54,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011132 | 121311,4 | 400215,15 | 57,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011133 | 121272,57 | 400307,27 | 58,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011134 | 121233,75 | 400399,39 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011135 | 121194,72 | 400491,42 | 58,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011136 | 121156,49 | 400583,72 | 58,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011137 | 121118,04 | 400675,99 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011138 | 121079,58 | 400768,27 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011139 | 121041,13 | 400860,54 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011140 | 121002,67 | 400952,82 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011141 | 120964,22 | 401045,09 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011142 | 120925,76 | 401137,36 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011143 | 120887,3 | 401229,64 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011144 | 120848,27 | 401321,66 | 57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011145 | 120809,64 | 401413,81 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011146 | 120770,83 | 401505,94 | 57,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011147 | 120731,76 | 401597,95 | 57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011148 | 120692,69 | 401689,97 | 57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011149 | 120653,63 | 401781,98 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011150 | 120614,56 | 401874 | 57,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011151 | 120575,49 | 401966,02 | 57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011152 | 120536,42 | 402058,03 | 57,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011153 | 120497,35 | 402150,05 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011154 | 120458,28 | 402242,06 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011155 | 120419,21 | 402334,08 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011156 | 120380,14 | 402426,09 | 58
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011157 | 120341,07 | 402518,11 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011158 | 120300,64 | 402609,53 | 57
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011159 | 120248,5 | 402693,03 | 54,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011160 | 120220,02 | 402787,23 | 58,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011161 | 120177,87 | 402877,87 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011162 | 120135,51 | 402968,42 | 59,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011163 | 120091,47 | 403058,14 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011164 | 120039,01 | 403143,18 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011165 | 119980,15 | 403223,98 | 57,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011166 | 119920,09 | 403303,85 | 54,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011167 | 119861 | 403384,47 | 54,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011168 | 119801,46 | 403464,77 | 54,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011169 | 119743,66 | 403546,33 | 54,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011170 | 119687,25 | 403628,84 | 54
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011171 | 119632,22 | 403712,29 | 54,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011172 | 119567,05 | 403782,93 | 53
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011173 | 119535,67 | 403874,63 | 55,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011174 | 119486,45 | 403961,64 | 55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011175 | 119437,23 | 404048,65 | 55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011176 | 119387,87 | 404135,52 | 56
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011177 | 119333,93 | 404219,4 | 55,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011178 | 119255,24 | 404280,03 | 52,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011179 | 119174,58 | 404338,97 | 49,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011180 | 119184,29 | 404426,44 | 50,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011181 | 120535,88 | 406125,62 | 64,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011182 | 120539,7 | 405992,76 | 62,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011183 | 120573,73 | 405884,96 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011184 | 120625,01 | 405799,77 | 62,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011185 | 120692,56 | 405726,62 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011186 | 120763,08 | 405656,19 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011187 | 120833,6 | 405585,76 | 62,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011188 | 120901,9 | 405513,28 | 61,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011189 | 120957,05 | 405430,44 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011190 | 120996,33 | 405339,01 | 61,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011191 | 121019,05 | 405242,11 | 60,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011192 | 121023,29 | 405142,66 | 59
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011193 | 121009,74 | 405044,1 | 59,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011194 | 120978,77 | 404949,51 | 60,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011195 | 120947,17 | 404855,31 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011196 | 120920,94 | 404759,16 | 61,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011197 | 120907,44 | 404660,7 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011198 | 120920,48 | 404562,21 | 62,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011199 | 120959,03 | 404470,64 | 63,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011200 | 121020,77 | 404392,8 | 63,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011201 | 121100,93 | 404334,11 | 62,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011202 | 121193,7 | 404298,39 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011203 | 121289,77 | 404271,87 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011204 | 121385,84 | 404245,36 | 62
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011205 | 121481,91 | 404218,84 | 61,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011206 | 121577,99 | 404192,33 | 62,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011207 | 121676,6 | 404183,78 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011208 | 121773,06 | 404208,25 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011209 | 121871,95 | 404212,64 | 60,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011210 | 121964,83 | 404178,38 | 59,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011211 | 122037,04 | 404110,68 | 58,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011212 | 122077,97 | 404020,46 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011213 | 122104,54 | 403924,4 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011214 | 122131,23 | 403828,38 | 59,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011215 | 122161,55 | 403733,66 | 60,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011216 | 122189,33 | 403637,97 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011217 | 122235,64 | 403551,78 | 56,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011218 | 122150,76 | 403478,89 | 55,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011219 | 122098,99 | 403562,85 | 58,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011220 | 122071,64 | 403658,63 | 59,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011221 | 122047,8 | 403755,22 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011222 | 122021,19 | 403851,27 | 58,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011223 | 121994,54 | 403947,3 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011224 | 121962,91 | 404041,5 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011225 | 121888,61 | 404105,16 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011226 | 121790,84 | 404109,56 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011227 | 121694,34 | 404085,23 | 60,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011228 | 121595,03 | 404086,32 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011229 | 121498,34 | 404110,23 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011230 | 121402,3 | 404136,84 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011231 | 121306,25 | 404163,44 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011232 | 121210,2 | 404190,05 | 63,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011233 | 121114,69 | 404218,4 | 63,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011234 | 121025,57 | 404262,55 | 63,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011235 | 120947,64 | 404324,36 | 62,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011236 | 120884,53 | 404401,25 | 62,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011237 | 120839,08 | 404489,73 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011238 | 120813,34 | 404585,81 | 61,5
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011239 | 120808,15 | 404685,13 | 61,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011240 | 120824 | 404783,34 | 60,8
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011241 | 120850,19 | 404879,5 | 60,2
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011242 | 120873,71 | 404976,08 | 59,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011243 | 120897,53 | 405072,85 | 59,3
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011244 | 120907,79 | 405171,63 | 60
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011245 | 120894,63 | 405270,22 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011246 | 120859,88 | 405363,41 | 61,6
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011247 | 120805,32 | 405446,57 | 61,4
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011248 | 120736,26 | 405518,37 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011249 | 120665,74 | 405588,79 | 61,1
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011250 | 120595,22 | 405659,21 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011251 | 120528,75 | 405733,31 | 60,7
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011252 | 120476,34 | 405817,9 | 60,9
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011253 | 120439,92 | 405910,52 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011254 | 120420,82 | 406008,2 | 61
17278718.PNB_Geluidreferentiepunt_00011255 | 120419,4 | 406107,71 | 61,4