GEMEENTEBLAD
Officiële uitgave van de gemeente Land van Cuijk

Regeling subsidie AED Land van Cuijk 2027
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk;
Overwegende dat het stimuleren en in stand houden van een dekkend AED netwerk binnen Land van Cuijk bijdraagt aan het redden van levens in onze gemeente;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 07 oktober 2025;
Gelet op:
- -Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;
- -Artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Land van Cuijk 2025.
besluit
vast te stellen de:
Regeling subsidie AED Land van Cuijk 2027
Artikel
1

Wat wordt verstaan onder?
In deze regeling wordt verstaan onder:
- a)
Aanvrager: een rechtspersoon (vereniging of stichting) zonder winstoogmerk statutair gevestigd en actief in de gemeente Land van Cuijk;
- b)
AED: een Automatische Externe Defibrillator met CE-keurmerk; een draagbaar apparaat dat bij een hartstilstand het hartritme weer kan herstellen;
- c)
ASV: Algemene Subsidieverordening Land van Cuijk;
- d)
Beheerder: een persoon of organisatie die zorgt voor het beheren van de AED. Onder beheer valt onder meer het tijdig vervangen van elektroden en de batterij en het gebruiksklaar maken van de AED na een inzet;
- e)
Buitenkast: een voor buitenplaatsing van een AED geschikte geventileerde en verwarmde buitenkast;
- f)
Burgemeester en wethouders: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk;
- g)
Burgerhulpverlener: een bij HartslagNu geregistreerde persoon die bij een melding van een hartstilstand wordt opgeroepen om te reanimeren of een AED te halen;
- h)
HartslagNu: landelijk oproepsysteem voor reanimatie;
- i)
Openbare locatie: een locatie binnen de gemeentelijke grenzen van Land van Cuijk, die 24 uur per dag, gedurende 7 dagen per week toegankelijk is;
Artikel
2

Waarop is deze regeling van toepassing?
Het bepaalde in deze regeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 5 bedoelde activiteiten.
Artikel
3

Wie kan deze subsidie aanvragen?
De aanvrager is een rechtspersoon (vereniging of stichting) zonder winstoogmerk, statutair gevestigd en actief in de gemeente Land van Cuijk. Dit zijn bijvoorbeeld wijk- en dorpsraden, stichtingen Hartveilig, EHBO-verenigingen en (sport)verenigingen.
Artikel
4

Zijn er subsidieplafonds van toepassing en hoe worden subsidies verdeeld?
1.
Voor de toekenning van subsidies op grond van deze regeling hebben burgemeester en wethouders een subsidieplafond vastgesteld voor de eenmalige subsidie aanschaf AED (artikel 5 tweede lid van deze regeling).
2.
Het subsidieplafond voor de eenmalige subsidie aanschaf AED bedraagt per kalenderjaar € 4.500,-.
3.
Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het vastgestelde subsidieplafond is bereikt.
4.
Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als ontvangstdatum van de aanvraag, de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.
5.
Indien het subsidieplafond is bereikt, zal de subsidieaanvraag worden afgewezen. Nadere motivering is dan niet noodzakelijk.
Artikel
5

Welke criteria en voorwaarden gelden voor subsidieverlening?
Burgemeester en wethouders subsidiëren:
- 1.
Jaarlijkse subsidie AED: dit betreft een subsidie voor zowel de kosten van onderhoud als een reservering voor tijdige vervanging van de AED. Voor de jaarlijkse subsidie gelden de volgende voorwaarden:
  - a.
de AED hangt op een openbare locatie in de gemeente Land van Cuijk;
  - b.
de AED is 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar;
  - c.
de AED is aangemeld bij HartslagNu;
  - d.
De aanvrager mag het beheer van de betreffende AED desgewenst uitbesteden, bijvoorbeeld aan een particulier.
- 2.
Eenmalige subsidie aanschaf AED: dit betreft een eenmalige subsidie voor de aanschaf van een nieuwe AED op een locatie zonder dekking. Voor deze eenmalige aanschafsubsidie gelden de volgende voorwaarden:
  - a.
de nieuwe AED moet geplaatst worden in een postcodegebied waar op het moment van aanvraag nog geen dekking is op een openbare locatie, maar waar wel minstens één beschikbare burgerhulpverlener aanwezig is. Dit is te controleren via de website van de Hartstichting (Check of er in jouw buurt al een AED is | Hartstichting).
  - b.
de AED wordt bij/na plaatsing aangemeld bij HartslagNu;
  - c.
de AED is 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar;
  - d.
de AED wordt geplaatst in een goed geventileerde en verwarmde buitenkast die geschikt is voor buitengebruik.
Artikel
6

Hoe wordt de subsidie berekend?
1.
Aanvrager kan in aanmerking komen voor een jaarlijkse subsidie AED van € 200,- per AED per jaar wanneer wordt voldaan aan de criteria uit artikel 5 eerste lid van deze regeling;
2.
Aanvrager kan in aanmerking komen voor een eenmalige subsidie aanschaf AED van maximaal € 1.500,- als tegemoetkoming in de kosten voor de eerste aanschaf van een AED wanneer:
- a.
Wordt voldaan aan de criteria uit artikel 5 tweede lid van deze regeling; en
- b.
Het vastgestelde subsidieplafond nog niet is overschreden.
3.
De jaarlijkse subsidie AED zoals genoemd in artikel 6 lid 1 wordt jaarlijks geïndexeerd in overeenstemming met het bepaalde in artikel 18 van de ASV.
Artikel
7

Hoe kan de subsidie worden aangevraagd?
1.
In afwijking op de aanvraagtermijnen zoals gesteld in artikel 7 van de ASV, zijn de volgende aanvraagtermijnen van toepassing op grond van artikel 7 vierde lid ASV:
- a.
Een subsidieaanvraag voor een jaarlijkse subsidie AED kan worden ingediend bij burgemeester en wethouders tussen 1 maart en 1 mei voorafgaand aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft;
- b.
Een subsidieaanvraag voor een eenmalige subsidie aanschaf AED kan worden ingediend bij burgemeester en wethouders vanaf 1 januari tot uiterlijk 1 november van het betreffende kalenderjaar waarin de aanvrager voornemens is de nieuwe AED aan te schaffen. De subsidieaanvraag moet worden ingediend voordat de kosten van de aanschaf van de nieuwe AED zijn gemaakt.
2.
Een aanvraag voor subsidie met betrekking tot een AED wordt ingediend met behulp van de daarvoor bestemde aanvraagformulieren die via de gemeentelijke website beschikbaar zijn.
3.
Bij de aanvraag dienen bewijsstukken te worden overgelegd waaruit blijkt dat aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 5, is voldaan.
Artikel
8

Wanneer wordt er beslist op de aanvraag?
1.
Burgemeester en wethouders beslissen op een aanvraag voor een jaarlijkse subsidie AED uiterlijk op 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend.
2.
Burgemeester en wethouders beslissen op een aanvraag voor een eenmalige subsidie aanschaf AED uiterlijk binnen acht weken nadat de volledige aanvraag is ingediend.
Artikel
9

Wat zijn de weigeringsgronden?
In aanvulling op de weigeringsgronden genoemd in artikel 9 van de ASV zijn de volgende weigeringsgronden van toepassing:
- a.
Er is geen sprake van een aanvrager als bedoeld in artikel 1 en 3;
- b.
Er wordt niet voldaan aan de voorwaarden genoemd in artikel 5 van deze regeling;
- c.
Het subsidieplafond voor de eenmalige subsidie aanschaf AED is overschreden op grond van artikel 4 lid 5 van deze regeling.
Artikel
10

Op welke wijze moet de subsidie verantwoord worden?
1.
De jaarlijkse subsidie AED als bedoeld in artikel 5 lid 1 wordt door burgemeester en wethouders direct vastgesteld.
2.
Voor de eenmalige subsidie aanschaf AED als bedoeld in artikel 5 lid 2 dient de aanvrager uiterlijk 3 maanden na de toekenningsbeschikking de volgende bewijsstukken te overleggen aan burgemeester en wethouders:
- a.
Bewijsstuk (kopie van de factuur) van aanschaf van de AED; en
- b.
Bewijsstuk (kopie van de factuur) van aanschaf van de buitenkast; en
- c.
Bewijsstuk (bijvoorbeeld een screenshot/print) van inschrijving van de betreffende AED bij HartslagNu.
3.
Zodra de aanvrager bovengenoemde bewijsstukken heeft overlegd, stellen burgemeester en wethouders de eenmalige subsidie aanschaf AED binnen acht weken vast na ontvangst van de gevraagde informatie.
Artikel
11

Kan er van deze regeling worden afgeweken (hardheidsclausule)?
Burgemeester en wethouders kunnen in individuele gevallen van een of meer bepalingen van deze regeling afwijken dan wel deze buiten toepassing laten, voor zover toepassing ervan voor een of meer belanghebbenden gevolgen heeft die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de bepaling(en) te dienen doelen, dan wel leidt tot onbillijkheden van zwaarwegende aard.
Artikel
12

Wanneer treedt deze subsidieregeling in werking?
1.
Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2027.
2.
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling subsidie AED Land van Cuijk 2027.
Aldus besloten in de vergadering van 7 oktober 2025.
Burgemeester en wethouders,
de secretaris,
Johan Postma
de burgemeester,
Marieke Moorman