GEMEENTEBLAD
Officiële uitgave van de gemeente Amsterdam

Tarievenregeling aanleg en beheer aansluitingen drinkwater 2026
Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,
Gelet op:
- -Artikel 160, eerste lid, onderdeel d van de Gemeentewet
- -Artikel 3, eerste lid en derde lid, aanhef en onderdeel d van de Participatieverordening van gemeente Amsterdam;
- -Artikelen 5, 11 en 14 van de Algemene Voorwaarden Drinkwater 2026 gemeente Amsterdam;
- -Het besluit van de gemeenteraad van 8 mei 2019 over het Harmoniseren van tarieven voor aanleg en beheer voor huisaansluitingen van drink- en afvalwater (Gemeenteblad, afd. 1, nr. 446)
besluit de volgende regeling vast te stellen:
Tarievenregeling aanleg en beheer aansluitingen drinkwater 2026
Artikel
1

Werkingsbereik
Bepalingen in deze regeling hebben betrekking op aansluitingen voor drinkwater die onderdeel uitmaken van de tariefregeling Algemene voorwaarden drinkwater 2026 gemeente Amsterdam en hebben daardoor werking in het gehele distributiegebied van het bedrijf, zoals is bepaald op grond van artikel 5, eerste lid van de Drinkwaterwet.
Artikel
2

Aansluitingen drinkwater
1.
Een aansluiting drinkwater is een leiding van het bedrijf die de drinkwaterinstallatie op een perceel met de hoofdleiding verbindt, met inbegrip van de meetinrichting en alle andere door of vanwege het bedrijf in of aan die leiding aangebrachte apparatuur, zoals keerkleppen, dienstkranen, begrenzers.
2.
Voor het aanleggen van een aansluiting voor een woning of bedrijf bij nieuwbouw, de zogenaamde eerste aanleg, met een maximale leidinglengte van 15 meter, gelden de volgende tarieven, afhankelijk van het type aansluiting:
- a.
€ 1.955 voor een aansluiting van het type Q3 2,5;
- b.
€ 2.003 voor een aansluiting van het type Q3 4;
- c.
€ 2.905 voor een aansluiting van het type Q3 6,3; en
- d.
€ 3.928 voor een aansluiting van het type Q3 16.
3.
Voor het aanleggen van een nieuwe aansluiting, het wijzigen of verplaatsen van een bestaande aansluiting voor een woning of bedrijf bij bestaande bouw, met een maximale leidinglengte van 15 meter, gelden de volgende tarieven afhankelijk van het type aansluiting:
- a.
€ 3.973 voor een aansluiting van het type Q3 2,5;
- b.
€ 4.029 voor een aansluiting van het type Q3 4;
- c.
€ 5.020 voor een aansluiting van het type Q3 26,3; en
- d.
€ 6.188 voor een aansluiting van het type Q3 16.
4.
Voor het aanleggen van een tijdelijke aansluiting ten behoeve van (bouw)werkzaamheden, met een maximale leidinglengte van 15 meter, gelden de volgende tarieven afhankelijk van het type aansluiting:
- a.
€ 5.269 voor een aansluiting van het type Q3 2,5;
- b.
€ 5.293 voor een aansluiting van het type Q3 4;
- c.
€ 5.318 voor een aansluiting van het type Q3 26,3; en
- d.
€ 5.602 voor een aansluiting van het type Q3 16.
5.
Voor het doorleggen van een tijdelijke bouwaansluiting naar een definitieve aansluiting voor een woning en/of bedrijf ten behoeve van (bouw)werkzaamheden, gelden de volgende tarieven afhankelijk van het type aansluiting:
- a.
€ 1.168 voor een aansluiting van het type Q3 2,5;
- b.
€ 1.216 voor een aansluiting van het type Q3 4;
- c.
€ 1.900 voor een aansluiting van het type Q3 26,3; en
- d.
€ 2.652 voor een aansluiting van het type Q3 16.
6.
Voor het maken van een aansluiting bij een woongebouw gelden de kosten vermeld in artikel 2, tweede lid (nieuwbouw in eerste aanleg) en artikel 2, derde lid (bestaande bouw). Voor iedere watermeteropstelling geldt een tarief van € 200.
7.
Bij renovatie van een woning met een onbemeterde wateraansluiting wordt eenmalig, kosteloos, een watermeterbeugel en watermeter ter beschikking gesteld.
8.
Bij de renovatie van een woning met een bemeterde aansluiting, waarbij de watermeterbeugel en watermeter moeten worden verwijderd en herplaatst, geldt per aansluitgarnituur een tarief van € 200.
9.
De aansluitingstarieven van artikel 2, lid 2, 3 en 4 zijn van toepassing tot circa 1 meter over de grens van het openbaar naar niet-openbaar terrein.
10.
Voor de volgende voorzieningen en werkzaamheden, met inbegrip van materiaal, aan of ten behoeve van (het realiseren van) aansluitingen drinkwater wordt op offertebasis gewerkt en worden de verschuldigde bedragen bepaald op basis van de gemaakte kosten:
- a.
het maken van een aansluiting bij een leidinglengte van meer dan 15 meter;
- b.
het maken en onderhouden van een brugpijp of zinker, met inbegrip van de bescherming tegen vorst;
- c.
het treffen van bijzondere voorzieningen, zoals het aanbrengen van extra afsluiters in het distributienet om de aansluiting sluit-zeker te maken, en het maken van een tweede en volgende aansluiting;
- d.
het uitspuien en bemonsteren van een aansluitleiding;
- e.
het leggen en het onderhouden van het verlengde deel van de aansluiting, indien de hoofdkraan met eventueel toebehoren op een grotere afstand dan circa 1 meter over de grens tussen openbaar naar niet-openbaar terrein wordt geplaatst;
- f.
het treffen van bijzondere voorzieningen (o.a. woonbootput) bij een aansluiting van een woonboot; en
- g.
het maken van een aansluiting met een nominale middellijn groter dan 54mm koper/ 63mm polyetheen.
Artikel
3

Verdere werkzaamheden op basis van gemaakte kosten
Voor de volgende voorzieningen en werkzaamheden, met inbegrip van materiaal, aan of ten behoeve van (het realiseren van) aansluitingen drink- en/of afvalwater, wordt op offertebasis gewerkt en worden de verschuldigde bedragen bepaald op basis van de daarbij gemaakte kosten:
- a.
herstel van de bestrating als deze korter dan 5 jaar geleden is aangelegd e.e.a. volgens opgave Gemeente Amsterdam;
- b.
reeds verrichte werkzaamheden o.a. voorbereidingskosten en de kosten voor het aanvragen van vergunningen voordat een opdrachtverstrekking wordt ingetrokken; en
- c.
de kosten voor wachturen, gemaakt in opdracht van de opdrachtgever, als de werkzaamheden door omstandigheden (nog) niet uitgevoerd kunnen worden.
Artikel
4

Overige bepaling
Binnen 7 dagen na ondertekening van de offerte kan een de opdracht kosteloos worden geannuleerd. Voor annuleringen na 7 dagen na ondertekening van de offerte gelden annuleringskosten van 20% aan van het offertebedrag tot een maximaal bedrag van € 632.
Artikel
5

Beheer aansluitingen drinkwater
1.
Voor onderzoek naar drukklachten met betrekking tot drinkwater geldt een tarief van € 412.
2.
Voor opdrachten op grond van het eerste lid gelden buiten de reguliere werktijden de volgende toeslagen;
- a.
€ 1234 voor opdrachten buiten reguliere werktijden op werk- en zaterdagen; en
- b.
€ 238 voor opdrachten op zon- en feestdagen.
3.
Het tarief uit het eerste lid en de toeslagen uit het tweede lid worden niet in rekening gebracht als drukklachten met betrekking tot drinkwater veroorzaakt worden door de aansluitleiding van het bedrijf.
Artikel
6

Voorrijkosten bij storingsmeldingen drinkwater
1.
Voorrijkosten zijn verschuldigd als bij een bezoek op locatie naar aanleiding van een storingsmelding of een opdracht tot werkzaamheden blijkt dat:
- a.
de storing die u meldt of de werkzaamheden die u aanvraagt niet onder de verantwoordelijkheid van het bedrijf vallen; of
- b.
de aangevraagde werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden door omstandigheden die voor uw rekening komen.
2.
Het tarief voor voorrijkosten met betrekking tot een drinkwateraansluiting is € 185.
Artikel
7

Omzetbelastingen
1.
Als de levering of dienst is onderworpen aan de omzetbelasting dan wordt deze aan de klant in rekening gebracht.
2.
De bedragen in deze regeling zijn exclusief omzetbelasting.
Artikel
8

Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2026.
Artikel
9

Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als Tarievenregeling aanleg en beheer aansluitingen drinkwater 2026.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 november 2025.
De burgemeester
Femke Halsema
De gemeentesecretaris (wrn.)
Thea de Vries