GEMEENTEBLAD
Officiële uitgave van de gemeente Twenterand

Nadere voorschriften voor het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Twenterand 2025
Het college van de gemeente Twenterand, gelet op artikel 22 van de Verordening op het gebruik en het beheer van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Twenterand 2025
besluit
Vast te stellen de Nadere voorschriften voor het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Twenterand 2025.
Hoofdstuk
1

ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel
1

Begripsomschrijvingen
Dit besluit verstaat onder:
- a.
Grafbedekking: het gedenkteken of de grafbeplanting op het graf;
- b.
Gedenkteken: voorwerpen op het graf voor het aanbrengen van opschriften of figuren daaronder begrepen kettingen en hekwerken;
- c.
Grafbeplanting: vaste- en winterharde beplanting welke door de rechthebbende en/of het bestuursorgaan op het graf worden of zijn aangebracht;
- d.
Duurzame materialen: vast, niet buigzame materialen van natuursteen, glas, hout, keramiek, kunststof en metaal, welke van nature of middels een daartoe speciale behandeling weerbestendig zijn, niet breukgevoelig en welke bestaan uit één geheel en waarvan de praktische toepasbaarheid (zoals het opnemen, verplaatsen e.d.) gewaarborgd is.
- e.
Natuurgraf; een graf gesitueerd op het grafveld op de begraafplaats aan de Weemestraat in Vriezenveen, waar alleen natuur begraven plaatsvindt. Het betreffende grafveld is nader aangeduid op bijgevoegde situatietekening (bijlage 1).
Hoofdstuk
2

AANVRAAG VERGUNNING
Artikel
2
1.
Een vergunning voor het hebben of vervangen van een gedenkteken dient schriftelijk bij het college van Burgemeester en Wethouders te worden aangevraagd onder overlegging van een ontwerptekening en een duidelijke omschrijving van de toe te passen materialen;
2.
Op deze ontwerptekening staan tenminste vermeld;
- a.
Een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte- en breedte-, dikte- en lengtematen;
- b.
De soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materialen;
- c.
De aan te brengen tekst;
- d.
De handtekening van de rechthebbende of de leverancier.
3.
Bij afwijking van de in deze nadere regels genoemde maten en materialen beslist het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Twenterand.
Hoofdstuk
3

GEDENKTEKENS
Artikel
3
1.
Voor gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt;
2.
Het college van Burgemeester en Wethouders kan in uitzonderingsgevallen ontheffing verlenen voor de toepassing van andere materialen.
Hoofdstuk
4

AFMETINGEN GEDENKTEKENS EN DEKPLATEN
Artikel
4
1.
Op de begraafplaats Dennenhof te Den Ham mogen alleen staande gedenktekens worden geplaatst, een spatplaat tot een breedte van 40 cm is toegestaan en de dikte van een vloerplaat mag maximaal 6 cm zijn.
2.
Alleen op de begraafplaatsen Vriezenveen (met uitzondering van het oude gedeelte Vriezenveen “Oostzijde” en op de natuurbegraafplaats), Westerhaar-Vriezenveensewijk, Bruinehaar, Rustoord (Vroomshoop) en Molenstraat (Den Ham) mogen gedenktekens, dekplaten respectievelijk liggende stenen worden aangebracht met de volgende afmetingen:
Afmetingen gedenktekens voor volwassenen:
- a.
Maximum hoogte gedenkteken 90 cm boven het maaiveld;
- b.
Breedte van een gedenkteken op een enkel graf tot 100 cm;
- c.
Breedte van een gedenkteken op een dubbel graf tot 140 cm;
- d.
Breedte van een gedenkteken op een dubbeldiep graf tot 100 cm;
- e.
Het gedenkteken dient naar behoren te worden gefundeerd;
- f.
Dikte van de gedenksteen is minimaal 6 cm.
Afmetingen dekplaten voor volwassenen
- a.
Breedte van een dekplaat op een enkel graf lengte 200 cm x breedte 100 cm;
- b.
Breedte van een dekplaat op een dubbel graf lengte 200 cm x breedte 200 cm
- c.
Breedte van een dekplaat op een dubbeldiep graf lengte 200 cm x breedte 100 cm;
- d.
Dikte van de dekplaat is minimaal 6 cm
Afmeting gedenktekens kindergraven
- a.
Maximum hoogte van 60 cm boven het maaiveld;
- b.
Breedte maximaal 70 cm;
- c.
Breedte van een dekplaat op een kindergraf, lengte 125 cm x breedte 60 cm;
- d.
Het gedenkteken dien naar behoren te worden gefundeerd.
- e.
Dikte van de gedenksteen is minimaal 6 cm
Afmetingen urnengraven Vriezenveen, Westerhaar, Bruinehaar en Dennenhof
- a.
Breedte van een dekplaat lengte 90 cm (lengte) x 90 cm (breedte)
- b.
Maximum hoogte gedenkteken 90 cm boven het maaiveld
- c.
Dikte van de gedenksteen is minimaal 6 cm
Gedenkbordje op de strooivelden
- a.
Afmeting van het gedenkplaatje is lengte 14 cm x breedte 7 cm;
- b.
Gedenkplaatje moet van duurzaam materiaal zijn en minimaal 1 cm dik;
- c.
Op het gedenkplaatje mogen teksten worden geplaatst naar keuze met eventueel een afbeelding;
- d.
Gedenkplaatje zal door een steenhouwer/grafdelver moeten worden bevestigd op de kei.
Gedenkvlinder in de vlinderboom
- a.
De vlinder voor in de vlinderboom is van duurzaam materiaal;
- b.
De vlinder kan tegen betaling worden verkregen bij de afdeling burgerzaken van de gemeente Twenterand;
- c.
Op de vlinder komt de naam en geboorte-/overlijdensdatum;
- d.
Op afspraak zal de vlinder door de grafdelver worden bevestigd in de vlinderboom;
Artikel
5

Voorwaarden aanbrengen grafkelders
1.
Een graf, waarin een grafkelder is aangebracht, dient er uiterlijk niet anders uit te zien dan een zandgraf;
2.
De bovenzijde van de kelder dient 40 cm onder het maaiveld te liggen;
3.
De afdekplaat moet van gewapend beton zijn met een minimale dikte van 8 cm;
4.
De grafkelder dient waterdicht te zijn.
Artikel
6

Plaatsing, afhalen en verwijderen van een gedenkteken
1.
Het tijdstip van plaatsing van het gedenkteken dient tenminste twee werkdagen tevoren kenbaar gemaakt te worden aan de beheerder;
2.
Het plaatsen, afhalen, respectievelijk verwijderen van de gedenktekens dient plaats te vinden op werkdagen van maandag t/m donderdag tussen 08.00 uur en 16.00 uur en vrijdag tussen 08.00 uur en 12:00 uur;
3.
Voor het plaatsen, afhalen, respectievelijk verwijderen van de gedenktekens, dient er 2 werkdagen van te voren een afspraak te worden gemaakte met één van de grafdelvers van de gemeente;
4.
De gedenkteken(s)/afdekpla(a)t(en) dient/dienen door de rechthebbende te worden verwijderd binnen 3 maanden na dagtekening van de brief die de rechthebbende heeft ontvangen van de gemeente waarin wordt bevestigd dat er afstand is gedaan van het grafrecht. Wanneer deze termijn wordt overschreden zullen de door de gemeente gemaakte kosten voor het verwijderen van de gedenkteken(s)/afdekpla(a)t(en) in rekening worden gebracht bij de rechthebbende, zoals deze zijn vastgelegd voor het desbetreffende jaar in de Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Twenterand.
5.
Wanneer de gedenkteken(s)/afdekpla(a)t(en) op verzoek van de rechthebbende door de gemeente mag worden verwijderd, dan zijn hieraan kosten aan verbonden zoals deze elk jaar worden vastgesteld voor het desbetreffende jaar in de Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Twenterand.
6.
Verwijderde afdekplaten van bestaande graven dienen binnen 8 weken na de begrafenis herplaatst te worden/zijn.
Artikel
7
1.
Degene die werkzaamheden op of aan de gedenktekens verricht, dient zelf zorg te dragen voor de afvoer van het afval in de daarvoor bedoelde afvalbakken op de begraafplaats.
2.
Beschadigingen die ten gevolge van werkzaamheden op of aan de gedenktekens ontstaan moeten worden gemeld bij de gemeente (beheerder van de begraafplaats) en daarna worden hersteld.
3.
Het vermelden van een firmanaam of enige andere reclame op een gedenkteken of een onderdeel daarvan is verboden
Hoofdstuk
5

LOSSE BLOEMEN EN PLANTEN, EENJARIGE PLANTEN EN WINTERHARDE GEWASSEN
Artikel
8
1.
Op de begraafplaats Dennenhof mogen binnen een strook van 40 cm, aan de voorzijde van het gedenkteken gewassen worden geplant. Deze gewassen mogen niet hoger zijn dan het gedenkteken op het graf en mogen de strook niet overschrijden;
2.
Gewassen of materialen, die niet binnen de in lid 1 genoemde strook zijn geplant of niet op spat- of dekplaat zijn aangebracht, kunnen van gemeentewege verwijderd worden zonder dat de gemeente tot enige vergoeding verplicht is.
3.
Het is toegestaan op een dekplaat van een graf of op de strooivelden potplanten, losse bloemen en bloemen in vazen te plaatsen;
4.
Er mogen geen vaste planten/bloemen worden aangebracht op de as strooivelden en op het veld voor natuur begraven in Vriezenveen.
Hoofdstuk
6

ONDERHOUD
Artikel
9
1.
De rechthebbende is verplicht het gedenkteken en de betreffende plantstrook behoorlijk te onderhouden of te herstellen. Hieronder wordt verstaan het uitvoeren van herstellingen van de graftekens en losse voorwerpen, het verven of het vergulden van de opschriften, het aanbrengen, onderhouden en vernieuwen van losse planten en één of meerderjarige gewassen;
2.
Indien de rechthebbende nalaat de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen, kan het bestuursorgaan de hiervoor in aanmerking komende voorwerpen of zo nodig de gehele grafbedekking op kosten van de rechthebbende of gebruiker doen verwijderen. Het verwijderde blijft gedurende drie maanden ter beschikking van de rechthebbende en vervalt daarna aan de gemeente zonder dat deze tot enige vergoeding verplicht is. Verwelkte bloemen of kransen en kapotte voorwerpen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door de beheerder worden verwijderd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding;
3.
De verwijdering van de grafbedekking vindt niet plaats dan nadat de rechthebbende of gebruiker per aangetekende brief is opgeroepen om te worden ingelicht over de toestand van de grafbedekking. Als het adres van de rechthebbende of gebruiker niet bekend is, geschiedt de oproeping door mededeling op het mededelingenbord op de begraafplaats en een verwijzing naar deze vermelding bij het graf of door het plaatsen van een bordje op het desbetreffende graf.
Artikel
10
1.
Het onderhoud van de grafvelden, het maaien van het gras en het verwijderen van vuile en afval uit de op de begraafplaats aanwezige afvalbakken geschiedt door of vanwege de gemeente.
Hoofdstuk
7

BIJZONDERE BEPALINGEN NATUURGRAVEN
Artikel
11
1.
Voor natuurgraven geldt, dat alleen lijkomhulsels of lijkkisten mogen worden toegepast van materialen die biologisch afbreekbaar zijn of van onbehandeld niet-duurzaam hout.
2.
Voor urnen en asbussen geldt eveneens dat deze van biologisch afbreekbaar materiaal zijn vervaardigd
3.
Nabestaanden ontvangen met de grafakte de coördinaten van de locatie van het natuurgraf teneinde de locatie van het graf te kunnen bepalen.
4.
Specifiek voor natuurgraven geldt, dat er geen grafbedekkingen mogen worden geplaatst, behalve eenmalig een ronde onbehandelde eikenhouten schijf met een diameter van 50 cm, die via de gemeente wordt aangeleverd tegen betaling van de dan geldende leges.
5.
De uitvaartondernemer / familie zorgt ervoor dat (indien gewenst) naam van de overledene, geboortedatum en overlijdensdatum op de houtenschijf wordt aangebracht.
6.
Bij de begrafenis mogen alleen natuurlijke bloemen op het graf worden gelegd zonder andere voorwerpen. Deze worden na een periode van ca 3 weken verwijderd.
7.
Na deze periode mogen er niet opnieuw bloemen of andere voorwerpen op het graf worden gelegd. Die worden verwijderd.
Hoofdstuk
8

SLOTBEPALINGEN
Artikel
12

Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking
Artikel
13

Citeertitel
Dit besluit kan worden aangehaald als nadere voorschriften voor het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Twenterand 2025
Vriezenveen, 4 november 2025
Burgemeester en wethouders,
de secretaris
P.F.G. Rossen
de burgemeester
G.J. Gorter