GEMEENTEBLAD
Officiële uitgave van de gemeente Huizen

Subsidieregeling woningisolatie Huizen 2026-2030
Burgemeester en wethouders van Huizen, in vergadering bijeen op 6 november 2025
gelet op het bepaalde in artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening Huizen 2025
gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht
besluit de Subsidieregeling woningisolatie Huizen 2026-2030 vast te stellen
Artikel
1

Algemene bepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
- a.
college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen;
- b.
indieningstermijn: de tijd tussen het plaatsen van de maatregel en het indienen van de subsidieaanvraag;
- c.
plaatsingsdatum: de datum waarop de isolatiemaatregel in de woning is aangebracht
- d.
(subsidie)aanvraag: schriftelijk verzoek aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen om subsidie;
- e.
woningeigenaar: natuurlijk persoon die (mede-)eigenaar en hoofdbewoner is van de woning;
- f.
woning: uitsluitend een binnen de gemeente Huizen gelegen woonruimte die bestemd is om permanent als zelfstandige woongelegenheid te worden bewoond, dus geen schuren, garages of andere bijgebouwen.
Artikel
2

Doelstelling en doelgroep
Het Klimaatakkoord gaat uit van een CO2-neutrale en aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050. Deze subsidieregeling stimuleert woningeigenaren in Huizen om maatregelen te nemen die de woning isoleren. Daarmee worden de woningen energiezuiniger en comfortabeler. Het isoleren van woningen is een noodzakelijke stap naar een CO2-neutrale en aardgasvrije woningvoorraad.
Artikel
3

Subsidieperiode en subsidieplafond
- a.
Het aanvragen van subsidie is mogelijk vanaf 1 januari 2026.
- b.
De uiterste aanvraagdatum is 1 oktober 2030 of eerder, te weten op de dag dat het subsidieplafond wordt bereikt.
- c.
Het subsidieplafond (het totale subsidiebedrag) wordt bekend gemaakt op www.huizen.nl. Het college kan besluiten om het subsidieplafond tijdens de looptijd van deze regeling te wijzigen.
- d.
Het bereiken van het subsidieplafond wordt bekendgemaakt op www.huizen.nl. Aanvragen die na deze bekendmaking worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.
Artikel
4

Subsidiecriteria
- a.
Subsidie kan alleen worden aangevraagd door een woningeigenaar.
- b.
Aanvragen worden uiterlijk 12 maanden na de plaatsingsdatum ingediend. Aanvragen die later dan 12 maanden na de plaatsingsdatum worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.
- c.
Per woning wordt binnen de looptijd van deze regeling maximaal € 1.000,- aan subsidie verstrekt.
- d.
Per woning kunnen binnen de looptijd van deze regeling meerdere aanvragen worden ingediend totdat het maximumbedrag van € 1.000 voor de woning is bereikt.
- e.
De subsidie per woning bedraagt nooit meer dan 40% van de investering van de uitgevoerde maatregelen in die woning.
Artikel
5

Weigeringsgronden
Subsidie wordt in ieder geval geweigerd, indien:
- •voor precies dezelfde maatregel op dezelfde plek in de woning al subsidie is aangevraagd (en is toegekend of zal worden toegekend) onder de eerder geldende Subsidieregeling woningisolatie Huizen
- •het maximumbedrag voor de woning is bereikt;
- •de maatregel door de woningeigenaar zelf wordt geplaatst (doe-het-zelfmaatregelen);
- •de aanvraag een maatregel betreft aan nieuw te plaatsen uitbreidingen aan woningen, zoals aan- en uitbouwen, erkers en dakkapellen;
- •de aanvraag een maatregel betreft aan een schuur, garage of bijgebouw;
- •bij een aanvraag voor dakisolatie het dak asbest bevat, tenzij de aanvrager aantoont dat het asbest voor plaatsing van de dakisolatie wordt verwijderd;
- •er geen gebruik wordt gemaakt van het door het college vastgestelde aanvraagformulier;
- •het subsidieplafond is bereikt of door toekenning van de subsidie zou worden overschreden.
Artikel
6

Subsidiabele maatregelen en subsidiebedragen
- a.
De subsidiabele maatregelen, eisen en subsidiebedragen zijn in onderstaande subsidielijst opgenomen. Het college kan deze subsidielijst wijzigen.
- b.
Bij het vervangen van houten kozijnen door kunststof kozijnen bij glasisolatie aan de voorgevel of openbaar toegankelijk gebied is een omgevingsvergunning nodig. De gemeente vergoedt in die gevallen, aanvullend op de subsidie voor de maatregel, 100% van de legeskosten van de omgevingsvergunning tot een maximum van € 500,-.
Maatregel | Minimum omvang | Warmteweerstand (Rd) of warmtedoorgangs-coëfficiënt (U) | Subsidie bedrag per m^2 | Eventuele bonus per m^2 voor biobased isolatie | Extra: tegemoetkoming legeskosten
Gevelisolatie | 10 m^2 | Rd ≥ 3,5 | € 20,25 | € 6,00 | -
Spouwmuurisolatie | 10 m^2 | Rd ≥ 1,1 | € 5,25 | € 1,50 | -
Dakisolatie | 20 m^2 | Rd ≥ 3,5 | € 16,25 | € 5,00 | -
Zolder- of vlieringvloerisolatie | 20 m^2 | Rd ≥ 3,5 | € 4,00 | € 1,50 | -
Vloerisolatie | 20 m^2 | Rd ≥ 3,5 | € 5,50 | € 2,00 | -
Bodemisolatie | 20 m^2 | Rd ≥ 3,5 | € 3,00 | € 1,00 | -
HR++ glas | 3 m^2 | U ≤ 1,5 | € 25,00 | | 100% tot een maximum van € 500,00
HR++ glas monumenten | 3 m^2 | U ≤ 3,0 | € 46,00 | | 100% tot een maximum van € 500,00
Triple glas | 3 m^2 | U ≤ 0,7 (glas) | € 111,00 | | 100% tot een maximum van € 500,00
Artikel
7

Aanvragen van subsidie
- a.
Bij het aanvragen van subsidie en het gelijktijdig indienen van de verantwoording over de uitgevoerde maatregelen wordt gebruik gemaakt van het door het college vastgestelde formulier. Op het formulier staat welke gegevens nodig zijn voor de aanvraag. Dit zijn in ieder geval een kopie van de factuur, een kopie van het betalingsbewijs zoals een bankafschrift en informatie over de aard en omvang van de maatregel(en), zoals een kopie van de offerte.
- b.
Het aanvraagformulier is toegankelijk via www.huizen.nl.
- c.
Bij onvolledig of onjuist ingediende aanvragen wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld de aanvraag te corrigeren of aan te vullen.
- d.
Het college kan aanvullende gegevens vragen indien dat van belang is voor het beoordelen van de subsidieaanvraag.
- e.
Indien voor de maatregel een omgevingsvergunning is vereist, moet met de aanvraag de kopie van de aanvraag voor de omgevingsvergunning of de al verleende vergunning worden meegestuurd.
- f.
Indien voor de aan te brengen maatregel een sloopmelding voor asbest is vereist, moet met de aanvraag de kopie van deze sloopmelding worden meegestuurd.
Artikel
8

Verlenen en vaststellen van subsidie
- a.
Subsidieaanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst van volledig ingediende aanvragen.
- b.
Het college beslist binnen acht weken na ontvangst van de complete aanvraag over het verlenen en gelijktijdig vaststellen van de aangevraagde subsidie. Dit besluit wordt per brief kenbaar gemaakt aan de aanvrager. De beslissing kan met maximaal vier weken worden verdaagd voor zover de controle op de juistheid van de gegevens daartoe aanleiding geeft.
- c.
Indien voor het treffen van de maatregel een omgevingsvergunning nodig is beslist het college, in afwijking van artikel 9, lid b in ieder geval binnen acht weken nadat de aanvrager over een onherroepelijke vergunning beschikt.
Artikel
9

Uitbetalen van subsidie
Toegekende subsidie wordt uiterlijk binnen vier weken na verzending van het subsidiebesluit uitbetaald.
Artikel
10

Slotbepalingen
- a.
Het college kan, bijvoorbeeld op basis van een controle, het besluit tot toekenning van de subsidie intrekken of wijzigen overeenkomstig het bepaalde in artikel 4:48, eerste lid, en artikel 4:49, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.
- b.
Het college kan afwijken van deze regeling indien strikte toepassing van de regels zou leiden tot niet gerechtvaardigde hardheid.
- c.
In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het college.
- d.
Deze subsidieregeling geldt tot en met 31 december 2030.
- e.
Deze subsidieregeling kan worden aangehaald als “Subsidieregeling woningisolatie Huizen 2026-2030”.
Aldus besloten in de vergadering van B&W van de gemeente Huizen op 6 november 2025