GEMEENTEBLAD
Officiële uitgave van de gemeente Gooise Meren

Isolatiesubsidie Gooise Meren
De raad van de gemeente Gooise Meren;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 oktober 2024 met zaaknummer 951771;
overwegende dat:
- •We wereldwijd voor de opgave staan om over te stappen op duurzame energie, zodat we minder CO2 uitstoten en verdere klimaatverandering tegengaan;
- •In het klimaat akkoord staat dat huishoudens vanaf 2050 niet meer koken of verwarmen op aardgas;
- •De gemeente Gooise Meren als beleidsdoel heeft om duurzaam, leefbaar en toekomstgericht te zijn en de landelijke klimaatdoelstellingen onderschrijft om in 2050 volledig duurzaam, energieneutraal en circulair zijn;
- •De gemeente Gooise Meren hieraan bijdraagt door de gebouwde omgeving in onze gemeente vergaand te verduurzamen;
- •Isoleren en ventileren van woningen belangrijk is om over te gaan naar duurzame, aardgasvrije warmteoplossingen;
- •Elke woningeigenaar verantwoordelijk is voor de verduurzaming van zijn of haar eigen woning;
- •De gemeente van het Rijk een bijdrage (SpUk LAI) heeft gekregen om woningeigenaren te helpen en te stimuleren isolatiemaatregelen te nemen om gas te besparen.
Gelet op:
- •Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
- •Algemene Subsidieverordening gemeente Gooise Meren 2018
- •Artikel 149 van de Gemeentewet
Besluit vast te stellen de volgende regeling:
Isolatiesubsidie Gooise Meren
Artikel
1.

Begripsbepalingen
In aanvulling op de begripsomschrijvingen in de ASV wordt in deze subsidieregeling verstaan onder:
- a.
Aanvraag: een schriftelijk verzoek om financiële tegemoetkoming in het kader van deze regeling (de subsidieaanvraag);
- b.
Aanvrager: een natuurlijke persoon die Eigenaar-bewoner is van een Woning of een (bestuur van een) VvE
- c.
Afwerkingsmateriaal: producten waarmee de isolatie wordt afgewerkt na het aanbrengen, zoals stuc, verf of behang;
- d.
Betaalbewijs: een bewijs van betaling door de Eigenaar-bewoner van de uitgevoerde maatregel. Dit kan een kopie van een bankafschrift zijn of een schermafdruk van internetbankieren;
- e.
Bouwbedrijf: Een bedrijf dat gespecialiseerd is in het uitvoeren van de isolatiemaatregel die genomen wordt in het kader van de deze subsidie en werkt volgens de methodiek van 'Natuurvriendelijk isoleren'. Een overzicht van deze bedrijven is te vinden op www.natuurvriendelijkisoleren.nl.
- f.
Bouwdeel: vloer, bodem, gevel, muren, dak ,zolder, vliering, ramen en deuren van een Woning;
- g.
Buurtinitiatief: een groep van minimaal 3 Eigenaar-bewoners die gezamenlijk optrekken bij het nemen van isolatiemaatregelen;
- h.
Bijstandsnorm: de hoeveelheid geld die aan bijstandsuitkering verkrijgbaar is, deze is afhankelijk van leeftijd en leefsituatie, zie voor de actuele bedragen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/hoe-hoog-is-mijn-bijstandsuitkering
- i.
College: de burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren;
- j.
Doelgroep: de specifieke groepen Eigenaar-bewoners waar deze subsidieregeling zich op richt;
- k.
Eigenaar-bewoner: de natuurlijke persoon die volgens de kadastrale gegevens Eigenaar is van de Woning én volgens de gemeentelijke basisregistratie – ten tijde van de aanvraag - staat ingeschreven op het adres van de Woning;
- l.
Energiecoöperatie Wattnu: de energiecoöperatie in de gemeente Gooise Meren die inwoners kan ondersteunen met isolatie- en financieringsadvies, bij de uitbesteding van isolatiewerkzaamheden, zelfwerkzaamheid en de aanvraag van subsidies en leningen.
- m.
Energielabel: het Energielabel van de Woning zoals geregistreerd op https://www.energielabel.nl/Woningen/zoek-je-energielabel/ of ingeschat op basis van de criteria genoemd in artikel 6;
- n.
Gemeenteraad: hoogste bestuursorgaan van de gemeente, raadsleden bepalen de belangrijkste punten van het beleid van Gooise Meren;
- o.
(Gezamenlijk) Inkomen: Alle inkomens bij elkaar geteld van de personen die tot uw huishouden behoren. Inkomens van eventuele studerende kinderen tot 27 jaar niet meegerekend. Uw gezamenlijk inkomen bestaat uit: inkomen uit werk en woning; inkomen uit dividend en aandelen; inkomen uit beleggen en spaargeld.
- p.
Isolatiesubsidie basis: Subsidie van maximaal € 1.000, bedoeld voor een Eigenaar-bewoner die in de doelgroep (artikel 4) van deze subsidieregeling valt en éen of meerdere Isolatiemaatregelen neemt. Deze subsidie kan ook via een VVE aangevraagd worden;
- q.
Isolatiesubsidie buurtgericht: Subsidie van maximaal € 500, bedoeld voor een Eigenaar-bewoner die in de doelgroep (artikel 4) van deze subsidieregeling valt en gezamenlijk met minimaal 2 andere buurtgenoten éen of meerdere Isolatiemaatregelen neemt. Deze subsidie kan ook via een VVE aangevraagd worden;
- r.
Isolatiesubsidie hoog: Subsidie van maximaal € 3.000, bedoeld voor een Eigenaar-bewoner die in de doelgroep (artikel 4) van deze subsidieregeling valt, éen of meerdere Isolatiemaatregelen neemt met een gezamenlijk inkomen lager dan 130% van de Bijstandsnorm. Deze subsidie kan niet via een VVE aangevraagd worden;
- s.
(Isolatie)Maatregel: een maatregel die is opgenomen in de bij deze subsidie behorende Maatregelenlijst Isolatiesubsidie Gooise Meren.
- t.
Maatregelenlijst (Isolatiesubsidie Gooise Meren): lijst met voor subsidie in aanmerking komende isolatiemaatregelen inclusief minimale oppervlakte per maatregel. Ook ventilatiemaatregelen die zijn aangebracht in combinatie met isolatiemaatregelen maken onderdeel uit van de Maatregelenlijst;
- u.
Machtingsformulier: formulier waarmee de Eigenaar-bewoner toestemming geeft om een organisatie (gemachtigde) om namens de Eigenaar-bewoner een Aanvraag te doen voor Isolatiesubsidie;
- v.
Meldcode: codes die behoren bij merk- en productnamen die door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn goedgekeurd en in aanmerking komen voor gemeentelijke en ISDE-subsidie. Bouwbedrijven vermelden deze codes op hun factuur.
- w.
Rijk: de landelijke overheid, voor deze subsidie gaat het om het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK);
- x.
Slecht geïsoleerde woningen: woningen met energielabel D,E,F,G of woningen waarvan minimaal 2 bouwdelen (vloer, dak, muren, ramen en deuren etc.) slecht zijn geïsoleerd (zoals beschreven in artikel 6)
- y.
Subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies op grond van deze subsidieregeling;
- z.
Standaard: de Standaard is een advies voor de isolatiegraad van uw Woning en geeft aan wanneer de Woning goed genoeg is geïsoleerd om van het aardgas af te gaan;
- aa.
Thermische schil: deze schil wordt gevormd door de bouwkundige constructies, die de verwarmde ruimten omhullen en die hiermee de Woning afscheiden van de buitenomgeving, bodem of aangrenzende onverwarmde ruimten. Dit zijn wanden, daken, beglazing en deuren, en vloeren grenzend aan de buitenlucht of grond en vormt één geheel. Een Woning scheidendewand (tussen 2 Woningen) is géén onderdeel van de Thermische Schil;
- bb.
Uitvoeringskosten: de kosten voor het uitvoeren van de Isolatiemaatregelen die voor de subsidie in aanmerking komen.
- cc.
Vereniging van Eigenaar (VvE): Een rechtspersoon die de gemeenschappelijke belangen van Appartement eigenaars in één of meer gebouwen behartigt;
- dd.
Woning: een bewoonbare, voor permanente bewoning toegewezen zelfstandige Woning in Gooise Meren;
- ee.
WOZ: de waarde van een woning. De WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) wordt gebruikt om de hoogte van enkele belastingen en heffingen te bepalen, zoals de onroerendezaakbelasting. De WOZ-waarden genoemd in deze regeling zijn gebaseerd op peildatum 2022. Ook de actuele WOZ-waarde mag dienen als criterium voor deze regeling;
- ff.
Zelfwerkzaamheid: Indien de Aanvrager zelf of met behulp van familie en vrienden een isolatiemaatregel aanbrengt: doe-het-zelf. Dit kan alleen voor de maatregelen waarvan op de Maatregelenlijst staat aangegeven dat dit mogelijk is.
Artikel
2.

Doel van de regeling
Doel van deze subsidieregeling is het energiezuinig(er) maken van slecht geïsoleerde Woningen in Gooise Meren met een WOZ-waarde lager dan € 634.000 (peildatum 2022:).
De subsidieregeling draagt bij aan CO2 reductie, meer wooncomfort en structurele verlaging van de energiekosten voor Eigenaar-bewoners. De regeling draagt eraan bij dat woningen in de toekomst aardgasvrij kunnen worden.
Artikel
3.

Soorten subsidie
1.
Doelgroepen kunnen subsidie aanvragen voor het nemen van Isolatiemaatregelen aan één of meer bouwdelen aan hun Woning zoals opgenomen in de Maatregelenlijst Isolatiesubsidie Gooise Meren.
2.
Er zijn de volgende subsidies beschikbaar:
- a.
Een ‘Isolatiesubsidie basis’ van maximaal € 1.000 per adres;
- b.
Een ‘Isolatiesubsidie hoog’ van maximaal € 3.000 per adres;
- c.
Een ‘Isolatiesubsidie buurtgericht’ van maximaal € 500 per adres.
2.
De isolatiesubsidie buurtgericht wordt toegekend in combinatie met een individuele isolatiesubsidie basis of hoog.
Artikel
4.

Doelgroepen
De volgende doelgroepen kunnen een isolatiesubsidie aanvragen:
- a.
Eigenaar-bewoners met een Woning in Gooise Meren met een WOZ-waarde lager dan € 634.000;
- b.
Verenigingen van Eigenaren (VVE’s) in Gooise Meren voor woningen die onder de VVE vallen met een WOZ-waarde lager dan € 634.000 .
Artikel
5.

Uitvoering door bouwbedrijf of zelfwerkzaamheid
De Isolatiemaatregelen kunnen worden aangebracht:
- a.
Door een gespecialiseerd Bouwbedrijf dat werkt volgens de methodiek van 'Natuurvriendelijk isoleren', zoals omschreven in artikel 1 onder sub e;
- b.
Via zelfwerkzaamheid, zoals omschreven in artikel onder 1 sub ff.
Artikel
6

Subsidievoorwaarden algemeen
De volgende voorwaarden gelden voor de isolatiesubsidie basis, de isolatiesubsidie hoog en de isolatiesubsidie buurtgericht:
- a.
De WOZ-waarde van de Woning is lager dan € 634.000. De WOZ-peildatum is de datum van de aanvraag of 2022. De laagste peildatum wordt aangehouden.
- b.
De Woning heeft Energielabel D, E, F of G of, indien er geen Energielabel aanwezig is, de Woning is matig tot slecht geïsoleerd. Een Woning is matig tot slecht geïsoleerd als de isolatie bij tenminste 2 Bouwdelen niet aanwezig of slecht is. Dit is het geval als de waarden van de huidige isolatie gelijk of lager zijn dan de waarden in onderstaande tabel;
Bouwdeel | Wanneer slecht geïsoleerd? | Indicatie dikte of Rc of U-waarde
Dak | Geen of slechte isolatie aanwezig. | Minder dan 9 cm aanwezig/ Rc waarde 2,0 of minder
Zolder of vliering | Geen of slechte isolatie aanwezig. | Rc waarde 0,5 of minder
Gevel | Geen spouwmuur isolatie, voorzetwand of buitengevelisolatie aanwezig. | Rc waarde 1,1 of minder
Vloer of bodem | Geen of slechte isolatie aanwezig. | Minder dan 5 cm aanwezig/ Rc waarde 1,3 of minder
Ramen en deuren | Enkel glas, oud dubbel glas of HR-glas. | Ug* waarde van 1,6 of meer *Hoe hoger de U, hoe slechter geïsoleerd.
- c.
De Eigenaar-bewoner heeft voor één of meer bouwdelen Isolatiemaatregelen genomen aan de Thermische Schil van de Woning;
- d.
De Subsidies gelden voor Isolatiemaatregelen zoals opgenomen in de Maatregelenlijst Isolatiesubsidie Gooise Meren;
- e.
De subsidies kunnen worden aangevraagd nadat de Isolatiemaatregelen zijn genomen;
- f.
Per adres kan tijdens de looptijd van de regeling maximaal 1x de isolatiesubsidie basis óf hoog en 1 x de isolatiesubsidie buurtgericht worden aangevraagd;
- g.
De subsidies kunnen, afhankelijk van de voorwaarden, gecombineerd worden met andere gemeentelijke, landelijke en provinciale subsidies, zoals de landelijke Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) en de gemeentelijke Subsidie voor Instandhouding van Monumenten (SIM);
- h.
Het totaal verleende subsidiebedrag van zowel landelijke, regionale als gemeentelijke subsidie mag de totale kosten van de isolatiemaatregelen niet overschrijden;
- i.
Subsidies worden alleen toegekend als een eventueel benodigde omgevingsvergunning is verleend.
Artikel
7.

Aanvullende Subsidievoorwaarden Isolatiesubsidie hoog
De volgende voorwaarden gelden voor de isolatiesubsidie hoog:
- a.
Het gezamenlijk Inkomen van het huishouden waar de Eigenaar-bewoner onderdeel van is, is lager dan 130% van de Bijstandsnorm of de Eigenaar-bewoner heeft in 2022 of 2023 energietoeslag ontvangen;
- b.
De Eigenaar-bewoner geeft aan of het energietoeslag heeft ontvangen in het aanvraagformulier, of;
- c.
de Eigenaar-bewoner toont de hoogte van het gezamenlijke inkomen aan door middel van bewijsstukken van het netto inkomen (loonstrook of uitkering specificatie) van de laatste 3 maanden;
- d.
VVE’s kunnen de isolatiesubsidie hoog niet aanvragen.
Artikel
8.

Aanvullende Subsidievoorwaarden Isolatiesubsidie buurtgericht
De volgende voorwaarden gelden voor de isolatiesubsidie buurtgericht:
- a.
De Eigenaar-bewoner heeft met minimaal twee andere Eigenaar-bewoners uit de buurt (in totaal drie) gezamenlijk isolatiemaatregelen genomen;
- b.
De woningen van deze Eigenaar-bewoners liggen maximaal 500 meter bij elkaar vandaan (richtlijn Google maps ‘lopen’);
- c.
De Aanvragen van de Eigenaar-bewoners, die met elkaar buurtgerichte isolatiesubsidie aanvragen, worden pas in behandeling genomen als minimaal drie Eigenaar-bewoners de Aanvraag hebben ingediend;
- d.
VVE’s kunnen deze subsidie aanvragen voor minimaal drie Woningen die voldoen aan de subsidievoorwaarden;
- e.
De Eigenaar-bewoners hoeven niet gezamenlijk in te kopen of dezelfde isolatiemaatregelen te nemen, maar zij dienen wel allemaal minimaal één maatregel uit te voeren uit de Maatregelenlijst.
Artikel
9.

Aanvullende Subsidievoorwaarden Zelfwerkzaamheid
De volgende voorwaarden gelden wanneer de isolatiemaatregelen worden aangebracht via zelfwerkzaamheid:
- a.
Isolatiemaatregelen aan vloer, bodem, gevel, buitenmuren, dak ,zolder, vliering, ramen en deuren komen in aanmerking voor Zelfwerkzaamheid. Spouwmuur isolatie is daarbij uitgezonderd;
- b.
Binnen de subsidie voor zelfwerkzaamheid vallen:
  - i.
Het isolatiemateriaal zelf (zie de Maatregelenlijst);
  - ii.
Producten om het isolatiemateriaal aan te brengen. Denk aan materiaal zoals lijm, kit en schroeven, purschuim (met HFK-vrije blaasmiddelen), stucloop en afdekzeil, tape en band;
- c.
Buiten de subsidie vallen:
  - i.
De eigen uren;
  - ii.
Afwerkingsmateriaal zoals, stuc, verf en behang en producten zoals verfkwasten en bakjes;
  - iii.
Handgereedschap en accu- en elektrisch gereedschap;
  - iv.
Overige hulpmiddelen zoals ladders en steigers.
- d.
VVE’s kunnen geen subsidie aanvragen voor isolatiemaatregelen die zijn aangebracht via zelfwerkzaamheid.
Artikel
10.

Aanvragen subsidie
1.
De Aanvraag wordt digitaal ingediend via het daartoe bestemde portaal op https://gooisemeren.nl/subsidies/duurzaamheidssubsidies
2.
Aanvragen is mogelijk tot het subsidieplafond is bereikt;
3.
In de Aanvraag moet zijn aangegeven:
- a.
Het adres van de Woning(en);
- b.
Het bedrag dat wordt aangevraagd;
- c.
De totale kosten van de maatregelen;
- d.
Of er al andere gemeentelijke, regionale of landelijke subsidies zijn aangevraagd of verleend voor dezelfde isolatiemaatregelen, en zo ja, voor welk bedrag deze andere subsidies zijn aangevraagd of verleend;
- e.
Naam van de eigenaar-bewoner of VVE;
- f.
Bankrekening nummer van de eigenaar-bewoner of VVE;
- g.
De WOZ-waarde van de Woning(en) in 2022 of van het jaar dat de subsidieaanvraag wordt ingediend;
- h.
Het vastgestelde, danwel voorlopig vastgestelde Energielabel van de Woning(en), indien bekend;
  - i.
Zo nee, op welke Bouwdelen geen of onvoldoende isolatie aanwezig was voordat er maatregelen werden genomen;
- i.
Of de Woning(en) een monument of beschermd dorpsgezicht status heeft (hebben);
  - i.
Zo ja, of er een omgevingsvergunning nodig was voor het aanbrengen van de isolatiemaatregelen;
  - ii.
Zo ja, of deze aangevraagd en verleend is;
- j.
Voor de isolatie van welke Bouwdelen subsidie wordt aangevraagd;
- k.
Welke materialen per maatregel zijn gebruikt;
- l.
De hoeveelheid geïsoleerd oppervlak (in m2) per maatregel;
- m.
Welke isolatiewaarden de geïsoleerde bouwdelen hebben (Rd- of U-waarde);
- n.
De datum of periode wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoerd.
4.
Indien de isolatiemaatregelen door een Bouwbedrijf zijn uitgevoerd, moet bij de Aanvraag worden ingediend:
- a.
De factuur van het Bouwbedrijf met de totale kosten van de maatregelen met daarop de Meldcodes vermeld;
- b.
Betaalbewijs dat de factuur van het Bouwbedrijf is betaald door de Aanvrager;
- c.
Foto's van de uitgevoerde werkzaamheden.
5.
Indien de isolatiemaatregelen via Zelfwerkzaamheid zijn uitgevoerd, moet bij de Aanvraag worden ingediend:
- a.
De aankoopbonnen en/of facturen van de materialen en producten;
- b.
Betaalbewijs dat de aankoopbonnen en/of facturen zijn betaald door de Aanvrager;
- c.
Foto's van de uitgevoerde werkzaamheden.
6.
In de Aanvraag voor de Isolatiesubsidie hoog moet ook zijn aangegeven:
- a.
Of de Eigenaar-bewoner in 2022 of 2023 Energietoeslag heeft ontvangen;
  - i.
Zo nee, de hoogte van het gezamenlijke inkomen, door middel van bewijsstukken van het netto inkomen (loonstrook of uitkering specificatie) van de laatste 3 maanden.
7.
In de Aanvraag voor de isolatiesubsidie buurtgericht moet ook zijn aangegeven:
- a.
Een overzicht van de Eigenaar-bewoners die meedoen aan het buurtinitiatief met bijbehorende Adressen;
- b.
Eventuele andere relevante informatie om te onderbouwen dat het om een buurtinitiatief gaat.
Artikel
11

Subsidieplafond
1.
Deze subsidieregeling kent een subsidieplafond. Het subsidieplafond wordt bekendgemaakt via het gemeenteblad en op de website van de gemeente Gooise Meren.
2.
Het bereiken van het subsidieplafond wordt bekend gemaakt via het gemeenteblad en op de website van de gemeente Gooise Meren.
Artikel
12

Subsidiabele periode en wijze van verdeling
1.
Subsidie kan worden aangevraagd na inwerkingtreding van deze regeling, voor isolatiemaatregelen die vanaf 1 januari 2023 zijn uitgevoerd.
2.
Het nemen van besluiten op de aanvragen van subsidie vindt plaats in volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen;
3.
Indien de aanvraag niet volledig is, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld de aanvraag aan te vullen;
4.
De dag waarop die aanvraag is aangevuld en volledig is, geldt als de datum van ontvangst van de aanvraag;
5.
Wanneer de aanvraag niet binnen de gestelde termijn is aangevuld en volledig is, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.
6.
Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen die op dezelfde dag zijn ontvangen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.
Artikel
14

Weigeringsgronden
1.
Het college kan naast de weigeringsgronden in de Algemene subsidieverordening Gooise Meren 2018 een aanvraag om isolatiesubsidie geheel of gedeeltelijk weigeren indien:
- a.
Niet voldaan is aan de eisen en voorwaarden genoemd in deze regeling;
- b.
De verstrekte gegevens onjuist zijn;
- c.
De isolatiemaatregelen zijn aangebracht bij nieuw te plaatsen uitbreidingen aan woningen, zoals op- en uitbouwen, erkers en dakkapellen;
- d.
De aangevraagde subsidie hoger is dan de werkelijk gemaakte kosten na aftrek van andere aangevraagde of verleende subsidies voor dezelfde subsidiabele activiteiten;
- e.
Een omgevingsvergunning vereist is, bij het aanbrengen van wijzigingen op, aan of bij een monument of beschermd stadsgezicht, en er geen vergunning is verleend;
- f.
Het subsidieplafond is bereikt.
Artikel
15

Beslistermijn
1.
De Aanvrager ontvangt op basis van de Aanvraag binnen 6 weken na datum binnenkomst van de Aanvraag een besluit tot subsidieverlening en vaststelling van het bedrag;
2.
De beslistermijn kan eenmaal met vier weken worden verdaagd;
3.
Het besluit over de subsidie wordt via een beschikking digitaal beschikbaar gesteld aan de Aanvrager.
Artikel
16

Uitbetalen
1.
De uitbetaling van de subsidie vindt plaats binnen uiterlijk 4 weken na verzending van de beschikking aan de aanvrager.
2.
Subsidies die VVE’s aanvragen namens Eigenaren-bewoners worden uitbetaald aan de VVE.
Artikel
17

Verantwoording van de subsidie en verplichtingen subsidieontvanger
1.
De gemeente Gooise Meren behoudt zich het recht voor om steekproefsgewijs ter plaatse te laten controleren of de gesubsidieerde maatregelen daadwerkelijk en op de juiste manier zijn uitgevoerd.
2.
Naast de in de Algemene subsidieverordening Gooise Meren 2018 genoemde verplichtingen gelden de volgende verplichtingen voor de subsidieontvanger:
- a.
De subsidieontvanger moet op verzoek van een gemeentelijk toezichthouder medewerking verlenen aan controle van de uitgevoerde werkzaamheden.
3.
Indien uit de controle blijkt dat de subsidie lager had moeten worden vastgesteld of de vaststelling onjuist is geweest doordat de uitgevoerde maatregelen niet conform de Aanvraag hebben plaatsgevonden of doordat niet aan de voorwaarden uit deze subsidieregeling is voldaan, kan de subsidie teruggevorderd worden.
Artikel
18

Hardheidsclausule
In bijzondere gevallen, met name in gevallen dat de toepassing van deze regeling voor één of meer belanghebbenden onevenredig zou zijn in verhouding tot de met deze regeling te dienen doelen, kan de worden afgeweken van deze regeling.
Artikel
19

Inwerkingtreding
Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.
Artikel
20

Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: ’Isolatiesubsidie Gooise Meren’.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 27 november 2024.
De griffier
drs. M.G. Knibbe
De voorzitter
drs. H.M.W. ter Heegde

Maatregelenlijst Isolatiesubsidie Gooise Meren
Uitvoering isolatiemaatregelen via bouwbedrijf
Het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert aan de buitenkant van het dak, de spouw en borstgevel werkt volgens de methodiek van 'Natuurvriendelijk isoleren'.
Bouwdeel | Minimale Rd of U-waarde | Minimale oppervlakte | Let op:
Dak, zolder of vliering | Rd > 3,5/m2 K/W | 20 m2 | U moet kiezen tussen dakisolatie of zolder/vlieringvloerisolatie. U krijgt maar voor één maatregel subsidie. De zolder of vliering moet onverwarmd zijn om voor subsidie in aanmerking te komen. Dit betekent dat er geen voorzieningen aanwezig mogen zijn waarmee u de zolder verwarmt
Gevel | Gevelisolatie Rd > 3,5 m2 K/W Spouwmuurisolatie Rd > 1,1 m2 K/W | 10 m2 | Dit kan aan de binnen- en buitenkant van de gevel, let op of vergunning nodig is. Er is geen subsidie voor binnenmuren en scheidingswanden.
Vloer of bodem | Rd > 3,5 m2 K/W | 20 m2 | U moet kiezen tussen bodem- of vloerisolatie. U krijgt maar voor één maatregel subsidie. Bij bodem isolatie wordt isolatiemateriaal op de bodem van de kruipruimte aangebracht.
Ramen en deuren | Triple glas: U < 0,7 W/m2K, kozijnen Uf < 1,5W/m2K HR++, panelen en deuren: U < 1,2 W/m2K, *Hoe hoger de U-waarde, hoe slechter geïsoleerd. | 8 m2 | Glas geplaatst in bestaande kozijnen komen in aanmerking. Bij Triple glas komen ook isolerende kozijnen met een Uf-waarde van maximaal 1,5 W/m2K in aanmerking. Monument of beschermd dorps- of stadsgezicht? Lees de voorwaarden.
Let op:
- •Het aanbrengen van PIR of PUR gebeurt met HFK-vrije blaasmiddelen.
- •Ventilatie maatregelen die gekoppeld zijn aan de isolatiemaatregelen komen ook in aanmerking voor subsidie.
- •Laat de materialen en bijbehorende meldcodes vermelden op uw factuur.
- •Onderzoek vooraf of een omgevingsvergunning nodig is.
- •Kijk hier voor nadere informatie over de voorwaarden die gesteld worden aan de isolatiemaatregelen.
Uitvoering isolatiemaatregelen via zelfwerkzaamheid
Voor zelfwerkzaamheid (doe-het-zelf) vallen dezelfde isolatiemaatregelen (met bijbehorende isolatiewaarden en minimale afmetingen, zie de tabel hiervoor) onder de subsidie als bij uitvoering via bouwbedrijf, met uitzondering van spouwmuurisolatie. Spouwmuurisolatie is niet mogelijk via zelfwerkzaamheid.
Naast het isolatiemateriaal zelf (zie de tabel) vallen ook producten om het isolatiemateriaal aan te brengen, (denk aan bevestigingsmateriaal zoals: lijm, kit en schroeven, purschuim, stucloop en afdekzeil, tape en band) voor subsidie in aanmerking:
Buiten de subsidie vallen:
- •De eigen uren;
- •Afwerkingsmateriaal zoals, stuc, verf, hout en behang en producten zoals verfkwasten en bakjes;
- •Hand, accu- en elektrisch gereedschap;
- •Ladders, steigers etc.
VVE’s kunnen geen subsidie aanvragen voor isolatiemaatregelen die zijn aangebracht via zelfwerkzaamheid.