GEMEENTEBLAD
Officiële uitgave van de gemeente Berkelland

Wijzigingsbesluit Regels grafbedekkingen gemeentelijke begraafplaatsen Berkelland 2006
Het college van burgemeester en wethouders van Berkelland, gelet op de ‘Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Berkelland 2017/ Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Berkelland 2025’
besluit vast te stellen het Wijzigingsbesluit Regels grafbedekkingen gemeentelijke begraafplaatsen Berkelland 2006
Artikel
I
De bepalingen van de Regels grafbedekkingen gemeentelijke begraafplaatsen Berkelland 2006 worden als volgt gewijzigd:
“Artikel 1. Openstelling en begraaftijden
- 1.
De begraafplaatsen zijn dagelijks geopend van zonsopgang tot zonsondergang.
- 2.
De tijd van het begraven van overledenen en het bezorgen van as is
  - a.
van 1 april tot 1 november:
maandag tot en met vrijdag van 10:00 uur tot 15.30 uur;
op zaterdag van 10:00 tot 14:30 uur.
  - b.
van 1 november tot 1 april, maar niet op 24 december en 31 december:
maandag tot en met zaterdag van 10:00 uur tot 14:00 uur;
op 24 en 31 december niet zijnde een zondag, van 10:00 tot 12:00 uur.
- 3.
Het college kan in bijzondere gevallen van deze tijden afwijken waarbij een extra toeslag in rekening wordt gebracht bij de rechthebbende of belanghebbende van het graf.
Artikel 2. Aantal overledenen en asbussen
- 1.
Per graf mogen maximaal worden geplaatst:
  - a.
particulier graf 2 personen en 4 asbussen
  - b.
particulier kindergraf 2 personen en 2 asbussen
  - c.
algemeen graf 1 persoon
  - d.
natuurgraf 2 personen en 4 asbussen
  - e.
particulier urnengraf 2 asbussen of urnen
  - f.
particulier urnennis 2 asbussen of urnen
- 2.
Uitzondering op lid 1 van dit artikel zijn begraafplaatsen De Sprakelberg, Gelselaar, Geesteren, Lindevoort Rekken, Deugenweerd, Haarlo en het oude deel van begraafplaats Ruurlo. Op deze begraafplaats kan maximaal één overledenen in een (kinder)graf worden begraven.
- 3.
Algemene graven worden enkel op begraafplaats De Sprakelberg te Geesteren uitgegeven.
- 4.
In algemene graven mogen geen asbussen of urnen worden bijgezet.
- 5.
De graven bestaan uit maximaal twee lagen. De tweede laag betreft de eerst begravene en de eerste laag de tweede begravene.
- 6.
Het is toegestaan een graf te schudden waarbij de stoffelijke resten worden samengevoegd onder de laagste begraaflaag. Het college bepaalt of het samenvoegen technisch mogelijk is door de grondwaterstand. Hierbij wordt artikel 5.4 van het Besluit op de Lijkbezorging in acht genomen. De gemeente compenseert rechthebbenden niet indien er geen mogelijkheid is tot nieuwe begraving.
- 7.
Het schudden van een particulier graf kan per graf maximaal één keer plaats vinden.
- 8.
Het college kan het aantal overledenen en asbussen wijzigen, indien dit wegens de situatie in het graf niet bezwaarlijk is.
Artikel 3. Graftermijnen
- 1.
Het college verleent, voor zover de daartoe bestemde ruimte van de begraafplaatsen dat toelaat, de volgende uitsluitende rechten:
  - a.
het recht op een particulier (kinder)graf voor een termijn van 20 jaar;
  - b.
het recht op een natuurgraf voor een termijn van 50 jaar;
  - c.
het recht op een particulier urnengraf of urnennis voor een termijn van 20 jaar.
- 2.
In lid 1a en 1c, van dit artikel bedoelde recht kan op aanvraag van de rechthebbende worden verlengd telkens met een termijn van 5 jaar, 10 jaar of 20 jaar.
- 3.
In lid 1b, van dit artikel bedoelde recht op een natuurgraf kan op aanvraag van de rechthebbende kosteloos worden verlengd telkens met een termijn van 20 jaar.
- 4.
Het grafrecht wordt door het college schriftelijk bevestigd door middel van een grafakte.
Artikel 4. Voorwaarden natuurgraven
- 1.
Een natuurgraf is en blijft onderdeel van de natuur.
- 2.
Op de aangewezen delen op de begraafplaatsen Sprakelberg te Geesteren en Haaksbergseweg te Eibergen, worden alleen natuurgraven uitgegeven
- 3.
Voor de kist, asbus of urn mogen alleen biologisch afbreekbare materialen gebruikt worden zoals bijvoorbeeld hout, karton, papier, bamboe, riet of een ecologische urn.
- 4.
Voor de natuurgraven op de natuurlijke delen op de begraafplaatsen levert de gemeente een (onbehandelde) houten schijf aan. Dit is het enige gedenkteken dat gebruikt mag worden. Andere voorwerpen of beplanting op en om het graf zijn niet toegestaan. De houten schijf mag niet worden bewerkt.
- 5.
Op het gedeelte van de natuurgraven mag niets geplant, gezaaid of verplaatst worden. Bloemen en andere attributen die meekomen met de uitvaart worden door de beheerder na vier weken van de begraafplaats verwijderd.
Artikel 5. Afmetingen graf
- 1.
De afmetingen (lxb) van het grafoppervlak bedragen:
  - a.
particulier graf 200 x 100 cm
  - b.
algemeen graf 200 x 100 cm
  - c.
particulier grafkelder 200 x 100 cm
  - d.
particulier kindergraf 150 x 80 cm
  - e.
particulier urnengraf 60 x 60 cm
  - f.
particulier natuurgraf 200 x 100 cm
Artikel 6. Voorwaarden gedenktekens
- 1.
Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde hout soort.
- 2.
De lengte en de breedte van het gedenkteken mogen die van het graf, genoemd in artikel 5, niet overschrijden.
- 3.
De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden.
- 4.
Urnen moeten stevig verankerd worden op een bijpassende grondplaat of sokkel, zodanig dat verwijdering door onbevoegden wordt voorkomen.
- 5.
Gedenktekens moeten zodanig worden gefundeerd, dat verzakking niet mogelijk is. De constructie moet zodanig zijn, dat zij uit en in elkaar gezet kan worden zonder de cementvoegen te verbreken. Eventuele verbindingen moeten vakkundig worden aangebracht.
- 6.
Particuliere graven categorie A, B grafnummer 1 tot en met 680, C en de urnengraven op begraafplaats Drostenkamp te Neede hebben andere afmetingen voor de gedenktekens.
Artikel 7. Vergunning gedenkteken
- 1.
Voor het plaatsen of vervangen van een gedenkteken is een door het college verleende vergunning vereist.
- 2.
Een vergunning voor het plaatsen of vervangen van een gedenkteken dient schriftelijk bij het college te worden aangevraagd. Bij de aanvraag behoort een werktekening te worden ingediend. Op deze werktekening dienen tenminste voor te komen:
  - a.
een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte- , breedte-, dikte- en lengtematen;
  - b.
de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;
  - c.
de vermelding of de letters etc. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;
  - d.
de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);
  - e.
het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop;
  - f.
het betreffende grafnummer.
- 3.
Het plaatsen of vervangen van een gedenkteken wordt altijd in afstemming met de beheerder gepland.
- 4.
De beslissing op de aanvraag wordt door het college schriftelijk medegedeeld.
Artikel 8. Afmetingen gedenktekens
- 1.
De afmetingen van een gedenkteken op een particulier graf moet voldoen aan de volgende eisen:
- De grafbedekking, inclusief gedenkteken en beplanting is vrij binnen de maximale maten van lengte 200 cm x breedte 100 cm x hoogte 100 cm
- 2.
De afmetingen van een gedenkteken op een particulier graf categorie A op begraafplaats Drostenkamp moet voldoen aan de volgende eisen:
  - a.
situatie liggend lengte 100 cm x breedte 80 cm x dikte 10 cm
- 3.
De afmetingen van een gedenkteken op een particulier graf categorie B grafnummer 1 tot en met 680 moet voldoen aan de volgende eisen:
  - a.
situatie staand breedte 100 cm x hoogte 90 cm x dikte 10 cm
  - b.
voetstuk breedte 100 cm x hoogte 8 cm x dikte 15 cm
  - c.
omranding, afdekking en/of beplanting mag tot maximaal 50 cm voor en ter breedte van het voetstuk aangebracht worden.
- 4.
De afmetingen van een gedenkteken op een particulier graf categorie C op begraafplaats Drostenkamp moet voldoen aan de volgende eisen,
  - a.
situatie staand breedte 100 cm x hoogte 70 cm x dikte 10 cm
  - b.
voetstuk breedte 100 cm x hoogte 8 cm x dikte 15 cm
  - c.
omranding, afdekking en/of beplanting mag tot maximaal 50 cm voor en ter breedte van het voetstuk aangebracht worden.
- 5.
De afmetingen van een gedenkteken op een particulier kindergraf moet voldoen aan de volgende eisen:
- De grafbedekking, inclusief gedenkteken en beplanting is vrij binnen de maximale maten van lengte 120 cm x breedte 80 cm x hoogte 80 cm
- 6.
De afmetingen van een gedenkteken op een urnengraf behalve de Drostenkamp heeft de maximale maten van:
  - a.
lengte 56 cm x breedte 56 cm x hoogte 56 cm
- 7.
De afmetingen van een gedenkteken op een urnengraf op begraafplaats Drostenkamp heeft de maximale maten van:
  - a.
lengte 50 cm x breedte 50 cm x hoogte 25 cm
- 8.
De afmetingen van een gedenkplaatje op een zuil bij een strooiveld moet voldoen aan de volgende eisen:
  - a.
lengte 15 cm x breedte 15 cm x dikte 1 cm
- 9.
Het is aan de rechthebbende of belanghebbende verplicht om op het gedenkteken aan de linkerzijde het grafnummer te laten graveren vóór plaatsing van het gedenkteken. Het college bepaalt het grafnummer.
- 10.
Het college kan van de genoemde afmetingen ontheffing verlenen.
Artikel 9. Plaatsing gedenkteken
- 1.
Het tijdstip van plaatsing, herstel of vervanging van het gedenkteken dient ten minste twee werkdagen van tevoren kenbaar gemaakt te worden aan de beheerder. In overleg met de beheerder wordt bepaald wanneer en onder welke voorwaarden de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd.
- 2.
Het plaatsen van de gedenktekens dient plaats te vinden op maandag t/m zaterdag onder de in artikel 1, eerste lid gestelde tijden.
- 3.
Indien er beschadigingen ontstaan ten gevolge van werkzaamheden op of aan het gedenkteken, moet de veroorzaker hiervan zich melden bij de beheerder van de begraafplaats. In overleg met de beheerder wordt bepaald of de schade door of op kosten van de veroorzaker worden hersteld.
Artikel 10. Grafbeplanting
- 1.
Het oppervlak van het particulier graf kan door de rechthebbende van het graf worden beplant met gewassen die de voor het graf beschikbare oppervlakte, in artikel 4, niet overschrijden of die door snoeien binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden. De hoogte van deze gewassen mag de voor het gedenkteken toegestane hoogte op het graf niet overschrijden, zie artikel 7.
- 2.
Gewassen die buiten de ruimte van het grafoppervlak worden geplant of overhangen, kunnen van gemeentewege verwijderd worden, zonder dat de gemeente tot enige vergoeding verplicht is. Dit geldt ook voor afgestorven beplanting.
- 3.
Op graven, met uitzondering natuurgraven, kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen. Op een graf mogen éénjarige gewassen worden geplant.
- 4.
De winterharde gewassen die op de particuliere graven worden geplant mogen bij volle wasdom de hoogte van de grafbedekking niet overschrijden en de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door snoeien binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden.
- 5.
Geplaatste kerststukjes dienen door de rechthebbende of belanghebbende te worden verwijderd uiterlijk vóór 1 maart van het jaar daaropvolgend. Indien op 1 maart de genoemde kerststukjes nog aanwezig zijn, worden deze door de beheerder verwijderd en vernietigd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op een schadevergoeding.
Artikel 11. Grafkelders
- 1.
Voor het plaatsen of vervangen van een grafkelder is een door het college verleende vergunning vereist.
- 2.
Het stichten van een grafkelder geschiedt door de zorg, voor risico en op kosten van de aanvrager na verkregen vergunning van het college.
- 3.
De voorwaarden waaraan een grafkelder moet voldoen zijn:
  - a.
de gebruikte materialen zijn duurzaam;
  - b.
de fundering en constructie zijn veilig;
  - c.
de grafkelder is beheer-technisch en esthetisch aanvaardbaar;
  - d.
de grafkelder is waterdicht;
  - e.
er is een ontluchtingssysteem aangebracht;
  - f.
De bovenkant van een keldergraf is op gelijke hoogte met het maaiveld.
- 4.
De afmetingen van de ruimte waarbinnen een grafkelder mag worden aangebracht, zijn:
  - a.
lengte 240 cm x breedte 100 cm x 150 cm hoogte beneden maaiveld.
- 5.
Degene die in een grafkelder wil doen begraven, is verplicht op zijn kosten deze kelder voor de begrafenis te laten openen en na het begraven terstond te laten sluiten.
- 6.
Het openen van een grafkelder, anders dan tot het daarin opnemen van overledenen en in dat geval eerder dan twee uren tevoren, is verboden, tenzij de beheerder van de begraafplaatsen hiervoor toestemming heeft verleend.
- 7.
Indien de rechthebbende zijn verplichtingen ten aanzien van het sluiten niet nakomt, geschiedt sluiting op zijn kosten van gemeentewege.
Artikel 12. Slotbepalingen
- 1.
Dit uitvoeringsbesluit kan worden aangehaald als: “Uitvoeringsbesluit voor het beheer en gebruik van grafbedekkingen, graven en asbezorging op de gemeentelijke begraafplaatsen Berkelland 2025”.
- 2.
Het uitvoeringsbesluit treedt in de plaats van alle voorafgaande voorschriften van de begraafplaatsen met betrekking tot de grafbedekkingen.
- 3.
Dit uitvoeringsbesluit treedt inwerking de dag na bekendmaking.”
Artikel
II
1.
Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.
2.
De naam van de Regels grafbedekkingen gemeentelijke begraafplaatsen Berkelland 2006 wordt gewijzigd naar Uitvoeringsbesluit gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Berkelland 2025.
Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders op 26 november 2024
De secretaris,
De voorzitter

Bijlage: Grafsoorten per begraafplaats
Begraafplaats | Particulier graf 1-laag | Particulier graf 2-laag | Particulier kindergraf | Algemeen graf | Natuurgraf | Particulier urnengraf
Begraafplaats Borculoseweg | | | | | |
Begraafplaats De Sprakelberg | X | | X | X | X | X
Begraafplaats Deugenweerd | X | | | | |
Begraafplaats Drostenkamp | X | X | X | | | X
Begraafplaats Geesteren | X | | | | | X
Begraafplaats Gelselaar | X | | | | | X
Begraafplaats Haaksbergseweg | X | X | X | | X | X
Begraafplaats Haarlo | X | | | | | X
Begraafplaats Lindevoort | X | | | | |
Begraafplaats Rozenkamp (niet meer begraven) | | | | | |
Begraafplaats Ruurlo | X | X | X | | | X