GEMEENTEBLAD
Officiële uitgave van de gemeente Dijk en Waard

Wijziging subsidieregeling ‘Isolatiesubsidie slecht geïsoleerde woningen Dijk en Waard 2024-2026’
Zaaknummer: 971825
Datum collegevergadering: 4 februari 2025
Het college besluit:
- 1.
De subsidieregeling ‘Isolatiesubsidie slecht geïsoleerde woningen Dijk en Waard 2024-2026’ te wijzigen, conform bijlage 1 “Was-wordt-tabel wijziging subsidieregeling ‘Isolatiesubsidie slecht geïsoleerde woningen Dijk en Waard 2024-2026’”.
- 2.
Het subsidieplafond te verhogen met € 420.000,-.
- 3.
Het subsidieplafond te verdelen in twee deelsubsidieplafonds. Een deelsubsidieplafond voor de procedure zoals vermeld in Artikel 7, eerste, tweede en vierde lid (deelplafond 1) en Artikel 7, derde lid (deelplafond 2).
- 4.
Het deelsubsidieplafond voor deelplafond 1 vast te stellen op € 2.993.200,-.
- 5.
Het deelsubsidieplafond voor deelplafond 2 vast te stellen op € 495.600,-.
Bijlage
1

Was-wordt-tabel Subsidieregeling “Isolatiesubsidie slecht geïsoleerde woningen Dijk en Waard 2024-2026”
Isolatiesubsidie slecht geïsoleerde woningen Dijk en Waard 2024-2026 | Gewijzigde regeling | Toelichting
Artikel 1. Begripsbepalingen - a. | Aanvraag | Verzoek aan het college om verlening of vaststelling van subsidie op grond van deze regeling; b. | Aanvrager | Een natuurlijk persoon, woonachtig in de gemeente Dijk en Waard, die als eigenaar en bewoner van een als woning gebruikte onroerende zaak waaraan energie wordt geleverd, een aanvraag heeft ingediend; c. | Bestaande koopwoning | Een woning in de gemeente Dijk en Waard die op het moment van de indiening van de aanvraag in het kader van deze regeling is opgeleverd aan de eigenaar-bewoner, niet zijnde een woning met een recreatiefunctie. d. | College | Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dijk en Waard; e. | Isolatiemaatregel | Energiebesparende maatregel zoals opgenomen in bijlage 1; f. | Maatregelenlijst | Lijst met voor subsidie in aanmerking komende maatregelen en bijbehorende activiteiten, bijlage 1 bij deze regeling; g. | Woning | Een tot bewoning bestemd gebouw dat blijvend is bestemd voor permanente bewoning door één particulier huishouden. h. | Slecht geïsoleerde woning | De woning eis en slecht geïsoleerde woning als minimaal twee bouwdelen niet geïsoleerd zijn, zoals opgenomen in bijlage 2. i. | Bouwinstallatiebedrijf | Bedrijf dat in een handelsregister van een lidstaat van de Europese Unie of een van de overige staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte is ingeschreven in de sectie bouwnijverheid of een vergelijkbare sectie; j. | Ontzorgingstraject | Een door de gemeente bekostigd adviestraject waarbij de bewoner geholpen wordt tot verduurzaming van de woning. k. | Doe-het-zelfmaatregelen | Maatregelen als bedoeld in artikel 2 eerste lid, die door een ander worden uitgevoerd dan door een bouwinstallatiebedrijf. | Artikel 1. Begripsbepalingen - a. | Aanvraag | Verzoek aan het college om verlening of vaststelling van subsidie op grond van deze regeling; b. | Aanvrager | Een natuurlijk persoon, woonachtig in de gemeente Dijk en Waard, die als eigenaar en bewoner van een als woning gebruikte onroerende zaak waaraan energie wordt geleverd, een aanvraag heeft ingediend; c. | Bestaande koopwoning | Een woning in de gemeente Dijk en Waard die op het moment van de indiening van de aanvraag in het kader van deze regeling is opgeleverd aan de eigenaar-bewoner, niet zijnde een woning met een recreatiefunctie. d. | College | Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dijk en Waard; e. | Isolatiemaatregel | Energiebesparende maatregel zoals opgenomen in bijlage 1; f. | Maatregelenlijst | Lijst met voor subsidie in aanmerking komende maatregelen en bijbehorende activiteiten, bijlage 1 bij deze regeling; g. | Woning | Een tot bewoning bestemd gebouw dat blijvend is bestemd voor permanente bewoning door één particulier huishouden. h. | Slecht geïsoleerde woning | De woning eis en slecht geïsoleerde woning als minimaal twee bouwdelen niet geïsoleerd zijn, zoals opgenomen in bijlage 2. i. | Bouwinstallatiebedrijf | Bedrijf dat in een handelsregister van een lidstaat van de Europese Unie of een van de overige staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte is ingeschreven in de sectie bouwnijverheid of een vergelijkbare sectie; j. | Ontzorgingstraject | Een door de gemeente bekostigd adviestraject waarbij de bewoner geholpen wordt tot verduurzaming van de woning. k. | Doe-het-zelfmaatregelen | Maatregelen als bedoeld in artikel 2 eerste lid, die door een ander worden uitgevoerd dan door een bouwinstallatiebedrijf. | Geen wijzigingen
Artikel 2 . Maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen - 1. Subsidie op grond van deze regeling kan uitsluitend worden verleend voor de in bijlage 1 genoemde isolatiemaatregelen te weten: - a. Gevelisolatie (minimaal 10m2) - b. Vloerisolatie (minimaal 20m2) - c. Bodemisolatie (minimaal 20m2) - d. Dakisolatie (minimaal 20m2) - e. Spouwmuurisolatie (minimaal 10m2) - f. Zolder- of vlieringvloerisolatie (minimaal 20m2) - g. Triple of HR++ glas (minimaal 8m2) - h. Isolerend paneel in kozijn (alleen in combinatie met glasisolatie en minimaal 8m2) - i. Isolerende deur (alleen in combinatie met glasisolatie en minimaal 8m2) - 2. Maatregelen onder artikel 2d en artikel 2e kunnen vergunningsplichtig zijn. Aanvragen dienen te zijn voorzien van een geldige vergunning. - 3. De in het eerste lid gestelde eisen ten aanzien van de minimaal te isoleren vierkante meters zijn niet van toepassing op doe-het-zelfmaatregelen. - 4. Het college kan voorts besluiten om maximaal 224 subsidieaanvragen te honereren die betrekking hebben op isolatiemaatregelen die worden uitgevoerd door een bouwinstallatiebedrijf en die niet voldoen aan de in het eerste lid gestelde eisen ten aanzien van de minimaal te isoleren vierkante meters. Honorering van dergelijke aanvragen geschiedt in volgorde van indiening van volledige aanvragen bij het College. | Artikel 2 . Maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen - 1. Subsidie op grond van deze regeling kan uitsluitend worden verleend voor de in bijlage 1 genoemde isolatiemaatregelen (inclusief de in bijlage 1a genoemde accessoires) te weten: - a. Gevelisolatie (minimaal 10m2) - b. Vloerisolatie (minimaal 20m2) - c. Bodemisolatie (minimaal 20m2) - d. Dakisolatie (minimaal 20m2) - e. Spouwmuurisolatie (minimaal 10m2) - f. Zolder- of vlieringvloerisolatie (minimaal 20m2) - g. Triple of HR++ glas (minimaal 3m2) - h. Isolerend paneel in kozijn (alleen in combinatie met glasisolatie en minimaal 3m2) - i. Isolerende deur (alleen in combinatie met glasisolatie en minimaal 3m2) - 2. Maatregelen onder artikel 2d en artikel 2e kunnen vergunningsplichtig zijn. Aanvragen dienen te zijn voorzien van een geldige vergunning. - 3. De in het eerste lid gestelde eisen ten aanzien van de minimaal te isoleren vierkante meters zijn niet van toepassing op doe-het-zelfmaatregelen. - 4. Het college kan voorts besluiten om maximaal 224 subsidieaanvragen te honereren die betrekking hebben op isolatiemaatregelen die worden uitgevoerd door een bouwinstallatiebedrijf en die niet voldoen aan de in het eerste lid gestelde eisen ten aanzien van de minimaal te isoleren vierkante meters. Honorering van dergelijke aanvragen geschiedt in volgorde van indiening van volledige aanvragen bij het College. | In lid 1 toegevoegd: bijlage 1a accessoires, om de subsidiabele maatregelen gelijk te trekken met subsidieregeling “Doe-Het-Zelf isolatiekaarten Dijk en Waard 2024” Lid 1 onder g, h, en i de vierkante meters verlaagd van 8 m2 naar 3 m2 om aan te sluiten op de ISDE subsidie.
Artikel 3 Voorwaarden voor subsidie - 1. Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan een natuurlijk persoon, die eigenaar en bewoner is van een als grondgebonden woning gebruikte onroerende zaak in de gemeente Dijk en Waard waaraan energie wordt geleverd. - 2. 2. De WOZ-waarde van de woning moet op 1 januari 2022 lager zijn dan € 429.300. Uitgaande van de door de Rijksoverheid uitgegeven WOZ-waarde, terug te vinden in het WOZ-waardeloket. - 3. De woning heeft minimaal twee slecht geïsoleerde bouwdelen, zie bijlage 2. - 4. De isolatiemaatregelen moeten voldoen aan de criteria, zoals vermeld in bijlage 1. - 5. De uitvoering van de maatregel moet zijn of worden gedaan door - a. aanvrager zelf (artikel 7 lid 1); - b. een bouwinstallatiebedrijf, ingeschakeld door de eigenaar-bewoner (artikel 7 lid 2); - c. via een ontzorgingstraject (artikel 7 lid 3); - 6. De maatregelen dienen te zijn, worden geplaatst of aangeschaft c.q. getroffen in de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2026. - 7. De aanvrager is verplicht medewerking te verlenen aan een eventuele controle ter plaatse van isolatiemaatregelen waarvoor subsidie wordt aangevraagd en al gesubsidieerde isolatiemaatregelen. | Artikel 3 Voorwaarden voor subsidie - 1. Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan een natuurlijk persoon, die eigenaar en bewoner is van een als grondgebonden woning gebruikte onroerende zaak in de gemeente Dijk en Waard waaraan energie wordt geleverd. - 2. De WOZ-waarde van de woning moet op 1 januari 2022 lager zijn dan € 429.300. Uitgaande van de door de Rijksoverheid uitgegeven WOZ-waarde, terug te vinden in het WOZ-waardeloket. - 3. De woning heeft minimaal twee slecht geïsoleerde bouwdelen, zie bijlage 2. - 4. De isolatiemaatregelen moeten voldoen aan de criteria, zoals vermeld in bijlage 1. - 5. De uitvoering van de maatregel moet zijn of worden gedaan door - a. aanvrager zelf (artikel 7 lid 1); - b. een bouwinstallatiebedrijf, ingeschakeld door de eigenaar-bewoner (artikel 7 lid 2); - c. via een ontzorgingstraject (artikel 7 lid 3); - 6. De maatregelen dienen te zijn, worden geplaatst of aangeschaft c.q. getroffen in de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2026. - 7. De aanvrager is verplicht medewerking te verlenen aan een eventuele controle ter plaatse van isolatiemaatregelen waarvoor subsidie wordt aangevraagd en al gesubsidieerde isolatiemaatregelen. | Geen wijzigingen
Artikel 4 Uitgesloten van subsidie - 1. Als de eigenaar van de woning reeds subsidie heeft ontvangen komt de maatregel waarvoor zij reeds subsidie hebben ontvangen niet in aanmerking voor deze subsidieregeling - a. de ‘Subsidieregeling Isolatiemaatregelen laag inkomen Dijk en Waard 2023’ - b. als de gemeentelijke subsidie reeds op de factuur is verrekend (artikel 7 lid 3), - c. Subsidieregeling Doe-Het-Zelf isolatiekaarten Dijk en Waard 2024 - 2. Subsidie op grond van deze regeling wordt niet verstrekt voor: - a. Het vergroten van de woonoppervlakte. - b. Het isoleren van een garage of schuur, die de eigenaar-bewoner bij de woning wil betrekken. - c. Sloop-nieuwbouw van bestaande gebouwen - d. De kosten en uren van eigen arbeid. - e. De kosten voor afwerkingsmaterialen zoals gipsplaten of behang. | Artikel 4 Uitgesloten van subsidie - 1. Als de eigenaar van de woning reeds subsidie heeft ontvangen komt de maatregel waarvoor zij reeds subsidie hebben ontvangen niet in aanmerking voor deze subsidieregeling - a. de ‘Subsidieregeling Isolatiemaatregelen laag inkomen Dijk en Waard 2023’ - b. als de gemeentelijke subsidie reeds op de factuur is verrekend (artikel 7 lid 3), - c. Subsidieregeling Doe-Het-Zelf isolatiekaarten Dijk en Waard 2024 - 2. Subsidie op grond van deze regeling wordt niet verstrekt voor: - a. Het vergroten van de woonoppervlakte. - b. Het isoleren van een garage of schuur, die de eigenaar-bewoner bij de woning wil betrekken. - c. Sloop-nieuwbouw van bestaande gebouwen - d. De kosten en uren van eigen arbeid. | Lid 2 onder e geschrapt.
Artikel 5. Hoogte van de subsidie - 1. De subsidie bedraagt eenmalig maximaal € 1400,- per woning. - 2. Indien er minder dan € 1400,- wordt uitgegeven aan isolatie, ontvangt de aanvrager het uitgegeven bedrag. | Artikel 5. Hoogte van de subsidie - 1. De subsidie bedraagt eenmalig maximaal € 1400,- per woning. - 2. Indien er minder dan € 1400,- wordt uitgegeven aan isolatie, ontvangt de aanvrager het uitgegeven bedrag. | Geen wijzigingen
Artikel 6. Deelsubsidieplafonds en verdeelregels - 1. Het subsidieplafond voor de activiteiten zoals vermeld in artikel 7 is voor de looptijd van deze regeling vastgesteld op € 3.068.800,-. - 2. Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening van volledige aanvragen bij het College, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde deelsubsidieplafond is bereikt. - 3. Als de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld. | Artikel 6. Deelsubsidieplafonds en verdeelregels - 1. Er zijn twee deelsubsidieplafonds. Een deelsubsidieplafond voor de procedure zoals vermeld in - a. Artikel 7, eerste, tweede en vierde lid. Dit deelsubsidieplafond bedraagt voor de looptijd van deze subsidieregeling € 2.993.200 - b. Artikel 7, derde lid. Dit deelsubsidieplafond bedraagt voor de looptijd van deze subsidieregeling € 495.600 Indien het subsidiebedrag, voor de in beginsel voor honorering in aanmerking komende aanvragen, het deelsubsidieplafond overtreft, geldt onderstaande verdeelregel. - 1. Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening van volledige aanvragen bij het College, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde deelsubsidieplafond is bereikt. - 2. Als de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld. | Lid 1 onder verdeeld in 2 deelsubsidieplafonds, om de subsidie bij een ontzorgingstraject te garanderen. Het (deel)subsidieplafond voor lid 1a is opgehoogd met € 420.000,- zodat minimaal 300 aanvullende eigenaar-bewoners subsidie kunnen aanvragen.
Artikel 7. Aanvraagprocedure en verantwoording Er zijn vier procedures mogelijk om subsidie aan te vragen. U moet van een van deze procedures gebruik maken. - 1. Isolatie zelf installeren | 2. Isolatie via bouwinstallatiebedrijf | 3. Isolatie via een ontzorgingstraject | 4. Isolatie reserveren bij isolatie zelf installeren en isolatie via een bouwbedrijf - 1. | a. De aanvrager vraagt bij het College subsidie aan voor een maatregel als bedoeld in bijlage 1, nadat de maatregel is uitgevoerd. Hiervoor moet het aanvraagformulier op de gemeentelijke website volledig worden ingevuld. | a. Het college gaat een samenwerking aan met een uitvoerende partij voor de realisatie van het ontzorgingstraject. In geselecteerde wijken kunnen bewoners, die binnen de voorwaarde van de subsidie vallen, zich aanmelden. De uitvoerende partij adviseert en begeleid deze bewoners vervolgens bij het proces rondom isolatiemaatregelen. | a. De aanvrager vraagt bij het College subsidie aan voor een maatregel als bedoeld in bijlage 1, voordat de maatregel is uitgevoerd. Hiervoor moet het aanvraagformulier op de gemeentelijke website volledig worden ingevuld. b. De aanvrager dient bij het aanvraagformulier de volgende gegevens aan te leveren: - energielabel (of inzicht geven in welke bouwdelen, naast de uitgevoerde maatregel, nog te isoleren zijn) - Foto’s voordat de maatregel is toegepast, - Een factuur of bonnetje waarop de materialen zoals bedoeld in bijlage 1 is vermeld, - Foto’s waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde maatregel is toegepast, - Specificatie van de isolatiewaarden van de maatregel (Indicatie dikte of Rc of U-waarde, meestal is dit genoemd op de factuur of offerte), - een verklaring dat, indien een maatregel vergunning plichtig is, hieraan voldaan is (dit geldt bij spouwmuurisolatie en dak isolatie van buitenaf). - een betaalbewijs. | b. De aanvrager dient bij het aanvraagformulier de volgende gegevens aan te leveren: - energielabel (of inzicht geven in welke bouwdelen, naast de uitgevoerde maatregel, nog te isoleren zijn) - Foto’s voordat de maatregel is toegepast, - Een factuur van een bouwbedrijf waarop een isolatiemaatregel zoals bedoeld in bijlage 1 is vermeld, - Foto’s waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde maatregel is toegepast, - Specificatie van de isolatiewaarden van de maatregel (Indicatie dikte of Rc of U-waarde, meestal is dit genoemd op de factuur of offerte), - een verklaring dat, indien een maatregel vergunning plichtig is, hieraan voldaan is (dit geldt bij spouwmuurisolatie en dak isolatie van buitenaf). - een betaalbewijs. | b. De aanvrager laat een isolatiemaatregel uitvoeren via het ontzorgingstraject. Dan wordt het subsidiebedrag verrekent met de factuur. | b. De aanvrager dient bij het aanvraagformulier de volgende gegevens aan te leveren: - Energielabel (of inzicht geven in welke bouwdelen nog te isoleren zijn), - Foto’s voordat de maatregel is toegepast - Een offerte van een bouwbedrijf waarop een isolatiemaatregel zoals bedoeld in bijlage 1 is vermeld, - specificaties van de isolatiewaarden van de maatregel (Indicatie dikte of Rc of U-waarde, meestal is dit genoemd op de offerte) - een verklaring dat, indien een maatregel vergunning plichtig is, hieraan voldaan is (dit geldt bij spouwmuurisolatie en dak isolatie van buitenaf). | | | c. De aanvrager dient uiterlijk 13 weken nadat de maatregel is uitgevoerd de volgende gegevens aan te leveren: - foto’s waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde maatregel is toegepast, - specificatie over isolatiewaarden (Indicatie dikte of Rc of U-waarde, meestal is dit genoemd op de offerte), - factuur en - een betaalbewijs. | Artikel 7. Aanvraagprocedure en verantwoording Er zijn vier procedures mogelijk om subsidie aan te vragen. U moet van een van deze procedures gebruik maken. - 1. Isolatie zelf installeren | 2. Isolatie via bouwinstallatiebedrijf | 3. Isolatie via een ontzorgingstraject | 4. Isolatie reserveren bij isolatie zelf installeren en isolatie via een bouwbedrijf a. De aanvrager vraagt bij het College subsidie aan voor een maatregel als bedoeld in bijlage 1, nadat de maatregel is uitgevoerd is uitgevoerd. Hiervoor moet het aanvraagformulier op de gemeentelijke website volledig worden ingevuld. | a. De aanvrager vraagt bij het College subsidie aan voor een maatregel als bedoeld in bijlage 1, nadat de maatregel is uitgevoerd. Hiervoor moet het aanvraagformulier op de gemeentelijke website volledig worden ingevuld. | a. Het college gaat een samenwerking aan met een uitvoerende partij voor de realisatie van het ontzorgingstraject. In geselecteerde wijken kunnen bewoners, die binnen de voorwaarde van de subsidie vallen, zich aanmelden. De uitvoerende partij adviseert en begeleid deze bewoners vervolgens bij het proces rondom isolatiemaatregelen. | a. De aanvrager vraagt bij het College subsidie aan voor een maatregel als bedoeld in bijlage 1, voordat de maatregel is uitgevoerd. Hiervoor moet het aanvraagformulier op de gemeentelijke website volledig worden ingevuld. b. De aanvrager dient bij het aanvraagformulier de volgende gegevens aan te leveren: - energielabel (of inzicht geven in welke bouwdelen, naast de uitgevoerde maatregel, nog te isoleren zijn) - Foto’s voordat de maatregel is toegepast, - Een factuur of bonnetje waarop de materialen zoals bedoeld in bijlage 1 is vermeld, - Foto’s waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde maatregel is toegepast, - Specificatie van de isolatiewaarden van de maatregel (Indicatie dikte of Rc of U-waarde, meestal is dit genoemd op de factuur of offerte), - een verklaring dat, indien een maatregel vergunning plichtig is, hieraan voldaan is (dit geldt bij spouwmuurisolatie en dak isolatie van buitenaf). - een betaalbewijs. | b. De aanvrager dient bij het aanvraagformulier de volgende gegevens aan te leveren: - energielabel (of inzicht geven in welke bouwdelen, naast de uitgevoerde maatregel, nog te isoleren zijn) - Foto’s voordat de maatregel is toegepast, - Een factuur van een bouwbedrijf waarop een isolatiemaatregel zoals bedoeld in bijlage 1 is vermeld, - Foto’s waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde maatregel is toegepast, - Specificatie van de isolatiewaarden van de maatregel (Indicatie dikte of Rc of U-waarde, meestal is dit genoemd op de factuur of offerte), - een verklaring dat, indien een maatregel vergunning plichtig is, hieraan voldaan is (dit geldt bij spouwmuurisolatie en dak isolatie van buitenaf). - een betaalbewijs. | b. De aanvrager laat een isolatiemaatregel uitvoeren via het ontzorgingstraject. Dan wordt het subsidiebedrag verrekent met de factuur. | b. De aanvrager dient bij het aanvraagformulier de volgende gegevens aan te leveren: - Energielabel (of inzicht geven in welke bouwdelen nog te isoleren zijn), - Foto’s voordat de maatregel is toegepast - Een offerte van een bouwbedrijf waarop een isolatiemaatregel zoals bedoeld in bijlage 1 is vermeld, - specificaties van de isolatiewaarden van de maatregel (Indicatie dikte of Rc of U-waarde, meestal is dit genoemd op de offerte) - een verklaring dat, indien een maatregel vergunning plichtig is, hieraan voldaan is (dit geldt bij spouwmuurisolatie en dak isolatie van buitenaf). | | | c. De aanvrager dient uiterlijk 13 weken nadat de maatregel is uitgevoerd de volgende gegevens aan te leveren: - foto’s waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde maatregel is toegepast, - specificatie over isolatiewaarden (Indicatie dikte of Rc of U-waarde, meestal is dit genoemd op de offerte), - factuur en - een betaalbewijs. | Geen wijzigingen
Artikel 8. Slotbepalingen - 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2023. - 2. Deze regeling is van kracht tot 1 januari 2027. - 3. Deze regeling blijft van toepassing op aanvragen die voor 1 januari 2027 zijn ingediend, maar nog niet zijn afgehandeld. - 4. Deze regeling wordt aangehaald als “Isolatie subsidie slecht geïsoleerde woningen Dijk en Waard 2024-2026”. | Artikel 8. Slotbepalingen - 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2023. - 2. Deze regeling is van kracht tot 1 januari 2027. - 3. Deze regeling blijft van toepassing op aanvragen die voor 1 januari 2027 zijn ingediend, maar nog niet zijn afgehandeld. - 4. Deze regeling wordt aangehaald als “Isolatiesubsidie slecht geïsoleerde woningen Dijk en Waard 2024-2026”. | Geen wijzigingen
| Bijlage 1a ‘Overzicht subsidiabele accessoires’ - Accessoires | Toelichting Vochtregulerende folie (klimaatfolie) voor isolatiewerkzaamheden | Bij isolatiewerkzaamheden wordt vochtregulerende folie aangeraden. Soms is het noodzakelijk om vochtproblemen te voorkomen. Dampremmende /damdichte folie voor isolatiewerkzaamheden | Bij isolatiewerkzaamheden wordt dampremmende folie aangeraden. Soms is het noodzakelijk om vochtproblemen te voorkomen. Luchtdichte tape voor isolatiewerkzaamheden | Is altijd nodig wanneer er met folie wordt gewerkt. Thermotape /Alu tape voor isolatiewerkzaamheden | Soms nodig bij isolatiewerkzaamheden. Luchtdichte buismanchet | Wilt u een buis door een buitenmuur of dak voeren, dan kan dit product nodig zijn bij isolatiewerkzaamheden om vochtproblemen te voorkomen. Bevestigingsband voor isolatiefolie | Isolatiefolie moet goed luchtdicht vastgezet te worden. Stiften, schijven, pennen, pluggen en schroeven | Bedoeld om isolatie vast te zetten. Folieversterker | Stickers die isolatiefolie op de plaatsen van bevestiging beschermen tegen scheuren. Bodemfolie | Isoleert u de bovenkant van uw kruipruimte en is die vochtig? Dan kan bodemfolie, een soort plastic folie voor op de bodem van de kruipruimte, uitkomst bieden. Dit vermindert vocht in de kruipruimte en wordt vaak aangebracht in combinatie met vloerisolatie. Isolatiemes of -zaag | Gereedschap om isolatiemateriaal mee op maat te maken. | Bijlage 1a toegevoegd.