GEMEENTEBLAD
Officiële uitgave van de gemeente Veenendaal

COLLEGEBESLUIT TOT VASTSTELLING VAN DE SUBSIDIEREGELING SLIM ENERGIEGEBRUIK GEMEENTE VEENENDAAL
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal;
Overwegende dat
- • Netcongestie een steeds groter probleem is maar met slimme oplossingen het mogelijk is om te helpen om pieken op het elektriciteitsnetwerk te verminderen;
- • Dit bijvoorbeeld kan door eigen opgewekte zonne-energie direct te verbruiken of door op piekmomenten van vraag op het elektriciteitsnetwerk minder te verbruiken;
- •Het college “slim energiegebruik” verder wil stimuleren en ervaring wil opdoen met het verminderen van pieken op het elektriciteitsnetwerk en zoveel mogelijk eigen opgewekte energie zelf te gebruiken met behulp van slimme energietechnieken waarmee hernieuwbare energie wordt opgewekt, energie wordt bespaard en het elektriciteitsnetwerk wordt ontlast;
Gelet op
artikel 2 van de Algemene Subsidieverordening Veenendaal;
Besluit
vast te stellen de Subsidieregeling slim energiegebruik gemeente Veenendaal.
Artikel
1

Definities
- a. ASV: | Algemene Subsidieverordening Veenendaal;
- b. Awb: | Algemene wet bestuursrecht;
- c. Energieloket Veenendaal: | het Energieloket helpt inwoners en ondernemers met verduurzamen. Het Energieloket is er om te helpen een manier te vinden om je woning of bedrijfspand te verduurzamen en energie te besparen;
- d. Het college: | het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal;
- e. Particuliere woning(en): | een woning in eigendom van een particuliere woningeigenaar bestemd voor permanente bewoning met inbegrip van de voor permanente bewoning bestemde bijgebouwen behorende bij die woning;
- f. VvE: | Vereniging van eigenaren als bedoeld in artikel 112, eerste lid, onderdeel e, van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek;
- g. Piekbelasting of piekmomenten: | Als er tegelijkertijd veel elektriciteit wordt gebruikt of wordt teruggeleverd ontstaan er pieken op het elektriciteitsnetwerk wat tot problemen kan leiden zoals overbelasting.
- h. Slimme energietechnieken: | innovatieve technologieën die energieverbruik optimaliseren, zoals slimme thermostaten, energieopslag en efficiënte energiedistributie (energie verspreiding);
- i. Slim energiegebruik: | het efficiënt en bewust omgaan met energie door middel van technologieën en gedrag om energieverspilling te minimaliseren;
- j. Collectief van bewoners: | een groep mensen die samen in een buurt of gemeenschap wonen en samenwerken aan gezamenlijke doelen of projecten;
- k. Collectief bodemwarmtesysteem: | een systeem waarbij een groep huizen gebruik maakt van een gezamenlijke bron van aardwarmte voor verwarming en koeling van de woningen;
- l. Zonne-energie: | energie die wordt opgewekt uit zonlicht, zoals zonnepanelen;
- m. PV-panelen of Zonnepanelen | Een paneel dat zonne-energie omzet in elektriciteit;
- n. Particuliere woningeigenaar: | een persoon die een huis bezit voor eigen bewoning.
Artikel
2

Toepassingsbereik
Deze subsidieregeling is van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor technieken, zoals omschreven in artikel 7 en 8.
Artikel
3

Doel van de subsidie
- 1.
Deze regeling beoogt:
  - a.
stimuleren en ervaring opdoen met slim energiegebruik door bewoners om het elektriciteitsnetwerk zo optimaal mogelijk te benutten;
  - b.
bewoners bewust te maken van de mogelijkheden en technieken waarmee zij kunnen bijdragen aan het tegengaan van pieken op het elektriciteitsnetwerk;
  - c.
zoveel mogelijk gebruik maken van eigen opgewekte energie;
  - d.
particuliere woningeigenaren en VvE’s tegemoet komen bij de extra investering die nodig is voor de aanschaf van slimme(re) energietechnieken;
  - e.
bewonerservaringen opdoen voor communicatiedoeleinden om als voorbeeld te dienen voor anderen;
  - f.
piekmomenten (tussen 16:00 – 21:00) op het elektriciteitsnetwerk vermijden door apparaten slim in te stellen.
- 2.
Het maatschappelijke achterliggend doel is bij te dragen aan de transitie naar een Energieneutraal Veenendaal.
Artikel
4

Doelgroep van de subsidie
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan aanvragers zijnde:
- a.
eigenaar-bewoner van één en dezelfde particuliere woning in Veenendaal;
- b.
eigenaar-bewoner van één en dezelfde particuliere woning binnen een VvE in Veenendaal;
- c.
collectief van bewoners van particuliere woningen in Veenendaal;
- d.
collectief van bewoners van particuliere woningen binnen een VvE in Veenendaal.
Artikel
5

Stapelen
Het is toegestaan om deze subsidieregeling te stapelen op andere regelingen als die eveneens gestapeld mogen worden.
Artikel
6

Algemene subsidievoorwaarden
- 1.
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor technieken, omschreven in artikel 7 en artikel 8, die in de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025 zijn of worden aangeschaft en geïnstalleerd.
- 2.
Er kan maximaal eenmaal subsidie per woning worden aangevraagd waarbij tevens geldt dat ook maar voor één van technieken, omschreven in artikel 7 en artikel 8, subsidie kan worden aangevraagd.
Artikel
7

Subsidievoorwaarden slimme technieken
- 1.
De slimme techniek moet voldoen aan de criteria die zijn opgenomen in:
  - a.
deel 1 van de bijlage, voor wat betreft particuliere woningeigenaren;
  - b.
deel 2 van de bijlage, voor wat betreft Vereniging van Eigenaren.
- 2.
Het maximale subsidiebedrag per slimme techniek is opgenomen in deel 1 en 2 van de bijlage.
Artikel
8

Subsidievoorwaarden eigen idee techniek
- 1.
De eigen idee techniek moet voldoen aan de criteria die zijn opgenomen in deel 3 van de bijlage, waarbij minimaal 45 van de 60 punten worden behaald.
- 2.
Het subsidiebedrag bedraagt 50% van de gemaakte kosten voor de eigen idee techniek met een maximum van € 2.000,-.
Artikel
9

Subsidieplafond
- 1.
Het totale subsidieplafond voor slimme technieken, omschreven in artikel 7, is € 79.000,-, waarbij in deel 1 en 2 van de bijlage het subsidieplafond nader is verdeeld per techniek.
- 2.
Het totale subsidieplafond voor de eigen idee techniek, omschreven in artikel 8, is € 10.000,-.
- 3.
Het college kan het subsidieplafond van het eerste en tweede lid verlagen conform artikel 5 van de ASV.
- 4.
Een verlaging geldt ook voor reeds ingediende aanvragen.
- 5.
Het college kan het subsidieplafond bij afzonderlijk besluit wijzigen.
Artikel
10

Wijze van verdeling
- 1.
Honorering van aanvragen voor subsidies, die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, vindt plaats in volgorde van indiening per datum en tijd bij het college, totdat het vastgestelde subsidieplafond is bereikt.
- 2.
Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum en tijd waarop de aanvraag volledig is aangevuld.
- 3.
Indien het college op de dag dat het subsidieplafond wordt bereikt, meer dan één aanvraag ontvangt, stelt het de onderlinge rangschikking van die aanvragen vast aan de hand van het aangevraagde subsidiebedrag waarbij het laagste bedrag voor gaat.
Artikel
11

Aanvraag subsidie en beslistermijn
- 1.
Aanvragen voor subsidie kunnen tussen het moment van inwerkingtreding van de subsidieregeling en 31 december 2025 worden ingediend.
- 2.
Aanvragen voor subsidie kunnen zowel voor aangeschafte en geïnstalleerde technieken, omschreven in artikel 7 en 8, als voor nog aan te schaffen en nog te installeren technieken worden ingediend.
- 3.
De aanvrager maakt voor de subsidieaanvraag voor de slimme techniek gebruik van het door het college vastgestelde aanvraagformulier op https://energiesamenfoodvalley.nl/veenendaal/slim-energiegebruik.
- 4.
De aanvrager maakt voor de subsidieaanvraag voor een eigen idee techniek gebruik van het aanvraagformulier, bedoeld in het tweede lid, waarbij aanvullend de volgende gegevens worden aangeleverd:
  - a.
een beschrijving van de techniek en hoe deze oplossing bijdraagt aan het doel van de subsidie, zoals opgenomen in artikel 3, inclusief een globale tijdsplanning en de verwachte kosten zonder subsidie;
  - b.
een of meerdere offertes;
  - c.
een puntenbeoordeling aan de hand van de criteria van deel 3 Subsidielijst eigen idee techniek van de bijlage.
- 5.
Het college verleent de subsidie binnen 8 weken nadat de subsidieaanvraag is ingediend.
- 6.
Het college kan het besluit op de subsidieaanvraag eenmaal met maximaal 8 weken verlengen.
- 7.
In afwijking van het vijfde lid kan het college de subsidie direct vaststellen als de techniek, omschreven in artikel 7 of 8, al is aangeschaft en geïnstalleerd.
Artikel
12

Verplichtingen
- 1.
De aanvrager stelt wanneer dat gewenst is door het college, gegevens ter beschikking aan het college en of het Energieloket Veenendaal over het functioneren van de installatie/techniek gedurende drie opvolgende jaren, ingaand na uitkering van de subsidie.
- 2.
De aanvrager verstrekt, wanneer dat gewenst is door het college of Energieloket Veenendaal, gedurende drie opeenvolgende jaren na toekenning van de subsidie, gegevens die het effect van de installatie of techniek op het energieverbruik van de woning(en) monitoren.
- 3.
De aanvrager zorgt ervoor dat de gesubsidieerde techniek geïnstalleerd wordt door een professionele installateur, zodat het apparaat primair gebruikmaakt van zelf opgewekte energie en waarbij het apparaat zo weinig mogelijk elektriciteit uit het netwerk gebruikt tijdens de piekuren 16:00 – 21:00 uur.
- 4.
De subsidieontvanger levert bewijs aan dat het apparaat slim is ingeregeld. Bij voorkeur wordt dit bewijs verstrekt door de professionele installateur die verantwoordelijk is voor de installatie en inregeling. Indien dit niet mogelijk is, kan een ander soort bewijs in overleg met het Energieloket Veenendaal worden aangeleverd.
- 5.
De aanvrager werkt minimaal één keer mee aan een communicatie-uiting ter stimulering van andere huiseigenaren en VvE's. De medewerking vindt uiterlijk op 31 december 2025 plaats.
- 6.
De aanvrager levert een verklaring aan waarin deze aangeeft dat deze het college vrijstelt van aansprakelijkheden omtrent het functioneren van de techniek. De investeringsbeslissing vindt derhalve plaats op eigen risico van de aanvrager.
- 7.
De aanvrager dient na aanmelding via het aanmeldformulier een traject te doorlopen met het Energieloket Veenendaal en af te stemmen dat de gewenste installatie aan de eisen van de subsidie voldoet.
- 8.
In aanvulling op ASV, gelden de volgende verplichtingen voor de aanvrager:
  - a.
de aanvrager draagt er zelf zorg voor dat de maatregel(en) technisch uitvoerbaar is of zijn en, indien van toepassing, aan de benodigde wettelijke voorschriften is of wordt voldaan zoals het verkrijgen van een ontheffing, vergunning, e.d., voor het uitvoeren van de maatregel(en).
  - b.
de aanvrager verleent op verzoek van een gemeentelijke toezichthouder medewerking aan controle op de uitgevoerde werkzaamheden.
- 9.
De aanvrager levert foto’s aan van de ruimte waar het apparaat is geplaatst vóór en na plaatsing.
- 10.
Het college kan om aanvullend bewijs vragen om aan te tonen dat de installatie daadwerkelijk is gerealiseerd in de woning van de aanvrager.
Artikel
13

Weigeringsgronden
- 1.
De aanvraag is in strijd met het doel van deze subsidieregeling.
- 2.
De aanvraag is gedaan buiten de aanvraagtermijn, zoals bepaalt in artikel 11 lid 1.
- 3.
Onverminderd het tweede lid van artikel 4:25 van de Awb, artikel 4:35 van de Awb en het eerste tot en met derde lid van artikel 10 van de ASV weigert het college een subsidie als de aanvraag wordt gedaan voor activiteiten die naar het oordeel van het college al uitgevoerd worden door anderen of gefinancierd.
Artikel
14

Ambtelijke vaststelling subsidie en betaling
- 1.
Als het college op grond van het vijfde lid van artikel 11 een subsidie heeft verleend dan stelt het college de subsidie ambtshalve vast binnen 13 weken nadat de activiteit uiterlijk moet zijn uitgevoerd.
- 2.
Het college keert de vastgestelde subsidie, op grond van het vorige lid of op grond van het zevende lid van artikel 11, uit op het door de aanvrager opgegeven rekeningnummer.
Artikel
15

Hardheidsclausule
Het college kan een of meerdere artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing ervan gelet op het belang van het doel van deze regeling leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.
Artikel
16

Evaluatie
Het college evalueert deze subsidieregeling periodiek of als hier aanleiding toe is.
Artikel
17

Intrekken oude regeling
De Subsidieregeling slim energiegebruik gemeente Veenendaal 2024 wordt ingetrokken
Artikel
18

Overgangsrecht
- 1.
Subsidies die zijn verleend onder de werking van de Subsidieregeling slim energiegebruik gemeente Veenendaal 2024 en die van kracht zijn op het moment van inwerkingtreding van deze regeling, worden aangemerkt als subsidies krachtens deze regeling.
- 2.
Als vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling een aanvraag om subsidie op grond van de Subsidieregeling slim energiegebruik gemeente Veenendaal 2024 is ingediend waarop nog niet beslist is, wordt daarop deze regeling toegepast.
- 3.
Op bezwaarschriften gericht tegen een beschikking op een aanvraag om subsidie op grond van de Subsidieregeling slim energiegebruik gemeente Veenendaal 2024, wordt beslist met toepassing van deze regeling.
Artikel
19

Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.
Artikel
20

Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling slim energiegebruik Veenendaal.
Vastgesteld in de vergadering van 4 februari 2025
Sjoukje Deelstra
gemeentesecretaris
Gert-Jan Kats
burgemeester
Bijlage
Deel 1 Subsidielijst particuliere woningeigenaren, criteria slimme technieken, maximaal subsidiebedrag
per techniek en subsidieplafond per techniek
Techniek | Aantal woningen waarvoor subsidie beschikbaar is | Bedrag subsidie | subsidieplafond per techniek
Collectief bodemwarmtesysteem; - Waarbij minimaal twee woningen gezamenlijk gebruik maken van één of meerdere bodemwarmtebronnen - In combinatie met een collectieve of individuele bodemwarmtepomp. | 8 | € 2.000,- per woning | € 16.000,-
Slim aangestuurde warmtepompboiler (i.c.m. eigen zonnepanelen). Waardoor geautomatiseerd elektriciteit omgezet kan worden in warmte bij een hoge productie van zonne-energie. | 4 | € 200,- | € 800,-
Off grid PV-boiler Een elektrische zonnestroomboiler die alleen vanuit zonnepanelen wordt gevoed en niet is aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. | 4 | € 100,- | € 400,-
Zonneboiler De zonneboiler bestaat uit collectoren, een boilervat en circulatiepomp. | 4 | € 200,- | € 800,-
Warmtesysteem met opslag: Collectoren onttrekken warmte aan de zon en de buitenlucht. De thermische energie gaat naar een warmtepomp. Het overschot aan thermische energie wordt opgeslagen om gebruikt te worden in koude periodes in bijvoorbeeld een bufferzak. | 4 | € 2.000,- | € 8.000,-
Slimme laadpaal Die kan communiceren met een slimme meter en de mogelijkheid om een laadschema in te bouwen. Die ervoor zorgt dat de auto opgeladen wordt op het moment dat eigen zonnepanelen stroom leveren of buiten de piekmomenten (16:00 – 21:00). | 25 | € 200,- | € 5.000,-
Deel 2 Subsidielijst Vereniging van Eigenaren, criteria slimme technieken, maximaal subsidiebedrag per techniek en subsidieplafond per techniek
Techniek | Aantal woningen waarvoor subsidie beschikbaar is | Bedrag subsidie | subsidieplafond per techniek
Collectief bodemwarmtesysteem; - Waarbij minimaal twee woningen in één VvE gezamenlijk gebruik maken van één of meerdere bodemwarmte bronnen - In combinatie met een collectieve of individuele bodemwarmtepomp; | 20 | € 2.000,- | € 40.000,-
Leges voor afgekeurde conceptaanvraag i.h.k.v. de verduurzaming van een VvE; -De VvE heeft leges betaald voor hun conceptaanvraag voor een techniek die het mogelijk maakt om te verduurzamen. Deze conceptaanvraag is afgewezen omdat deze niet paste binnen de huidige regelgeving. -Deze leges worden vergoed vanuit het programma ENV voor technieken die het mogelijk maken voor een VvE om verder te verduurzamen en waar het college van kan leren om regelgeving te toetsen en eventueel aan te passen. Dit geeft de VvE ruimte om met duurzame oplossingen te komen zonder financieel risico te lopen. -Bewijs van afwijzing voor de afgekeurde conceptaanvraag. | 4 | Afhankelijk van de legekosten maar maximaal € 2000,- per afgekeurde aanvraag. | € 8.000,-
Deel 3 Subsidielijst eigen idee techniek, criteria
Eigen idee; Heeft u als particuliere woningeigenaar of VvE een goed idee om slim duurzame energie te gebruiken met behulp van een slimme energietechniek waarmee de piekbelasting op het elektriciteitsnetwerk kan worden verminderd en dit idee voldoet aan het doel en voorwaarden van deze subsidieregeling. | Minimaal te halen punten 45 Maximaal te behalen punten 60 |
Thuisbatterijen komen niet in aanmerking voor subsidie. | |
Beoordelingscriteria | Behaalde punten | Eisen
Bijdrage aan beleid en doelstellingen van de gemeente zoals verwoord in het programmaplan Energieneutraal Veenendaal 0 = niet, 5 = deels, 8 = grotendeels, 10 = volledig | |
Slimme techniek(en) is of zijn al succesvol toegepast in andere VvE’s of woningen. Lever één of meerdere artikelen van het referentieproject aan. 10= hoog, 5 = gemiddeld=, 0 = laag | |
Opschaalbaarheid van het initiatief in andere wijken of door andere organisaties op basis van de onderstaande kenmerken: - 1. Prijs (bij opschaling) - 2. Ruimtegebruik in of om huis of VvE complex - 3. Regelgeving zoals het omgevingsplan, welstand, vergunningen e.d. 0 = niet, 5 = deels, 8 = grotendeels, 10 = volledig | |
Samenwerking met lokale installateurs in Veenendaal of regio Foodvalley 0 = weinig, 5 = gemiddeld, 10 = hoog | |
De slimme techniek maakt waar mogelijk zoveel mogelijk gebruik van eigen opgewekte energie mits je eigen energie opwekt. of De slimme techniek is ingesteld om alleen elektra van het elektriciteitsnetwerk buiten die piekuren van 16:00 – 21:00 te gebruiken. 0 = weinig, 10 = gemiddeld, 20 = intensief | | Voor dit onderdeel moet u minimaal 10 punten halen anders wordt uw aanvraag direct afgekeurd.
Optioneel Wanneer u kiest voor het openstellen van uw woning om de techniek aan anderen te laten zien, boven op de verplichte communicatie uiting, verdient u bonuspunten. = 10 Bonuspunten | |