GEMEENTEBLAD
Officiële uitgave van de gemeente Scherpenzeel

Subsidieregeling lokale aanpak isolatie Scherpenzeel
Burgemeesters en Wethouders van de gemeente Scherpenzeel;
gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Subsidieverordening gemeente Scherpenzeel;
gezien het besluit van het rijk om middelen ter beschikking te stellen voor de subsidieregeling middels de SPUK Lokale Aanpak Isolatie van het Nationaal Isolatie Programma;
overwegende dat een gemeentelijke subsidieregeling noodzakelijk is voor de “lokale aanpak isolatie Scherpenzeel”;
besluiten vast te stellen de:
Subsidieregeling lokale aanpak isolatie Scherpenzeel

Algemene bepalingen
Artikel
1

Definities
In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:
- •advies aan huis: activiteit waarbij een onafhankelijk adviseur een woningopname doet inclusief een voorstel voor de best passende isolatiemaatregelen en -materialen. De adviseur offreert vervolgens direct namens deelnemende bedrijven.
- •ASV: de geldende Algemene subsidieverordening van gemeente Scherpenzeel.
- •college: college van burgemeester en wethouders.
- •declaratieformulier: een formulier waarmee bewoners zelfstandig met een eigen bedrijf/aannemer/installateur de getroffen isolatiemaatregel declareren en zo aanspraak maken op de subsidieregeling lokale aanpak isolatie Scherpenzeel conform de voorwaarden voor maatregelen binnen de SPUK lokale aanpak.
- •doe-het-zelf isolatiemaatregelen: isolatiemaatregelen die door de eigenaar-bewoner zelf in de woning worden aangebracht.
- •eigenaar-bewoner: particuliere woningeigenaar die tevens bewoner is van de woning.
- •isolatiemaatregelen: isolatiemaatregelen ten behoeve van het reduceren van aardgasverbruik van de woning, die voldoen aan de voorwaarden van de SPUK Lokale Isolatie Aanpak. De isolatiemaatregelen moeten aantoonbaar gebouwgebonden en fysiek zijn aangebracht in de woning van de eigenaar-bewoner waarvoor de subsidie is aangevraagd.
- •kadokaart: voucher voor grote energiebesparende materialen, zoals glaswol, PIR- of houtvezelplaten, specifiek bedoeld voor doe-het-zelf isolatiemaatregelen.
- •
slecht geïsoleerde woning: een woning met een energielabelklasse D, E, F, G of een met die labelklassen vergelijkbare energetische staat, waaronder wordt verstaan een woning waarin ten minste twee van de volgende bestaande bouwdelen niet of slecht geïsoleerd zijn:
  - a.
de vloer en de bodem;
  - b.
de gevel;
  - c.
het dak en de zoldervloer en vlieringvloer;
  - d.
de ramen (glas).
- •
slecht geïsoleerd bouwdeel: Bouwdelen zijn slecht geïsoleerd wanneer ze niet voldoen aan de huidige isolatie-eisen. Voor de verschillende bouwdelen geldt de volgende indicatie als slecht geïsoleerd conform de SPUK lokale aanpak:
  - a.
Dak
    - •Hellend / plat dak: Geen, slechte en matige isolatie (minder dan 9cm isolatiemateriaal aanwezig / Rc ≤ 2,0)
    - •Zolder-/vlieringvloerisolatie: Als er geen zolder-/vlieringvloerisolatie aanwezig is, als alternatief voor dakisolatie. Alleen toe te passen bij een onverwarmde zolder en gesloten vlieringluik of gesloten toegangsdeur. (Rc ≤ 2,0)
  - b.
Gevel: Geen spouwmuurisolatie, voorzetwand of buitengevelisolatie aanwezig (Rc ≤ 1,1)
  - c.
Vloer-/bodemisolatie: Geen of slechte vloer- en bodemisolatie aanwezig, aanpakken bij matige vloerisolatie niet perse noodzakelijk (minder dan 5 cm isolatiemateriaal aanwezig, Rc ≤ 1,3)
  - d.
Ramen (Glas): Enkel glas, oud dubbelglas en HR glas (Ug waarde ≥ 1,6).
- •SPUK lokale aanpak: Specifieke Uitkering (SPUK) vanuit het Nationaal Isolatie Programma van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor gemeenten. Deze regeling is beschikbaar voor het financieren van lokale isolatieprogramma’s van gemeenten, en bedoeld voor het verbeteren van slecht geïsoleerde woningen van eigenaren die moeite hebben hun woning te verduurzamen.
- •subsidieregeling: de subsidieregeling lokale aanpak isolatie Scherpenzeel.
- •uitvoerende organisatie: Regionaal Energieloket zal de subsidieaanvragen verzorgen binnen de beschreven routes in artikel 7 van deze subsidieregeling en subsidie verstrekken als er aan alle voorwaarden voor de Subsidieregeling lokale aanpak isolatie Scherpenzeel is voldaan.
- •vereniging van eigenaars: vereniging van eigenaars als bedoeld in artikel 112, eerste lid, onderdeel e, van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek.
- •woning: woongelegenheid als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Woningwet, waaronder tevens wordt begrepen een appartement, en als zodanig bewoond is geweest alvorens een renovatie plaatsvindt en in de basisregistratie als bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen met een woonfunctie is geregistreerd.
- •WOZ-waarde: waardering onroerende zaken: de WOZ-waarde is de waarde van een woning zoals die volgens de wet WOZ is vastgesteld. Voor deze regeling wordt het peiljaar 2022 gebruikt.
Artikel
2

Toepassingsbereik
Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verlening van subsidies door het college voor de in bijlage I bedoelde activiteiten en voor zover passend binnen deze subsidieregeling en het gestelde in de ASV.
Artikel
3

Doel subsidieregeling
Het doel van de subsidieregeling is om eigenaar-bewoners met een slecht geïsoleerde woning en een WOZ-waarde onder het gemiddelde te helpen isoleren conform de voorwaarden van de SPUK lokale aanpak.
Artikel
4

Subsidieplafond en verdeling
1.
Volgens artikel 4:22 van de Algemene wet bestuursrecht is er een subsidieplafond ingesteld.
2.
Het subsidieplafond van de subsidieregeling bestaat uit de toegekende bedragen:
- •€ 205.860 in 2023
- •€ 573.022 in 2024
3.
Het subsidieplafond is definitief vastgesteld.
4.
Als de totale beschikbare subsidie van een jaargang niet volledig benut wordt, zal het overgebleven bedrag bij het einde van de jaargang worden opgeteld bij het subsidieplafond van de volgende jaargang, tenzij het college anders besluit.
5.
Aanvragen zullen door het college gehonoreerd worden in volgorde van de datum van ontvangst van de aanvraag bij de uitvoerende organisatie totdat het subsidieplafond voor de subsidieregeling is bereikt.
Artikel
5

Doelgroep subsidieregeling
De subsidie kan worden aangevraagd door eigenaar-bewoners:
- •waarvan de woning binnen de grenzen van gemeente Scherpenzeel ligt en
- •
waarvan de bewoonde woning voldoet aan de voorwaarden van de SPUK lokale aanpak:
  - o
de woning is een slecht geïsoleerde woning.
  - o
de woning heeft een WOZ-waarde onder de gemiddelde WOZ-waarde van €429.300,
Artikel
6

Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/aanvrager
Voor eigenaar-bewoners die tot 130% van het sociaal minimum verdienen, bedraagt het totale subsidiebedrag maximaal € 4.000,-. Voor eigenaar-bewoners die meer dan 130% van het sociaal minimum verdienen is het maximale subsidiebedrag €1.950,-.
Artikel
7

Subsidieaanvraag routes voor de doelgroep
1.
Het college kan een eenmalige subsidie verlenen voor het treffen van de in bijlage I beschreven gebouwgebonden isolatiemaatregelen. Een subsidieaanvraag, -verlening en -uitkering kunnen via de volgende routes verlopen:
- a.
Advies aan huis
- b.
Kadokaart voor Doe-het-zelf isolatiemaatregelen
- c.
Eigen aanvraag indienen middels declaratieformulier.
2.
Voor eigenaar-bewoners die voldoen aan de doelgroep beschreven in artikel 5 en middels openbare data bekend zijn bij de gemeente, specificeert gemeente Scherpenzeel per adres het beschikbare subsidiebedrag in een adressenlijst. Vervolgens worden één of meerdere routes zoals beschreven in artikel 7 opengesteld voor de desbetreffende eigenaar-bewoners.
3.
Eigenaar-bewoners die voldoen aan de doelgroep beschreven in artikel 5 maar niet bekend zijn bij gemeente Scherpenzeel, kunnen contact opnemen met de gemeente, waarna het college na toetsting kan besluiten de eigenaar-bewoners toegang te geven tot (een deel van) de subsidieaanvraag routes beschreven in artikel 7.
4.
Subsidie kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd vanaf 1 januari 2023 tot 31 december 2027.
Artikel
8

Subsidiecriteria
1.
Subsidies worden alleen verleend aan natuurlijke personen.
2.
Het te verlenen subsidiebedrag is gelijk aan de totale kosten van de maatregel(en) waarvoor aan de aanvrager subsidie verleend wordt, met inachtneming van de maximale subsidiebedragen zoals gedefinieerd in artikel 6.
3.
De aanvrager dient, voordat subsidie in het kader van de onderhavige regeling wordt verleend, in het bezit te zijn van alle eventueel noodzakelijke vergunningen met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen.
4.
De aanvrager kan subsidie aanvragen voor maatregelen die worden uitgevoerd door een gekwalificeerd installatiebedrijf, of voor maatregelen die de aanvrager als doe-het-zelver wil uitvoeren.
5.
Het is mogelijk om subsidie aan te vragen voor een combinatie van (één of meerdere) doe-het-zelf maatregelen en maatregelen uitgevoerd door een gekwalificeerd installatiebedrijf, met inachtneming van de maximale subsidiebedragen zoals gedefinieerd in artikel 6.
6.
Subsidie wordt uitsluitend verleend aan inwoners die een aanvraag hebben ingediend en binnen de beschreven doelgroepen vallen.
7.
Wanneer eigenaar onderdeel uitmaakt van een VvE, kan namens de VvE subsidie worden aangevraagd. Er wordt dan uitsluitend subsidie uitgekeerd voor de woningen die grenzen aan het slecht geïsoleerde bouwdeel. De subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door VvE’s die kleiner of gelijk zijn aan vier appartementen en deze wordt aan de VvE uitbetaald.
8.
Subsidie wordt alleen verleend voor maatregelen die voorkomen op de maatregelenlijst en die voldoen aan bijbehorende kwaliteitscriteria zoals beschreven in bijlage I en II.
9.
Subsidie wordt alleen verleend indien de aanvraag via één van de routes zoals beschreven in artikel 7 is verlopen.
10.
De uitbetaling van de subsidie vindt plaats aan de aanvrager of rechtstreeks aan het installatiebedrijf na uitvoering van de maatregelen. De uitbetaling van de subsidie aan doe-het-zelvers vindt plaats aan de aanvrager na het uitvoeren van de maatregelen.
11.
De doe-het-zelver dient beeldmateriaal te maken en te overleggen van de situatie vóór en na het uitvoeren van de energiebesparende maatregelen waarvoor subsidie is aangevraagd en verkregen.
12.
Subsidie kan worden gecombineerd met andere subsidieregelingen die hetzelfde doel dienen als deze regeling.
Artikel
9

Aanvullende voorwaarden, verplichtingen en verantwoording
1.
Eigenaar-bewoners moeten in de volgende gevallen kiezen tussen twee isolatiemaatregelen zoals beschreven in bijlage I:
- •De eigenaar-bewoner kiest tussen vloerisolatie en bodemisolatie en kan dus slechts voor één van deze maatregelen subsidie ontvangen.
2.
Eigenaar-bewoners ontvangen alleen subsidie voor isolerende deuren en/of isolerende panelen in kozijnen als zij dat in combinatie met HR++, triple- of vacuümglas toepassen.
3.
Eigenaar-bewoners kunnen per woning, per isolatiemaatregel, slechts eenmaal subsidie aanvragen. Subsidieaanvragen kunnen wel per isolatiemaatregel via verschillende routes worden aangevraagd zoals beschreven in artikel 7.
4.
Wanneer eigenaar-bewoners zich inschrijven via een Inschrijfformulier bij REL, geven zij REL het mandaat om de subsidie 1-op-1 uit te laten betalen aan het uitvoerend bedrijf. Hierdoor hoeft een bewoner de subsidie niet voor te schieten.
5.
Bij het declaratieformulier moeten eigenaar-bewoners wel de subsidie voorschieten.
Artikel
10

Subsidievaststelling & -verlening
1.
Een aanvraag voor een subsidie wordt bij de uitvoerende organisatie ingediend middels één van de aanvraag routes vastgesteld in artikel 7.
2.
Eigenaar-bewoners dienen per aanvraagroute zoals beschreven in artikel 7, de volgende gegevens aan te leveren bij de uitvoerende organisatie:
- a.
Voor het aanvragen van subsidie middels de routes collectieve advies- en inkoopactie en advies-aan-huis, aangeduid in artikel 7, leveren bewoners ten minste de volgende gegevens aan:
  - i.
Naam
  - ii.
Adresgegevens
  - iii.
Gegevens over de woning
  - iv.
Contactgegevens
- b.
Voor het aanvragen van de subsidie middels de doe-het-zelf route aangeduid in artikel 7 leveren bewoners ten minste de volgende gegevens aan:
  - i.
Voornaam + achternaam
  - ii.
Adresgegevens
  - iii.
Contactgegevens
  - iv.
Inschatting van de oppervlakte van de aan te brengen isolatiemaatregel(en)
  - v.
Foto’s van de te isoleren bouwdelen van de woning voor en ná uitvoering van de isolatiemaatregel(en)
- c.
Voor het aanvragen van subsidie middels de declaratie route aangeduid in artikel 7 leveren bewoners na uitvoering van de isolatiemaatregel, ten minste de volgende gegevens aan:
  - i.
Voornaam + achternaam
  - ii.
Adresgegevens
  - iii.
Contactgegevens
  - iv.
Foto’s van de te isoleren bouwdelen van de woning voor en ná uitvoering van de isolatiemaatregel(en)
  - v.
Betaalbewijs
  - vi.
Facturen voor de uitgevoerde subsidiabele activiteiten, waarop het deel van de kosten die subsidiabel zijn voldoende duidelijk uitgesplitst en aangemerkt zijn, inclusief datum van uitvoering;
3.
Het college verleent uitsluitend de subsidie toe te kennen als de ingediende aanvraag voldoet aan de subsidieregeling.
Artikel
11

Weigeringsgronden
Het college kan geheel of gedeeltelijk weigeren om een subsidie te verlenen voor de subsidiabele activiteiten in deze regeling als:
- •de kosten voor de uitvoering van de voorzieningen waarvoor een subsidieaanvraag wordt gedaan naar het oordeel van het college niet in redelijke verhouding staan tot het beoogde resultaat;
- •de subsidieaanvraag de maximale subsidiehoogte overschrijdt;
- •de activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd niet bijdragen aan de realisatie van het doel van de regeling;
- •de subsidie hoger is dan de werkelijk gemaakte kosten na aftrek van andere aangevraagde of verleende subsidies voor dezelfde subsidiabele activiteiten;
- •de maatregel waarvoor subsidie wordt aangevraagd een nieuw element aan de woning toevoegt en niet dient ter vervanging van een verouderde maatregel;
- •de maatregel zonder bijzondere inspanning terug te draaien is;
- •het subsidieplafond is bereikt;

Slotbepalingen
Artikel
12

Hardheidsclausule
Het college is bevoegd af te wijken van deze regeling indien bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze regeling naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing.
Artikel
13

Awb onverkort van toepassing
Het gestelde in de Awb omtrent de mogelijkheden tot intrekking van een subsidie blijven onverkort van toepassing.
Artikel
14

Inwerkingtreding
Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag nadat deze regeling bekend is gemaakt.
Deze subsidieregeling heeft een looptijd tot en met 31 december 2026. De subsidieregeling vervalt nadien van rechtswege.
Artikel
15

Citeertitel
Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling lokale aanpak isolatie Scherpenzeel’.
Scherpenzeel, 14 januari 2025
Secretaris
R. ’t Hoen
burgemeester
M.C. Teunissen-Willemsen
Bijlage
I:

De maatregelenlijst voor isoleren door een erkend instalatiebedrijf
De subsidiabele activiteiten en kwaliteitcriteria om in aanmerking te komen voor een subsidie-uitkering. Deze voorwaarden zijn in lijn met de nationale investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE):
- o
gevelisolatie dient minimaal een isolatiewaarde met Rd-waarde ≥ 3,5 (m^2K/W) en een oppervlakte van minimaal 10m^2 te bedragen;
- o
vloerisolatie dient minimaal een isolatiewaarde met een Rd-waarde ≥ 3,5 (m^2K/W) en een oppervlakte van minimaal 20m^2 te bedragen;
- o
bodemisolatie dient minimaal een isolatiewaarde met een Rd-waarde ≥ 3,5 (m^2K/W) en een oppervlakte van minimaal 20m^2 te bedragen;
- o
spouwmuurisolatie dient ten minste 10 m^2 te bedragen met een Rd-waarde van ten minste 1,1 (m^2K/W). Dit mag uitsluitend natuurvriendelijk gebeuren;
- o
dakisolatie dient minimaal een isolatiewaarde met een Rd-waarde ≥ 3,5 (m^2K/W) en een oppervlakte van minimaal 20m^2 te bedragen. Dit mag uitsluitend natuurvriendelijk gebeuren en alleen aan de binnenzijde. De buitenzijde van het dak valt niet onder deze subsidie;
- o
zolder/vliering-isolatie dient minimaal een isolatiewaarde met een Rd-waarde ≥ 3,5 (m^2K/W) en een oppervlakte van minimaal 20m^2 te bedragen;
- o
glas en/of kozijnpanelen dienen minimaal een isolatiewaarde met een U-waarde ≤ 1,2 (W/m^2K) en een oppervlakte van minimaal 8m^2 te bedragen (eventueel in combinatie met isolerende deuren);
- o
isolerende deuren dienen minimaal een isolatiewaarde met een U-waarde ≤ 1,5 (W/m^2K/) en een oppervlakte van minimaal 8 m^2 te bedragen in combinatie met glas en/of kozijnpanelen;
Bijlage
II:

Productenlijst kadokaarten doe het zelvers Regionaal Energieloket
Productenlijst kadokaarten doe het zelvers Regionaal Energieloket
Legenda |
Isolatiematerialen | Bij deze materialen kunt betalen met de doe-het-zelf kadokaart
Accessoires (overige isolatie spullen) | Accessoires mogen alleen samen met isolatiematerialen worden betaald met de doe-het-zelf kadokaart.
Hulpmiddelen | Hulpmiddelen voor isolatie mogen niet worden betaald met de kadokaart, maar kunnen wel besteld worden op de online inwisselpagina.
Om het juiste isolatiemateriaal te kiezen moet u een aantal keuzes maken. Kijk voor uitgebreide tips in de handleiding. Als u liever een filmpje kijkt, hierbij een filmpje van Milieu Centraal.
- •Wilt u met zacht materiaal werken? Hieronder noemen we dat flexibele platen of rol. U kunt ook voor harde platen kiezen.
- •Om van deze subsidieregeling gebruik te mogen maken dient u altijd boven de minimale isolatiewaarde te isoleren; Rd moet groter zijn dan 3,5. Als er al isolatiemateriaal aanwezig is, kan deze worden aangevuld. De aanwezige plus extra isolatie moeten samen bovenstaande isolatiewaarden opleveren.
- •Let op als er acoustic is het materiaal bedoeld voor geluidsisolatie. Dit materiaal isoleert meestal niet genoeg voor warmte, daarom kunt u dit materiaal niet kopen met de kadokaart.
- •Verzendkosten worden al meegenomen op de inwisselpagina.
Isolatiematerialen | Soort | Dikte bij Rd 3,5 | Prijsklasse ^{bij} ^{zelfde Rd} | Bekende merken | Extra informatie
Glaswol | Flexibele plaat of rol | 14 cm | € | Knauf, Ursa, Isover | Ook beschikbaar met dichte aluminium laag (spijkerflensdekens)
Steenwol | Flexibele plaat of rol | 14 cm | €€ | Rockwool, Knauf, Petralana | Ook beschikbaar met dichte aluminium laag
PIR | Harde plaat | 8 cm | €€ | IKO, Unilin, Kingspan, Recticel | Ook beschikbaar met dichte aluminium laag, OSB of gipsplaat
Resol | Harde plaat | 7 cm | €€€€€ | Kingspan | Ook wel Kooltherm genoemd
| Isolatiematerialen | Soort | Dikte bij Rd 3,5 | Prijsklasse ^{bij} ^{zelfde Rd} | Bekende merken | Extra informatie
| Aerogel | Meestal harde plaat | 6 cm | €€€€€€€ | Bluedec, Spaceloft, Ecofine | Verkrijgbaar in combinatie met verschillende materialen zoals gipsplaat
| EPS | Harde plaat | 13 cm | €€ | Kingspan, Neopor, IsoBouw, Kemisol | Ook wel piepschuim of Tempex. Er zijn ook EPS parels, maar die zijn niet voor DHZ aan te raden.
| XPS | Harde plaat | 10 cm | €€ | Ursa, DOW, PolyBlue, Jackodur, Soprema, Austrotherm | Licht en goed beloopbaar.
| Isolatiefolie - Thermokussens | Luchtzakken | 3kamers | € | TONZON | Isolatiefolies zijn er in verschillende soorten en maten. Kies bij luchtzakken alleen onder de vloer. Niet te verwarren met bodemfolie, dat isoleert niet.
| Isolatiefolie - Noppenfolie | Bubbelfolie | - | € | Isobooster, PIF | Isolatiefolies zijn er in verschillende soorten en maten. Vraag goed naar de Rd-waarde. Niet te verwarren met bodemfolie, dat isoleert niet
Biobased = Natuurlijk | Bio EPS | Harde plaat | 12 cm | €€€€€ | IsoBouw, Termokomfort | Ook wel Biofoam. Er zijn ook parels, maar die zijn niet voor DHZ aan te raden.
Vlaswol | Flexibele plaat | 14 cm | €€€ | Isovlas, Isolina | Vergelijkbaar met steenwol, maar dan van een plant.
Houtvezel | Flexibele of harde plaat | 14 cm | €€€ | Pavatex, Gutex, Hunton, Steico, BestWood | Werkt heel goed tegen hitte, dus ideaal om in het dak te gebruiken.
Hennep/Jute | Flexibele plaat | 14 cm | €€€ | Hempflax, Thermonatur, Isohemp, Thermo Hanf | Vergelijkbaar met steenwol, maar dan van een plant.
Biobased = Natuurlijk | Gerecyclede kleding | Flexibele plaat | 14 cm | €€ | Métisse | Vergelijkbaar met steenwol, maar dan van een kleding gemaakt.
Cellulose | Flexibele plaat | 14 cm | €€€€€ | Isaco, Easycell, iCell, Isofloc, Termokomfort | Gerecycled papier. Werkt ook goed tegen de hitte.
Overig (Zeegras, Gras, Mycelium, Stro) | Flexibele of harde plaat, of baal stro. | ~14 cm | €€€€€ | Neptutherm, Gramitherm, NewFoss, Strotec, Ecococon, ISO-stro | Deze materialen zijn nog weinig beschikbaar of duur, omdat ze nog redelijk nieuw zijn.
Accessoires (overige isolatie spullen) mogen
alleen
samen met isolatiematerialen worden betaald met de doe-het-zelf kadokaart. In de handleiding staat omschreven bij welk materiaal en welke maatregel de accessoires nodig zijn.
Accessoires (overige isolatie spullen) | Toelichting
Vochtregulerende folie (klimaatfolie) voor Isolatiewerkzaamheden | Bij isolatiewerkzaamheden aan de binnenkant wordt vochtregulerende folie altijd aangeraden. Soms is het noodzakelijk om vochtproblemen te voorkomen.
Dampremmende/ dampdichte folie voor isolatiewerkzaamheden | Bij isolatiewerkzaamheden aan de binnenkant wordt dampremmende folie altijd aangeraden. Soms is het noodzakelijk om vochtproblemen te voorkomen. In een badkamer dient u altijd (bijna) dampdichte folie te gebruiken.
Luchtdichte tape voor isolatiewerkzaamheden | Is altijd nodig wanneer er met folie wordt gewerkt. De naden en scheurtjes moeten altijd helemaal dicht gemaakt worden.
Thermo tape voor isolatiewerkzaamheden | Soms nodig bij isolatiewerkzaamheden. Deze tape kan tegen grote hitte.
Alu tape voor isolatiewerkzaamheden | Soms nodig bij isolatiewerkzaamheden. Deze tape is helemaal dampdicht voor in de badkamer bijvoorbeeld.
Luchtdichte buismanchet | Wilt u een buis door een buitenmuur of dak voeren? Dan kan dit product handig zijn bij isolatiewerkzaamheden om vochtproblemen te voorkomen en de doorvoer goed luchtdicht te maken.
Stiften, schijven, pennen, pluggen en schroeven | Dit zijn verschillende hulpmiddelen om isolatie vast te zetten. Kijk goed wat het beste past bij uw materiaal.
Bevestigingsband voor isolatiefolie | Thermokussens moeten hiermee goed luchtdicht vastgezet worden, anders verliest het zijn werking
Folieversterker | Stickers die thermokussens, op de plaatsen van bevestiging, beschermen tegen scheuren.
Bodemfolie | Isoleert u de bovenkant van uw kruipruimte en is die vochtig? Dan kunt u het beste een bodemfolie gebruiken. Dit is een soort plastic folie voor op de bodem en dit vermindert vocht in kruipruimte.
Isolatiemes of -zaag | Gereedschap om isolatiemateriaal mee op maat te maken. Kijk goed wat het beste past bij uw materiaal.
Hulpmiddelen voor isolatie mogen NIET worden betaald met de kadokaart, maar kunnen wel besteld worden op de online inwisselpagina. U moet de hulpmiddelen dus zelf afrekenen.
Hulpmiddelen | Toelichting
Muisvrije ventilatieroosters | Rooster voor ventilatie van kruipruimte, die zorgen dat er geen muizen meer in de kruipruimte kunnen komen via het ventilatiekanaal.
Lijmpasta | Wordt gebruikt om thermokussens vast te lijmen tegen de onderkant van de vloer. Het is dezelfde lijmpasta als gebruikt wordt om te behangen.
Stofdeur | Om een deuropening af te sluiten, zodat er geen stof in andere ruimtes komt.
Nylon of geplastificeerd touw | Om flexibele isolatieplaten extra vast te zetten tussen de balken onder een houten vloer. Wordt bij vloer gebruikt, omdat daar geen afwerkingsplaten overheen gaan.
Stopwol of stophennep | Om naden te dichten als tussen flexibele isolatieplaten. Alle naden moeten gedicht worden. Dat kan met restjes of stopwol.
Noppenfolie | Om bodemfolie voor de kruipruimte meer drijfvermogen te geven. Het is normale noppenfolie die ook wordt gebruikt om breekbare dingen mee te vervoeren.
Schroeven e.d. |
(Torx) Spaanplaatschroeven | Om afwerkingsplaten vast te zetten. Er kan ook worden gekozen voor een kruiskop.
Houtschroeven | Om houten raamwerk te maken.
Beton en hollewand muurpluggen | Om balken in de muur vast te zetten.
Slagschroeven | Om balken in stenen of betonnen tussenmuur te bevestigen. Voorboren en met een hamer erin slaan is al genoeg.
Gereedschap |
Spijkers en hamer | Om harde platen vast te zetten die niet goed tussen houten balken klemmen.
Slijptol | Om isolatie mee te snijden (geen glaswol).
Cirkelzaag of decoupeerzaag | Om houten balken of platen mee op maat te maken.
Werktafel of schragen | Bedoeld om op de juiste hoogte te werken.
Puinzakken | Zodat u afval makkelijk kan afvoeren.
Schroefboormachine met bitset en boren | Om houten balken of afwerkingsplaten vast te zetten.
Klopboormachine of boorhamer | Om gaten te boren in harde muren of plafonds.
Schroevendraaiers, impact schroefmachine | Om dingen zoals wandcontactdozen vast te zetten.
Gatzaag en speedboor | Bedoeld voor wandcontactdozen en doorvoeren.
Nijptang | Om bestaande materialen los te halen.
Koevoet | Om bestaande materialen los te halen.
Hulpmiddelen voor isolatie mogen NIET worden betaald met de kadokaart, maar kunnen wel besteld worden op de online inwisselpagina. U moet de hulpmiddelen dus zelf afrekenen.
Hulpmiddelen | Toelichting
Houtvochtmeter | Bedoeld om het vochtgehalte te meten in balken onder de vloer. Zijn deze te vochtig, ga de balken dan (nog) niet inpakken!
Nietpistool en eventueel ontnieter | Om folie vast te zetten en nietjes te verwijderen.
Stanleymes of schaar | Bijvoorbeeld om folie te knippen of snijden.
Sto er, blik, emmer en (bouw)stofzuiger | Voor het schoonmaken.
Hoofdlamp | Om licht te hebben in de kruipruimte of op zolder.
Meten |
Waterpas (bij voorkeur >100cm) | Hiermee kunt u houten constructies recht monteren.
Duimstok, rolmaat of digitale meter | Om materialen op maat te maken.
Potlood (bij voorkeur breed) | Om aan te geven waar u gaat zagen.
Digitale kruislijnlaser 360 graden lijn | Met de laser kunt u alles uitlijnen over grote afstand. Er handig bij een voorzetwand bijvoorbeeld.
Hout |
(22 x 75 of 44 x 69 mm) vuren ruwe latten (rachels) of balken | Voor de afwerking, om vakken voor de isolatie mee te maken, of om de huidige nokbalk of dwarsbalken mee op te dikken.
Metal-stud |
C- en U-profielen (metalen staanders en liggers). | Om vakken voor isolatie te maken i.p.v. houten vakken. In plaats van een houten frame. We raden dit niet aan, omdat metaal weer minder goed de warmte binnen houdt.
Blikschaar | Om de metalen profielen op maat te knippen.
Metalstud Fixeertang | Om de metalstud frames aan elkaar te bevestigen.
Kruis- en andere verbindingsstukken | Om de profielen met elkaar te verbinden.
Wolvilt of afdichtingsband | Tegen geluid en tocht.
Afwerking |
Stuc-, gips-, gipsvezel-, underlayment- of OSB-platen | Platen voor afwerking. Kies wat u het mooist/fijnst vindt, maar houd alvast rekening als er stuc overheen komt.
Acrylaatkit | Om naden te dichten. Bij een badkamer is siliconenkit gebruiken.
Afwerking voor de bedekking van zoldervloer | Hier is een ruime keuze natuurlijk, kies wat u het mooist vindt.
Schroeven voor (gips)platen met een speciaal bitje | Bevestiging van (gips)platen
Benodigdheden stucen | Afwerking
Verf | Afwerking
Hulpmiddelen voor isolatie mogen NIET worden betaald met de kadokaart, maar kunnen wel besteld worden op de online inwisselpagina. U moet de hulpmiddelen dus zelf afrekenen.
Hulpmiddelen | Toelichting
Leidingwerk |
Elektriciteitsdraad | In- en uitvoer van stroom.
Lasklemmen | Om elektriciteitsdraden met elkaar te verbinden.
Bouwstop | Tijdelijke afsluiting van de waterleiding tijdens het uitvoeren van de isolatiemaatregelen.
PVC-buis en afvoer(set) | Het vernieuwen van de afvoer, het beschermen van uw elektriciteitskabels of het leggen van riolering.
Wandcontactdozen | Voor stopcontacten.
Flexibele buizen | Om draden doorheen te trekken
Veiligheid |
Veiligheidsbril | Voorkomt irritatie of beschadiging aan de ogen.
Mondkapje FFP2 of FFP3 | Beschermt tegen stof (bijv. glaswol).
Oordoppen/oorkappen/ gehoorbescherming | Beschermt tegen geluid.
Handschoenen | Beschermt de handen.
Kleding met lange mouwen, schoenen met stalen neuzen/zool/hakken | Beschermt de voeten en armen.
Zeil | Om vloer of meubels te beschermen.
Verbanddoos | Eerste hulp bij ongelukken.
Post-its | Notities tijdens het klussen of om bezoekers te waarschuwen.
(Wegwerp)overall | Fijn om in te werken. Zeker in een kruipruimte. Wegwerpoverall is handig bij glaswol.