GEMEENTEBLAD
Officiële uitgave van de gemeente Heusden

Nadere regels begraafplaatsen gemeente Heusden 2025
Het college van Heusden;
gelet op de ‘Verordening op het gebruik en beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen 2025’;
besluit:
vast te stellen de navolgende ‘Nadere regels begraafplaatsen gemeente Heusden 2025’.
Artikel
1.

Openstelling
De begraafplaatsen zijn voor iedereen dagelijks toegankelijk vanaf zonsopgang tot zonsondergang.
Artikel
2.

Urnengraven
De nadere regels verstaan onder:
a.
particulier urnengraf: urnengraf in de vorm van een urnenkelder;
b.
particulier biologisch urnengraf: urnengraf in de volle grond;
c.
particuliere urnennis: nis in een urnenmuur;
d.
urnentuin: een gedeelte van de begraafplaats bestemd tot het doen plaatsen van asbussen in een particulier urnengraf of particulier biologisch urnengraf.
Artikel
3.

Gebruik biologisch afbreekbare asbus of urn
1.
Rechthebbenden of belanghebbenden zijn verplicht tot het schriftelijk aangeven van het gebruik van een biologisch afbreekbare asbus of urn aan de gemeente.
2.
Een asbus of urn van biologisch afbreekbare materialen mag alleen worden geplaatst in een particulier biologisch urnengraf of in een ander particulier graf mits dit niet een particulier urnengraf of een particuliere urnennis is.
3.
Een biologisch afbreekbare asbus of urn kan na plaatsing niet meer worden opgegraven en worden terug gegeven aan de rechthebbende of belanghebbende.
4.
In een particulier urnengraf en in een particuliere urnennis mogen geen biologisch afbreekbare asbussen of urnen worden begraven of geplaatst.
Artikel
4.

Urnen op een graf
Op een graf mag geen asbus of urn worden geplaatst.
Artikel
5.

Soorten graven en asbestemmingen
1.
Op de gemeentelijke begraafplaats ‘Duynhaeghe’ aan de Akkerlaan 2 in Drunen:
- •wordt enkeldiep begraven met uitzondering van hetgeen is aangegeven in artikel 6, lid 2;
- •is een urnentuin aanwezig;
- •is een urnenmuur aanwezig;
- •is een strooiveld aanwezig.
2.
Op de gemeentelijke begraafplaats ‘Buytenhove’ aan de Heusdenseweg 29 in Heusden:
- •wordt enkeldiep begraven;
- •is een urnentuin aanwezig;
- •is een urnenmuur aanwezig;
- •is een strooiveld aanwezig.
3.
Op de gemeentelijke begraafplaats ‘Onsenoort’ aan de Mortelweg in Nieuwkuijk:
- •wordt enkeldiep begraven;
- •is een urnentuin aanwezig;
- •is een urnenmuur aanwezig;
- •is een Islamitische gedeelte aanwezig;
- •is een strooiveld aanwezig.
Artikel
6.

Aantal overledenen en asbussen per graf begraafplaats Duynhaeghe
Dit artikel is van toepassing op de gemeentelijke begraafplaats ‘Duynhaeghe’ aan de Akkerlaan 2 in Drunen.
- 1.
In een particulier enkel graf, gelegen in de vakken A, B, M grafnummers vanaf 40, N en O, kan maximaal één lijk worden begraven.
- 2.
Uitsluitend in reeds uitgegeven particuliere graven in de periode van 1974 tot 1996, gelegen in de vakken C, D, E, F, H, J, K, L en M grafnummers 1 tot en met 39 kunnen maximaal twee lijken boven elkaar worden begraven, mits dit bij de eerste begraving aangegeven is.
- 3.
In een particulier enkel graf, gelegen in de vakken A, B, C, D, E, F, H, J, K, L, M, N, O en P kunnen maximaal twee biologisch afbreekbare asbussen bijgezet worden, nadat in het particulier graf reeds een lijk begraven is.
- 4.
In een particulier dubbelgraf kunnen maximaal twee lijken naast elkaar worden begraven.
- 5.
In een particulier dubbelgraf kunnen maximaal vier biologisch afbreekbare asbussen bijgezet worden, nadat in het particulier dubbelgraf reeds een of twee lijken zijn begraven.
- 6.
In een particulier kindergraf, gelegen in de vakken EK, HK, LK en OK kan maximaal één lijk worden begraven.
- 7.
In een particulier kindergraf gelegen in de vakken EK, HK, LK en OK kunnen maximaal twee biologisch afbreekbare asbussen worden bijgezet, nadat in het particulier kindergraf reeds een lijk begraven is.
- 8.
In een particulier urnengraf in vak U kunnen maximaal twee asbussen worden geplaatst.
- 9.
In een particulier biologisch urnengraf in vak U kunnen maximaal twee biologisch afbreekbare asbussen worden geplaatst.
- 10.
In een particuliere urnennis in vak UM kunnen maximaal twee asbussen worden geplaatst.
- 11.
In een algemeen graf kan maximaal één lijk worden begraven.
Artikel
7.

Aantal overledenen en asbussen per graf begraafplaats Buytenhove
Dit artikel is van toepassing op de gemeentelijke begraafplaats ‘Buytenhove’ aan de Heusdenseweg 29 in Heusden;
1.
In een particulier enkel graf, gelegen in vak 1 t/m 6 en 8 t/m 15 kan maximaal één lijk worden begraven.
2.
In een particulier enkel graf, gelegen in vak 1 t/m 6 en 8 t/m 15, kunnen maximaal twee biologisch afbreekbare asbussen worden bijgezet, nadat in het particulier graf reeds een lijk begraven is.
3.
In een particulier dubbelgraf mogen maximaal twee lijken naast elkaar worden begraven.
4.
In een particulier dubbelgraf mogen maximaal vier biologisch afbreekbare asbussen bijgezet worden. Bijzetting van asbussen mag uitsluitend plaats vinden nadat een lijk reeds begraven is. In een dubbelgraf mogen per reeds begraven lijk maximaal twee asbussen worden geplaatst.
5.
In een particulier kindergraf in vak 7, kan maximaal één lijk worden begraven.
6.
In een particulier kindergraf in vak 7 kunnen maximaal twee biologisch afbreekbare asbussen worden bijgezet, nadat in het particulier kindergraf reeds een lijk begraven is.
7.
Op het oude gedeelte van de begraafplaats kunnen alleen lijken worden bijgezet indien dit bij het eerste graf (de eerste begraving) is aangegeven. Het bijzetten van maximaal twee biologisch afbreekbare asbussen in een graf op het oude gedeelte van de begraafplaats is toegestaan.
8.
In een particulier urnengraf in vak U kunnen maximaal twee asbussen worden geplaatst.
9.
In een particulier biologisch urnengraf in vak U kunnen maximaal twee biologisch afbreekbare asbussen worden geplaatst.
10.
In een particuliere urnennis in vak UM kunnen maximaal twee asbussen worden geplaatst.
11.
In een algemeen graf kan maximaal één lijk worden begraven.
Artikel
8.

Aantal overledenen en asbussen per graf begraafplaats Onsenoort
Dit artikel is van toepassing op de gemeentelijke begraafplaats ‘Onsenoort’ aan de Mortelweg 2 in Nieuwkuijk.
1.
In een particulier enkel graf, gelegen in vak A, B, C , D, E en F kan maximaal één lijk worden begraven.
2.
In een particulier enkel graf, vak A, B, C, D, E en F kunnen maximaal twee biologisch afbreekbare asbussen worden bijgezet, nadat in het particulier graf reeds een lijk begraven is.
3.
In een particulier dubbelgraf kunnen maximaal twee lijken naast elkaar worden begraven.
4.
In een particulier dubbelgraf kunnen maximaal vier biologisch afbreekbare asbussen bijgezet worden, nadat in het particulier dubbelgraf reeds één of twee lijken zijn begraven.
5.
In een particulier kindergraf, gelegen in het vak K, kan maximaal één lijk worden begraven.
6.
In een particulier kindergraf in het vak K kunnen maximaal twee biologisch afbreekbare asbussen worden bijgezet, nadat in het particulier kindergraf reeds een lijk begraven is.
7.
In een particulier urnengraf in vak U kunnen maximaal twee asbussen worden geplaatst.
8.
In een particulier biologisch urnengraf in vak U kunnen maximaal twee biologisch afbreekbare asbussen worden geplaatst.
9.
In een particuliere urnennis in vak UM kunnen maximaal twee asbussen worden geplaatst.
10.
In een algemeen graf kan maximaal één lijk worden begraven.
11.
In de graven gelegen in vak F worden lijken begraven volgens Islamitische gebruik. In vak F is een apart gedeelte aanwezig voor kindergraven.
Artikel
9.

Algemene bepalingen grafbedekkingen
Deze nadere regels verstaan onder:
a.
grafbedekking: gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf;
b.
gedenkteken: voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften of figuren daaronder begrepen kettingen en hekwerken;
c.
grafbeplanting: vaste- en winterharde beplanting welke door de rechthebbende, belanghebbende en/of het bestuursorgaan op een graf wordt aangebracht;
d.
duurzame materialen: vaste, niet buigzame materialen van natuursteen, glas, hout, keramiek en metaal, welke van nature of middels een daartoe speciale behandeling weerbestendig zijn, niet breukgevoelig en welke bestaan uit één geheel en waarvan de praktische toepasbaarheid zoals opnemen, verplaatsen e.d. gewaarborgd is;
e.
betonsloof: betonnen balk aan de verst gelegen breedtezijde van het graf, gerekend vanaf het pad binnen het grafveld, waarop het gedenkteken dient te worden aangebracht.
Artikel
10.

Aanvraag vergunning gedenkteken
1.
Een vergunning voor het hebben of vervangen van een gedenkteken dient schriftelijk bij het bestuursorgaan te worden aangevraagd, onder overlegging van een ontwerptekening schaal 1:10 en een duidelijke omschrijving van de toe te passen materialen.
2.
Op deze ontwerptekening dienen tenminste vermeld te worden:
- a.
een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;
- b.
de fundering;
- c.
de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;
- d.
de teksten en afbeeldingen en de plaatsing daarvan inclusief afmetingen;
- e.
of de letters e.d. ingehakt, opgelegd of van metaal zijn;
- f.
de handtekening van de rechthebbende of belanghebbende.
3.
De ontwerptekening dient minstens twee weken voor het plaatsen te worden ingediend bij de administratie. De administratie geeft de vergunning af ten behoeve van plaatsing van het gedenkteken. Bij afwijkingen van de in deze verordening genoemde maten en materialen beslist het bestuursorgaan van Heusden.
Artikel
11.

Vergunningverlening
1.
Alvorens de vergunning wordt verleend, worden de persoonsgegevens van de overledene, de rechthebbende en de belanghebbende geverifieerd.
2.
Het bestuursorgaan kan een verstrekte vergunning intrekken indien het opschrift van een grafbedekking een lasterlijk, smadelijk of beledigend of anderszins oneerbiedig karakter heeft, ofwel wanneer een firmanaam of reclame-uiting op de grafbedekking aanwezig is.
Artikel
12.

Afmetingen grafoppervlak
1.
De afmetingen van het grafoppervlak van een kindergraf bedragen maximaal: 1,70 meter x 1,10 meter (l x b).
2.
De afmetingen van het grafoppervlak van een enkelgraf voor volwassenen bedragen: 2,60 meter x 1,30 meter (l x b).
3.
De afmetingen van het grafoppervlak van een dubbelgraf voor volwassenen bedragen: 2,60 meter x 2,30 meter (l x b).
4.
De afmetingen van het grafoppervlak van een urnengraf bedragen: 1,00 meter x 1,00 meter.
5.
De afmetingen van het grafoppervlak van een Islamitisch graf bedragen: 2,40 meter x 1,50 meter (l x b).
6.
De afmetingen van het grafoppervlak van een Islamitisch kindergraf bedragen: 1,70 meter x 1,50 meter (l x b).
Artikel
13.

Diepte Islamitische graven
1.
De diepte van een Islamitisch graf bedraagt 1,30 meter.
2.
De diepte van een Islamitisch kindergraf bedraagt 1,15 meter.
Artikel
14.

Begraven in Islamitisch graven
In Islamitische graven wordt uitsluitend de mogelijkheid gegeven tot liggend begraven.
Artikel
15.

Duurzame materialen
Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt. Het bestuursorgaan kan in uitzonderingsgevallen ontheffing verlenen voor de toepassing van andere materialen.
Artikel
16.

Fundering
1.
Men is verplicht het gedenkteken aan te brengen op de daarvoor aanwezige betonsloof.
2.
Het is niet toegestaan om in eigen beheer funderingsconstructies aan te brengen.
3.
Het is verboden de betonsloof te bewerken.
Artikel
17.

Afmetingen gedenktekens
1.
Op alle graven mag een staand gedenkteken uitsluitend aan de verst gelegen breedtezijde van het graf op de aanwezige betonsloof, gerekend vanaf het pad binnen het grafveld worden aangebracht. Op de overige oppervlakte van het graf zijn uitsluitend liggende gedenktekens toegestaan.
2.
Op alle graven mag de breedte van de liggende gedenksteen niet kleiner zijn dan de breedte van de staande gedenksteen.
3.
Voor een algemeen en particulier enkelgraf zijn:
- •
de afmetingen van de staande gedenktekens:
  - •breedte: minimaal 0,25 meter en maximaal 0,90 meter;
  - •hoogte: maximaal 1,35 meter ten opzichte van het maaiveld;
  - •dikte: minimaal 0,025 meter en maximaal 0,10 meter;
- •
de afmetingen van de liggende gedenktekens:
  - •breedte: minimaal 0,90 meter en maximaal 1,00 meter;
  - •lengte: minimaal 1,50 meter en maximaal 1,90 meter;
  - •dikte: minimaal 0,025 meter en maximaal 0,10 meter.
4.
Voor een particulier dubbelgraf zijn:
- •
de afmetingen van de staande gedenktekens:
  - •breedte: minimaal 0,25 meter en maximaal 1,20 meter;
  - •hoogte: maximaal 1,35 meter ten opzichte van het maaiveld;
  - •dikte: minimaal 0,05 meter en maximaal 0,15 meter;
- •
de afmetingen van de liggende gedenktekens:
  - •breedte: minimaal 0,90 meter en maximaal 2,00 meter;
  - •lengte: minimaal 1,50 meter en maximaal 1,90 meter;
  - •dikte: minimaal 0,025 meter en maximaal 0,10 meter.
5.
Voor particuliere kindergraven zijn
- •
de afmetingen van de staande gedenktekens:
  - •breedte: minimaal 0,25 meter en maximaal 0,80 meter;
  - •hoogte: maximaal 1,00 meter ten opzichte van het maaiveld;
  - •dikte: minimaal 0,025 meter en maximaal 0,08 meter;
- •
de afmetingen van de liggende gedenktekens:
  - •breedte: minimaal 0,80 meter en maximaal 1,00 meter;
  - •lengte: minimaal 1,00 meter en maximaal 1,50 meter;
  - •dikte: minimaal 0,04 meter en maximaal 0,10 meter.
Artikel
18.

Gedenkteken op dubbele graven of twee naast elkaar gelegen graven
1.
Het is toegestaan, indien het graf een dubbelgraf betreft, ten behoeve van de twee naast elkaar liggende graven, één gedenkteken op te richten. Dit gedenkteken dient te voldoen aan de afmetingen genoemd in artikel 17, lid 4. In dit geval dient het gedenkteken zodanig te worden geplaatst dat:
•in geval van ingebruikname van het eerste graf en de plaatsing van een gedenkteken voor een enkel graf, het hart van het gedenkteken correspondeert met het hart van de eerste grafruimte;
•in geval van ingebruikname van het eerste graf en de plaatsing van een gedenkteken voor een dubbel graf, het hart van het gedenkteken correspondeert met het hart van beide grafruimtes;
•in geval van ingebruikname van het tweede graf en de plaatsing van een gedenkteken voor een dubbel graf, het hart van het gedenkteken correspondeert met het hart van beide grafruimtes.
2.
Een gezamenlijke gedenkteken mag alleen twee graven bedekken als voor beide graven een lopend grafrecht van toepassing is. Indien het grafrecht van één van beide graven is beëindigd, dient het gedenkteken zodanig te worden aangepast dat het gedenkteken alleen het graf bedekt met het lopend grafrecht, volgens de voorwaarden uit artikel 17.
3.
Het aanpassen van het gedenkteken, zoals wordt bedoeld in lid 2, dient te zijn uitgevoerd op het moment dat het grafrecht van één van beide graven vervalt. Indien op dat moment de grafbedekking niet is aangepast, is het bestuursorgaan bevoegd tot verwijdering en vernietiging van het gehele gedenkteken, de beplantingen en andere voorwerpen, waarbij geldt dat zij voor deze handeling niet aansprakelijk kan worden gesteld en zonder dat zij tot enige vergoeding verplicht is.
Artikel
19.

Gedenktekens urnengraven en urnennissen
1.
De oppervlakte van de urnengraven is 1,00 x 1,00 meter. Binnen deze maatvoering mag een gedenkteken of andere grafbedekking worden geplaatst.
2.
Op de urnengraven zijn liggende en staande gedenktekens toegestaan met een maximale hoogte van 0,80 meter.
3.
Een urnennis waarin een asbus of urn is geplaatst dient te zijn afgesloten met een gedenkplaat ter afsluiting van de urnennis. De maatvoering van de urnennissen is variabel. Voor plaatsing van een gedenkplaat ter afsluiting van een urnennis dienen altijd ter plaatse de exacte afmetingen te worden opgenomen.
Artikel
20.

Firmanaam
Het vermelden van een firmanaam of enige andere reclame op een gedenkteken of onderdeel daarvan is verboden.
Artikel
21.

Tijdstip plaatsen gedenkteken
Het tijdstip van plaatsing van het gedenkteken dient tenminste 2 werkdagen tevoren kenbaar gemaakt te worden aan de beheerder. Het plaatsen van gedenktekens dient plaats te vinden op werkdagen van maandag t/m donderdag van 09:00 uur tot 16:00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.
Artikel
22.

Afval en beschadigingen
Alle sporen van afval, ontstaan ten gevolge van werkzaamheden op of aan de gedenktekens dienen van de begraafplaats te worden meegenomen.
Beschadigingen, ontstaan ten gevolge van werkzaamheden op of aan de gedenktekens moeten worden hersteld.
Artikel
23.

Losse bloemen en planten, eenjarige planten en winterharde gewassen
1.
Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen.
2.
Op een graf mogen eenjarige planten en winterharde gewassen worden geplant. De totale beschikbare oppervlakte per graf (zie artikel 17 en 19) en de hoogte van 0,90 meter mag niet worden overschreden of moeten door snoeien binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden.
3.
Het is niet toegestaan om op of rondom een graf losse voorwerpen te bewaren.
4.
De gedenkplaat van een urnennis wordt circa 10 cm in de nis aangebracht. Hierdoor is er de mogelijkheid om voor de gedenkplaat voorwerpen neer te leggen of te plaatsen. Het is niet toegestaan om op, aan of voor een urnenmuur voorwerpen of plantenbakken te plaatsen of te bevestigen.
5.
Voorwerpen en gewassen die niet voldoen aan de voorwaarden in dit artikel of die buiten de in artikel 17 en 19 genoemde ruimte zijn geplaatst of geplant, kunnen door de beheerder worden verwijderd, zonder dat enige verantwoording aan de nabestaanden verplicht is en zonder dat de gemeente tot enige vergoeding is verplicht.
6.
Indien losse voorwerpen en gewassen door derden zijn verwijderd op of rondom een graf dan is de gemeente Heusden niet aansprakelijk of tot enige vergoeding verplicht.
Artikel
24.

Inwerkingtreding
1.
Deze nadere regels treden in werking per 1 april 2025.
2.
De ‘Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen Heusden 2021’ vervallen per dezelfde datum.
Artikel
25.

Citeertitel
Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: ‘Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen Heusden 2025’.
Aldus vastgesteld door het college van Heusden in zijn vergadering van 14 januari 2025.
namens het college van Heusden,
de secretaris,
mr. H.J.M. Timmermans