GEMEENTEBLAD
Officiële uitgave van de gemeente Terschelling

Subsidieregeling isolatiemaatregelen Terschelling 2025
Het college van burgemeester en wethouders van Terschelling gelet op artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Terschelling 2011;
besluit vast te stellen de volgende subsidieregeling:
Subsidieregeling isolatiemaatregelen Terschelling 2025
Hoofdstuk
1.

Algemene bepalingen
Artikel
1.

Begripsomschrijvingen
Dakisolatie: het isoleren van het bestaande dak in de thermische schil, of van de bestaande zolder- of vlieringvloer (als de zolder onverwarmd is);
Gevelisolatie: het isoleren van de bestaande buitengevel met isolatiemateriaal;
Hoog-rendementsglas: isolatieglas in de thermische schil;
Monumentenglas en vacuümglas: isolatieglas voor monumentale gebouwen;
Spouwmuurisolatie: het isoleren van bestaande spouwmuren in de thermische schil;
Vloerisolatie en/of bodemisolatie: het isoleren van de bestaande vloer en/of de bestaande bodem (ofwel de kruipruimte) in de thermische schil;
Fossiele oorsprong: aardolie, aardgas, steenkool en bruinkool (koolwaterstof verbindingen die zijn ontstaan uit resten van plantaardig en dierlijk leven in het geologisch verleden van de aarde);
Natuurlijke materialen: isolatiemateriaal van natuurlijke oorsprong, zoals hennep, vlas, katoen.
Isolatiemateriaal van fossiele oorsprong: isolatiemateriaal dat gemaakt is met petrochemische of energie-intensieve processen, zoals PUR, PIR, EPS, steenwol, glaswol.
ISDE: Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE), een financiële tegemoetkoming voor woningeigenaren en zakelijke gebruikers, uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
RD-waarde: warmteweerstand van het materiaal, door de fabrikant aangegeven isolatiewaarde van een materiaal, uitgedrukt in m^2K/W. Hoe hoger de waarde des te beter de isolatiewaarde;
U-waarde: warmtedoorgangswaarde, uitgedrukt in W/m^2K. Hoe lager de waarde hoe beter het glas isoleert;
m^2K/W: hoeveel Watt energie die door een vlak van 1 m^2 gaat bij een dikte van 1 meter, per graad Kelvin temperatuurverschil tussen beide vlakken;
W/m^2K: de hoeveelheid warmte die door een vierkante meter glas verloren gaat bij een temperatuurverschil van 1 graad Kelvin tussen binnen- en buitenkant van het glas.
Hoofdstuk
2.

Subsidieverstrekking
Artikel
2.

Doel
Deze subsidieregeling heeft als doel woningeigenaren tot actie aan te zetten hun woning te isoleren in het kader van het uitvoeringsprogramma “Samen duurzaam”. Daarnaast heeft de regeling tot doel het toepassen van natuurlijke materialen als isolatiemateriaal te stimuleren.
Artikel
3.

Doelgroep
Subsidie kan worden verleend aan personen die als bewoner in een woning staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen van de gemeente Terschelling. De subsidieregeling is alleen bedoeld voor het verbeteren van de isolatiewaarden van de eigen woning, zoals omschreven in art. 5.
Artikel
4.

Subsidieplafond
Het subsidieplafond is tot 31 december 2025 100.000,- euro.
Artikel
5.

Subsidiabele isolatiemaatregelen & minimale isolatiewaarde
1.
De energiebesparende maatregelen waaruit gekozen kan worden zijn: spouw-, dak-, vloer-, gevelisolatie en hoog-rendementsglas.
2.
Er wordt alleen subsidie gegeven voor maatregelen met een aanzienlijke isolatiewaarde. In onderstaande tabel wordt de minimaal benodigde isolatiewaarde per maatregel weergegeven.
3.
De isolatiewaardes zijn gekoppeld aan de geldende ISDE, een landelijke subsidie. Worden de daarin genoemde waardes tijdens de looptijd van deze subsidieregeling verhoogd, dan veranderen ook de isolatiewaardes in onderstaande tabel.
Isolatiemaatregel | Isolatiewaarde
Spouwmuur | minimale Rd-waarde 1,1* [m^2 K/W]
Dak | minimale Rd-waarde 3,5* [m^2 K/W]
Zolder- of vlieringvloer | minimale Rd-waarde 3,5* [m^2 K/W]
Gevel | minimale Rd-waarde 3,5* [m^2 K/W]
Vloer | minimale Rd-waarde 3,5* [m^2 K/W]
Bodem (eventueel gecombineerd met vloerisolatie) | minimale Rd-waarde 3,5* [m^2 K/W]
HR++ glas | maximale U-waarde 1,2* [W/m^2K]
Triple-glas | maximale U-waarde 0,7* [W/m^2K]
Triple-glas gecombineerd met (nieuw) isolerend kozijn | Triple-glas: maximale U-waarde 0,7* [W/m^2K] Kozijnen: maximale U-waarde 1,5* [W/m^2K]
Monumentenglas** | maximale U-waarde 1,2* [W/m^2K]
Vacuümglas** in bestaand kozijn | maximale U-waarde 0,7* [W/m^2K]
Panelen in combinatie met HR++ glas | maximale U-waarde 1,2* [W/m^2K]
Panelen in combinatie met triple-glas | maximale U-waarde 0,7* [W/m^2K]
*betreft de toegevoegde isolatie
**isolatieglas voor monumentale gebouwen.
Hoofdstuk
3.

Indiening van de aanvraag
Artikel
6.

Indiening
1.
De subsidieaanvraag wordt na afloop van de werkzaamheden ingediend;
2.
Voor de aanvraag van de subsidie wordt gebruik gemaakt van het ‘aanvraagformulier isolatiemaatregelen 2025’;
3.
Er mogen meerdere aanvragen worden ingediend per maatregel per adres zolang de regeling loopt en het maximum subsidiebedrag per maatregel per adres niet wordt overschreden.
4.
Bij de aanvraag van de subsidie wordt een op naam gestelde factuur en een betalingsbewijs bijgevoegd bij het ‘aanvraagformulier isolatiemaatregelen’.
Artikel
7.

Uitvoeringstermijn
1.
De aanvrager moet de maatregelen hebben uitgevoerd tussen 1 januari 2025 en 31 december 2025.
2.
De verantwoording moet uiterlijk op 1 april 2026 aan de gemeente zijn overhandigd, anders verloopt het recht op subsidie.
Artikel
8.

Vaststelling
Het besluit tot vaststelling van de subsidie vermeldt de subsidiabele kosten, het subsidiepercentage en het subsidiebedrag.
Artikel
9.

Subsidiabele kosten
1.
De subsidiabele kosten incl. BTW zijn de gemaakte kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van de isolatiemaatregelen. Hieronder worden verstaan:
- 1.
Kosten van materialen en hulpmiddelen;
- 2.
Kosten van machines en apparatuur;
- 3.
Loonkosten;
2.
De subsidie van 32,5% wordt alleen gegeven op de materiaalkosten. Voor de overige subsidiabele kosten geldt het reguliere percentage van 15%.
Artikel
10.

Hoogte van de subsidie
1.
De hoogte van de subsidie is 15% van de subsidiabele kosten met een maximum van €1.000,- per maatregel als gebruik wordt gemaakt van isolatiemateriaal van fossiele oorsprong;
2.
De hoogte van de subsidie is 32,5% van de subsidiabele kosten met een maximum van €2.000,- voor isolatiematerialen van natuurlijk materiaal;
3.
De hoogte van de subsidie is 32,5% van de subsidiabele kosten met een maximum van €2.000,- voor vacuümglas toegepast in bestaande kozijnen.
Isoleren: | Percentage v/d subsidiabele kosten: | Met een max. van:
Regulier | 15% | €1.000,-
Natuurlijke materialen | 32,5% | €2.000,-
Vacuümglas | 32,5% | €2.000,-
4.
Het college kan gemotiveerd het subsidiepercentage en het maximaal te ontvangen bedrag bijstellen.
Artikel
11.

Beoordeling van de aanvraag
1.
De beoordeling is gebaseerd op de factuur, de bijgevoegde productspecificaties, een bewijs van betaling en een getekende versie van het ‘Aanvraagformulier isolatiemaatregelen 2025’;
2.
Binnen drie weken na ontvangst van de volledige stukken wordt de aanvrager op de hoogte gesteld over het wel of niet toekennen van de subsidie.
Artikel
12.

Uitbetaling van de aanvraag
De toegekende subsidie wordt binnen 30 dagen na beschikking uitbetaald aan de aanvrager van de genomen isolatiemaatregel(en).
Hoofstuk
4.

Weigering
Artikel
13.

Weigeringsgronden
De subsidie kan worden geweigerd als:
- 1.
De isolatiemaatregelen zijn aangebracht in strijd met geldende regelgeving;
- 2.
Aanvrager failliet is verklaard of aan hem surséance van betaling is verleend of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend;
- 3.
Het opgenomen subsidieplafond is bereikt.
Hoofdstuk
5.

Verplichtingen van de subsidieontvanger
Artikel
14.

Meldingsplicht en steekproefsgewijze controle
1.
Als uit de ingediende bewijsstukken blijkt dat niet is voldaan aan de vereisten voor het toekennen van de subsidie, kan het college de subsidie lager of op nihil vaststellen;
2.
Het college kan de subsidieontvanger verzoeken mee te werken aan een steekproefsgewijze controle ten aanzien van de gesubsidieerde activiteiten. De subsidieontvanger dient aan te tonen dat de activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat is voldaan aan de vereisten voor het toekennen van de subsidie.
Hoofdstuk
6.

Slotbepalingen
Artikel
15.

Inwerkingtreding
1.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag volgend op de bekendmaking in het elektronisch gemeenteblad en is geldig van 1 januari 2025 tot 1 januari 2026;
2.
Eerdere versies van de Subsidieregeling isolatiemaatregelen komen per 1 januari 2025 te vervallen.
Artikel
16.

Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als:
Subsidieregeling isolatiemaatregelen Terschelling 2025.
Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, d.d. 28 januari 2025
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,
H.M. de Jong,
secretaris/directeur
mr. R.S. Cazemier,
wnd. burgemeester