GEMEENTEBLAD
Officiële uitgave van de gemeente Maasgouw

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw tot wijziging van de regels over subsidieverlening aan woningeigenaren (Deelverordening subsidie Isolatieaanpak gemeente Maasgouw)
Burgemeester en wethouders van Maasgouw;
gelet op artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2017;
gelet op het Nationaal Isolatieprogramma, met als doel om 2,3 miljoen woningen te isoleren in de periode tot en met 2030, met een nadruk op de 1,5 miljoen slecht geïsoleerde woningen;
gelet op de omstandigheid dat de gemeente Maasgouw middelen heeft ontvangen vanuit het Nationaal Isolatieprogramma om de lokale isolatieaanpak vorm te geven, die zijn bedoeld om (koop)woningen met een E, F en G label te isoleren door eigenaren die moeite hebben hun woning te verduurzamen;
gelet op de omstandigheid dat de gemeente Maasgouw middelen heeft ontvangen vanuit de aanpak Energiearmoede, die zijn bedoeld voor mensen in energiearmoede die geholpen zijn door een betere isolatie van hun woning;
gelet op het Actieplan Energietransitie 2022-2023 van de gemeente Maasgouw waarin is voorgesteld om een subsidie voor isolatie open te stellen voor woningeigenaren;
gelet op de wijziging van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland over de minimale afname voor glas om in aanmerking te komen voor de landelijke subsidie.
besluit
de deelverordening subsidie isolatieaanpak gemeente Maasgouw, conform het wijzigingsbesluit te wijzigen.
Artikel
l
Deelverordening subsidie isolatieaanpak gemeente Maasgouw wordt als volgt gewijzigd:
- A.
Artikel 2.1 Reikwijdte deelverordening wordt als volgt gewijzigd:
[Artikel I, onderdeel A bevat een kennelijke verschrijving, hier wordt bedoeld: Artikel 1.2 Reikwijdte deelverordening wordt als volgt gewijzigd:]
Bestaande tekst | Nieuwe tekst
Artikel 1.2. Reikwijdte deelverordening - 1. Deze deelverordening is van toepassing op het treffen van isolerende maatregelen op of in bestaande woningen of slecht geïsoleerde woningen in de gemeente Maasgouw. De isolerende maatregelen houden in: - a. Spouwmuurisolatie, van minstens 10 m2 van de bestaande spouwmuur waarbij het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) heeft van 1,1 [m2K/w]. Spouwmuurisolatie is alléén toegestaan wanneer dit wordt uitgevoerd door een isolatiebedrijf dat voldoet aan de uitgangspunten van ‘natuurvriendelijk isoleren’. - b. Dakisolatie, dan wel zolder- of vlieringisolatie van minstens 20 m2 van het bestaande dak met een minimale isolatiewaarde (RD-waarde) van 3,5 [m2K/w]. Dakisolatie van buitenaf is alléén toegestaan wanner dit wordt uitgevoerd door een isolatiebedrijf dat voldoet aan de uitgangspunten van ‘natuurvriendelijk isoleren’; - c. Vloerisolatie dan wel bodemisolatie, van minstens 20 m2 van de bestaande vloer of bodem, met een minimale isolatiewaarde (RD-waarde) van 3,5 [m2K/w]; - d. HR++-glas, met een maximale isolatiewaarde (U-waarde) van 1,2 W/m2K, tripleglas, met een maximale isolatiewaarde (U-waarde) van 0,7 W/m2K, geïsoleerd kozijnpaneel- of een geïsoleerde deur met een maximale Uf-waarde van 1,5 W/m2K. Toepassing van tripleglas, geïsoleerd kozijnpaneel of een geïsoleerde deur is enkel toegestaan wanneer het in het bestaande kozijn past. Bij glasisolatie bedraagt het minimaal geïsoleerde glasoppervlak 8 m2. Het gaat enkel om vervanging van oude ramen, panelen of deuren. Glas wat bijvoorbeeld is geplaatst in een raam waar eerder een gevel zat komt niet in aanmerking; - 2. De isolerende maatregelen moeten worden toegepast in de woning van de aanvrager. - 3. Een subsidieaanvraag kan meerdere isolerende maatrelen bevatten. - 4. De isolerende maatre(e)gel(en) zijn uitgevoerd en afgerond nadat deze deelverordening in werking is getreden. - 5. De aanvrager moet de isolerende maatre(e)gel(en) uiterlijk 31 december 2025 uitgevoerd en afgerond hebben. - 6. Isolerende maatregelen die verplicht zijn vanuit bestaande regelgeving, doordat ze bijvoorbeeld geëist worden in de bouwvoorschriften van het Bouwbesluit of van de gemeente, komen niet in aanmerking voor subsidie. - 7. Subsidie aan eigenaar-bewoners van monumenten wordt alleen verstrekt voor dakisolatie van binnenuit en voor zolder- of vlieringsisolatie. Andere isolerende maatregelen komen voor monumenten niet in aanmerking. - 8. Wanneer er andere (subsidie)regelingen mogelijk zijn voor de isolerende maatregelen, dan is het vanuit deze regeling mogelijk om deze te combineren. Daarbij rekening houdend dat nooit meer dan 100% van de kosten vergoed kan worden. | Artikel 1.2. Reikwijdte deelverordening - 1. Deze deelverordening is van toepassing op het treffen van isolerende maatregelen op of in bestaande woningen of slecht geïsoleerde woningen in de gemeente Maasgouw. De isolerende maatregelen houden in: - a. Spouwmuurisolatie, van minstens 10 m^2 van de bestaande spouwmuur waarbij het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) heeft van 1,1 [m^2K/w]. Spouwmuurisolatie is alléén toegestaan wanneer dit wordt uitgevoerd door een isolatiebedrijf dat voldoet aan de uitgangspunten van ‘natuurvriendelijk isoleren’. - b. Dakisolatie, dan wel zolder- of vlieringisolatie van minstens 20 m^2 van het bestaande dak met een minimale isolatiewaarde (RD-waarde) van 3,5 [m^2K/w]. Dakisolatie van buitenaf is alléén toegestaan wanner dit wordt uitgevoerd door een isolatiebedrijf dat voldoet aan de uitgangspunten van ‘natuurvriendelijk isoleren’; - c. Vloerisolatie dan wel bodemisolatie, van minstens 20 m2 van de bestaande vloer of bodem, met een minimale isolatiewaarde (RD-waarde) van 3,5 [m^2K/w]; - d. HR++-glas, met een maximale isolatiewaarde (U-waarde) van 1,2 W/m^2K, tripleglas, met een maximale isolatiewaarde (U-waarde) van 0,7 W/m2K, geïsoleerd kozijnpaneel- of een geïsoleerde deur met een maximale Uf-waarde van 1,5 W/m2K. Toepassing van tripleglas, geïsoleerd kozijnpaneel of een geïsoleerde deur is enkel toegestaan wanneer het in het bestaande kozijn past. Bij glasisolatie bedraagt het minimaal geïsoleerde glasoppervlak 3 m^2. Het gaat enkel om vervanging van oude ramen, panelen of deuren. Glas wat bijvoorbeeld is geplaatst in een raam waar eerder een gevel zat komt niet in aanmerking; - 2. De isolerende maatregelen moeten worden toegepast in de woning van de aanvrager. - 3. Een subsidieaanvraag kan meerdere isolerende maatrelen bevatten. - 4. De isolerende maatre(e)gel(en) zijn uitgevoerd en afgerond nadat deze deelverordening in werking is getreden. - 5. De aanvrager moet de isolerende maatre(e)gel(en) uiterlijk 31 december 2025 uitgevoerd en afgerond hebben. - 6. Isolerende maatregelen die verplicht zijn vanuit bestaande regelgeving, doordat ze bijvoorbeeld geëist worden in de bouwvoorschriften van het Bouwbesluit of van de gemeente, komen niet in aanmerking voor subsidie. - 7. Subsidie aan eigenaar-bewoners van monumenten wordt alleen verstrekt voor dakisolatie van binnenuit en voor zolder- of vlieringsisolatie. Andere isolerende maatregelen komen voor monumenten niet in aanmerking. - 8. Wanneer er andere (subsidie)regelingen mogelijk zijn voor de isolerende maatregelen, dan is het vanuit deze regeling mogelijk om deze te combineren. Daarbij rekening houdend dat nooit meer dan 100% van de kosten vergoed kan worden.
- B.
Artikel 1.4 wordt als volgt gewijzigd:
Bestaande tekst | Nieuwe tekst
Artikel 1.4 Subsidieperiode - 1. Subsidie kan worden aangevraagd vanaf 2 april 2024. - 2. Subsidie kan worden aangevraagd tot en met 31 december 2025, of zoveel eerder als het moment dat het subsidieplafond is bereikt. | Artikel 1.3 Subsidieperiode - 1. Subsidie kan worden aangevraagd vanaf 2 april 2024. - 2. Subsidie kan worden aangevraagd tot en met 31 december 2025, of zoveel eerder als het moment dat het subsidieplafond is bereikt.
- C.
Artikel 1.5 wordt als volgt gewijzigd:
Bestaande tekst | Nieuwe tekst
Artikel 1.5 Uitvoering maatregelen De aanvrager kan de isolerende maatregelen uitsluitend op één van de volgende manieren laten uitvoeren: - a. Door een bouwinstallatiebedrijf via de door de gemeente Maasgouw ingeschakelde derde; - b. Door een zelf gekozen bouwinstallatiebedrijf. | Artikel 1.4 Uitvoering maatregelen De aanvrager kan de isolerende maatregelen uitsluitend op één van de volgende manieren laten uitvoeren: - a. Door een bouwinstallatiebedrijf via de door de gemeente Maasgouw ingeschakelde derde; - b. Door een zelf gekozen bouwinstallatiebedrijf.
Artikel
ll

Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan.
Aldus besloten op 4 februari 2025
Burgermeester,
D.W.J. Schneider
Gemeentesecretaris,
C.M. Keersmaekers