GEMEENTEBLAD
Officiële uitgave van de gemeente Amsterdam

Tarievenregeling aanleg en beheer aansluitingen afvalwater 2026
Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,
Gelet op:
- -Artikel 160, eerste lid, onderdeel d van de Gemeentewet
- -Artikel 3, eerste lid en derde lid, aanhef en onderdeel d van de Participatieverordening van gemeente Amsterdam;
- -Het besluit van de gemeenteraad van 8 mei 2019 over het Harmoniseren van tarieven voor aanleg en beheer voor huisaansluitingen van drink- en afvalwater (Gemeenteblad, afd. 1, nr. 446)
besluit de volgende regeling vast te stellen:
Tarievenregeling aanleg en beheer aansluitingen afvalwater 2026
Artikel
1

Werkingsbereik
Bepalingen in deze regeling hebben betrekking op aansluitingen voor afvalwater binnen de gemeente Amsterdam en gebieden waar het bedrijf de afvalwatertaken namens een andere gemeente uitvoert.
Artikel
2

Aansluitingen Afvalwater, onderdeel van het gemeentelijk rioleringsplan
1.
Een aansluiting afvalwater is een buisleiding van de gemeente Amsterdam in de openbare ruimte of buiten particulier terrein voor de afvoer van afvalwater vanuit een perceel of object naar het gemeentelijk vuilwaterriool, het gemeentelijk hemelwaterriool, of oppervlaktewater.
2.
Voor het maken van een nieuw afvalwateraansluiting met een maximale lengte van 15m en een nominale middellijn van 125mm tot en met 160mm gelden de volgende tarieven:
- a.
€ 1.510 bij de nieuwbouw van een woning of bedrijfsgebouw (eerste aanleg); of
- b.
€ 3.948 bij een bestaande woning of een bestaand bedrijfsgebouw;
3.
Voor het maken van een tijdelijke afvalwateraansluiting ten behoeve van (bouw)werkzaamheden met een maximale lengte van 15m en een nominale middellijn van 125mm tot en met 160mm geldt een tarief van € 6.392. Deze aansluiting wordt niet later omgezet naar een definitieve aansluiting en wordt op een later moment weggehaald.
4.
De aansluitingstarieven van artikel 2, onderdelen 2 en 3 zijn van toepassing op openbare weg tot aan de erfgrens.
5.
De aangeboden aansluiting moet voldoen aan het Aansluitvoorschrift rioolstelsel gemeente Amsterdam.
6.
Voor de volgende voorzieningen en werkzaamheden, met inbegrip van materiaal, aan of ten behoeve van (het realiseren van) aansluitingen afvalwater, wordt op offertebasis gewerkt en worden de verschuldigde bedragen bepaald op basis van de gemaakte kosten:
- a.
het maken van een aansluiting bij een leidinglengte van meer dan 15 meter;
- b.
het treffen van bijzondere voorzieningen bij een aansluiting op een persleiding, zoals het aanbrengen van afsluiters in het leidingnet;
- c.
het onderzoek in gemeentegrond voor aanvragen die afwijken van het Aansluitvoorschrift gemeentelijk rioolstelsel Gemeente Amsterdam;
- d.
het maken van een aansluiting met een nominale middellijn groter dan 160mm; en
- e.
het treffen van bijzondere voorzieningen (o.a. woonbootput) bij een aansluiting van een woonboot.
Artikel
3

Verdere werkzaamheden op basis van gemaakte kosten
Voor de volgende voorzieningen en werkzaamheden, met inbegrip van materiaal, aan of ten behoeve van (het realiseren van) aansluitingen drink- en/of afvalwater, wordt op offertebasis gewerkt en worden de verschuldigde bedragen bepaald op basis van de daarbij gemaakte kosten:
- a.
herstel van de bestrating als deze korter dan 5 jaar geleden is aangelegd e.e.a. volgens opgave Gemeente Amsterdam;
- b.
reeds verrichte werkzaamheden o.a. voorbereidingskosten en de kosten voor het aanvragen van vergunningen voordat een opdrachtverstrekking wordt ingetrokken; en
- c.
de kosten voor wachturen, gemaakt in opdracht van de opdrachtgever, als de werkzaamheden door omstandigheden (nog) niet uitgevoerd kunnen worden.
Artikel
4

Overige bepaling
Binnen 7 dagen na ondertekening van de offerte kan een de opdracht kosteloos worden geannuleerd. Voor annuleringen na 7 dagen na ondertekening van de offerte gelden annuleringskosten van 20% aan van het offertebedrag tot een maximaal bedrag van € 540.
Artikel
5

Beheer aansluitingen afvalwater
1.
Voor het ontstoppen, onderzoeken en inspecteren van een aansluiting afvalwater gelden de volgende tarieven:
- a.
€ 305 voor het ontstoppen van een aansluiting;
- b.
€ 460 voor het ontstoppen aansluiting met bestratingswerkzaamheden;
- c.
€ 352 voor onderzoek;
- d.
€ 518 voor onderzoek met bestratingswerkzaamheden;
- e.
€ 352 voor camera inspectie; en
- f.
€ 518 voor camera inspectie met bestratingswerkzaamheden.
2.
Voor opdrachten op grond van het eerste lid gelden buiten de reguliere werktijden gelden de volgende toeslagen;
- a.
€ 123 voor opdrachten buiten reguliere werktijden op werk- en zaterdagen; en
- b.
€ 238 voor opdrachten op zon- en feestdagen.
3.
De tarieven het eerste lid en de toeslagen uit het tweede lid worden niet in rekening gebracht als de aansluiting afvalwater is beschadigd door openbare beplanting, breuk of ernstige verzakkingen in de openbare weg.
Art.6

Tijdelijke lozing op rioolput via deksel
1.
Het tarief voor een tijdelijke putlozing is € 275,00 per put voor een periode van maximaal 15 dagen.
2.
Aanvragen voor een tijdelijke putlozing dienen minimaal 20 werkdagen vóór aanvang van de gewenste lozingsperiode bij het bedrijf te worden gedaan.
3.
De lozingsbijdrage dient bij de totstandkoming van de overeenkomst te worden voldaan.
4.
De lozing dient plaats te vinden op een door het bedrijf aan te wijzen put en met gebruikmaking van een door het bedrijf goed te keuren, aangepaste deksel.
5.
Het tot stand brengen en ongedaan maken van de lozing geschiedt uitsluitend in overleg met en na goedkeuring door het bedrijf.
6.
De aanvrager is verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid en het afzetten van de situatie ter plaatse.
7.
Het lozen van het afvalwater en het afzetten van de situatie ter plaatse dient plaats te vinden in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving en vergunningvoorschriften. De aanvrager is hiervoor verantwoordelijk.
Artikel
7

Voorrijkosten bij storingsmeldingen afvalwater
1.
Voorrijkosten zijn verschuldigd als bij een bezoek op locatie naar aanleiding van een storingsmelding of een opdracht tot werkzaamheden blijkt dat:
- a.
de storing die u meldt of de werkzaamheden die u aanvraagt niet onder de verantwoordelijkheid van het bedrijf vallen; of
- b.
de aangevraagde werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden door omstandigheden die voor uw rekening komen.
2.
Het tarief voor voorrijkosten met betrekking tot een afvalwateraansluiting is € 429.
Artikel
8

Omzetbelastingen
1.
Als de levering of dienst is onderworpen aan de omzetbelasting dan wordt deze aan de aanvrager/verbruiker in rekening gebracht.
2.
De bedragen in deze regeling zijn exclusief omzetbelasting.
Artikel
9

Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2026.
Artikel
10

Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als Tarievenregeling aanleg en beheer aansluitingen afvalwater 2026.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 november 2025.
De burgemeester
Femke Halsema
De gemeentesecretaris (wrn.)
Thea de Vries