GEMEENTEBLAD
Officiële uitgave van de gemeente Land van Cuijk

Tijdelijke regeling subsidie vervanging AED Land van Cuijk 2026
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk;
Overwegende dat het stimuleren en in stand houden van een dekkend AED netwerk binnen Land van Cuijk bijdraagt aan het redden van levens in onze gemeente;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 07 oktober 2025;
Gelet op:
- -Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;
- -Artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Land van Cuijk 2025.
besluit
vast te stellen de:
Tijdelijke regeling subsidie vervanging AED Land van Cuijk 2026
Artikel
1.

Wat wordt verstaan onder?
In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:
- a)
Aanvrager: een rechtspersoon (vereniging of stichting) zonder winstoogmerk statutair gevestigd en actief in de gemeente Land van Cuijk;
- b)
AED: een Automatische Externe Defibrillator met CE-keurmerk; een draagbaar apparaat dat bij een hartstilstand het hartritme weer kan herstellen;
- c)
ASV: Algemene Subsidieverordening Land van Cuijk;
- d)
Beheerder: een persoon of organisatie die zorgt voor het beheren van de AED. Onder beheer valt onder meer het tijdig vervangen van elektroden en de batterij en het gebruiksklaar maken van de AED na een inzet;
- e)
Buitenkast: een voor buitenplaatsing van een AED geschikte geventileerde en verwarmde buitenkast;
- f)
Burgemeester en wethouders: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk;
- g)
Burgerhulpverlener: een bij HartslagNu geregistreerde persoon die bij een melding van een hartstilstand wordt opgeroepen om te reanimeren of een AED te halen;
- h)
HartslagNu: landelijk oproepsysteem voor reanimatie;
- i)
Openbare locatie: een locatie binnen de gemeentelijke grenzen van Land van Cuijk, die 24 uur per dag, gedurende 7 dagen per week toegankelijk is.
Artikel
2

Waarop is deze regeling van toepassing?
Het bepaalde in deze regeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in de artikel 5 bedoelde activiteiten.
Artikel
3

Wie kan deze subsidie aanvragen?
De aanvrager is een rechtspersoon (vereniging of stichting) zonder winstoogmerk, statutair gevestigd en actief in de gemeente Land van Cuijk. Dit zijn bijvoorbeeld wijk- en dorpsraden, stichtingen Hartveilig, EHBO-verenigingen en (sport)verenigingen.
Artikel
4

Zijn er subsidieplafonds van toepassing en hoe worden subsidies verdeeld?
1.
Voor de toekenning van subsidie op grond van deze regeling hebben burgemeester en wethouders een subsidieplafond vastgesteld.
2.
Het subsidieplafond bedraagt € 40.000,- en is geldig in het jaar 2026.
3.
Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het vastgestelde subsidieplafond is bereikt.
4.
Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als ontvangstdatum van de aanvraag, de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.
5.
Indien het subsidieplafond is bereikt, zal de subsidieaanvraag worden afgewezen. Nadere motivering is dan niet noodzakelijk.
Artikel
5.

Welke criteria en voorwaarden gelden voor subsidieverlening?
1.
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan aanvragers als bedoeld in artikel 3 die voldoen aan de volgende voorwaarden:
- a.
De te vervangen AED is op minimaal 8 jaar oud op 31 december 2026;
- b.
De te vervangen AED hangt op een openbare locatie in Land van Cuijk;
- c.
De te vervangen AED is 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar;
- d.
De te vervangen AED is aangemeld bij HartslagNu;
- e.
Indien de te vervangen AED buiten hangt, blijft of wordt deze in een voor buitenplaatsing van een AED geschikte geventileerde en verwarmde buitenkast geplaatst.
- f.
Op de locatie waar de AED wordt geplaatst, is minimaal één burgerhulpverlener beschikbaar. Dit is te controleren via de website van de Hartstichting (Check of er in jouw buurt al een AED is | Hartstichting).
- g.
Een bestaande AED die nog niet aan de criteria uit lid 1 sub b t/m f voldoet, maar wordt verplaatst naar een locatie zonder huidige dekking, en die op die nieuwe locatie wel voldoet aan de voorwaarden onder b tot en met f, komt eveneens in aanmerking voor subsidie.
- h.
De aanvraag moet worden ingediend voordat er een vervangende AED en eventuele buitenkast zijn aangeschaft.
2.
AED’s die in 2025 reeds zijn vervangen en voldoen aan de voorwaarden uit lid 1 komen ook in aanmerking, mits de vervanging aantoonbaar is met een geldig bewijsstuk (bijvoorbeeld een factuur of aankoopbewijs) en aan de gestelde voorwaarden in dit artikel is voldaan.
Artikel
6

Hoe wordt de subsidie berekend?
Aanvrager kan in aanmerking komen voor een eenmalige subsidie van € 1.000,- per AED als tegemoetkoming in de kosten voor de vervanging van een bestaande AED wanneer wordt voldaan aan de criteria uit artikel 5 van deze regeling.
Artikel
7

Hoe kan de subsidie worden aangevraagd?
1.
Een subsidieaanvraag kan worden ingediend bij burgemeester en wethouders tussen 1 januari 2026 en uiterlijk 1 november 2026.
2.
De aanvraag wordt ingediend met behulp van het daarvoor bestemde aanvraagformulier dat vanaf 1 januari 2026 via de gemeentelijke website beschikbaar is.
3.
Bij de aanvraag dienen bewijsstukken te worden overgelegd waaruit blijkt dat aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 5, is voldaan.
Artikel
8

Wanneer wordt er beslist op de aanvraag?
Burgemeester en wethouders beslissen op een aanvraag uiterlijk binnen acht weken nadat de volledige aanvraag inclusief bewijsstukken is ingediend.
Artikel
9

Wat zijn de weigeringsgronden?
In aanvulling op de weigeringsgronden genoemd in artikel 9 van de ASV zijn de volgende weigeringsgronden van toepassing:
- a.
Er is geen sprake van een aanvrager als bedoeld in artikel 1 en 3 van deze regeling;
- b.
Er wordt niet voldaan aan de voorwaarden genoemd in artikel 5 van deze regeling;
- c.
Het subsidieplafond is overschreden op grond van artikel 4 lid 5 van deze regeling.
Artikel
10

Op welke wijze moet de subsidie verantwoord worden?
De subsidie wordt door burgemeester en wethouders direct vastgesteld.
Artikel
11

Kan er van deze regeling worden afgeweken (hardheidsclausule)?
Burgemeester en wethouders kunnen in individuele gevallen van een of meer bepalingen van deze regeling afwijken dan wel deze buiten toepassing laten, voor zover toepassing ervan voor een of meer belanghebbenden gevolgen heeft die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de bepaling(en) te dienen doelen, dan wel leidt tot onbillijkheden van zwaarwegende aard.
Artikel
12

Inwerkingtreding en vervaldatum
1.
Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2026.
2.
Deze regeling vervalt van rechtswege op 31 december 2026.
3.
Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling subsidie vervanging AED Land van Cuijk 2026
Aldus besloten in de vergadering van 7 oktober 2025.
Burgemeester en wethouders,
de secretaris,
Johan Postma
de burgemeester,
Marieke Moorman