GEMEENTEBLAD
Officiële uitgave van de gemeente Enschede

Subsidieverordening lokale aanpak isolatie gemeente Enschede
De raad van de gemeente Enschede;
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 januari 2025;
Gelet op artikel 149 en 156 van de Gemeentewet, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Enschede 2022;
Gezien het besluit om middelen ter beschikking te stellen voor de subsidieregeling middels de SPUK Lokale Aanpak Isolatie van het Nationaal Isolatie Programma;
Besluit:
Vast te stellen de
Subsidieverordening lokale aanpak isolatie gemeente Enschede
Hoofdstuk
1

Inleidende bepalingen
Artikel
1

Begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
- a.
Aangesloten partij: uitvoerder van maatregelen of verkopende partij van materialen voor te nemen maatregelen die aangesloten is bij een gezamenlijk aanbod door middel van een openhuisstructuur die Regionaal Energieloket in beheer heeft;
- b.
Asv: de op het moment van de subsidieaanvraag geldende Algemene subsidieverordening van de gemeente Enschede;
- c.
Bestaande woning:
  - •een bestaande gebouwde onroerende zaak, die een zelfstandige woongelegenheid vormt en in de basisregistratie, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, met een woonfunctie is geregistreerd; of
  - •een bestaand appartement, dat een zelfstandige woongelegenheid vormt in de basisregistratie, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, met een woonfunctie is geregistreerd.
- d.
College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede;
- e.
Eigenaar-bewoner: de natuurlijke persoon die volgens de kadastrale gegevens eigenaar is van de bestaande woning en volgens de gemeentelijke basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven op het adres van de bestaande woning;
- f.
Energielabel: een energielabel als bedoeld in bijlage I bij artikel I van het Besluit bouwwerken leefomgeving;
- g.
Gemeente: de gemeente Enschede;
- h.
Grondgebonden woning: een bestaande woning die rechtstreeks toegankelijk is op het straatniveau en waarvan één van de woonlagen aansluit op het maaiveld, te weten de bovenzijde van de grond;
- i.
ISDE-subsidie: de investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;
- j.
Maatregelen: energiebesparende isolatiemaatregelen en/of ventilatiemaatregelen die op, of aan een bestaande woning zijn uitgevoerd/toegepast en subsidiabel zijn in deze verordening:
  - 1.
Dakisolatie;
  - 2.
Vloerisolatie dan wel bodemisolatie;
  - 3.
Spouwmuurisolatie;
  - 4.
Gevelisolatie;
  - 5.
HR++ of HR+++ glas, geïsoleerd kozijnpaneel- of een geïsoleerde deur;
  - 6.
Energiezuinige ventilatiemaatregelen: het voor de eerste keer aanleggen van een systeem voor een CO2-gestuurde ventilatie of het voor de eerste keer aanleggen van een systeem voor balansventilatie met warmteterugwinning met een rendement van ten minste 90%.
- k.
Meldcode: een unieke identificatiecode die wordt toegekend aan een specifiek apparaat of systeem dat in aanmerking komt voor ISDE-subsidie en op een meldcodelijst wordt geplaatst;
- l.
Openhuisstructuur: een systeem waarbij uitvoerende en verkopende partijen zich kunnen aansluiten om diensten te verlenen in het kader van deze verordening. Een partij kan na aansluiting worden geselecteerd om een dienst te verlenen aan een subsidieontvanger in het kader van spoor 1 en 3 van deze verordening;
- m.
Regionaal Energieloket: de door het college gemandateerde partij die namens de gemeente uitvoering geeft aan deze subsidieverordening;
- n.
Renovatiedeal Twente: samenwerking tussen de drie Twentse steden Almelo, Enschede en Hengelo, zes corporaties en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, gericht op een gezamenlijke aanpak voor het bestrijden van energiearmoede;
- o.
Slecht geïsoleerde woning: een bestaande woning met een energielabel D, E, F, G of een met die energielabelklassen vergelijkbare energetische staat, waarin ten minste twee van de volgende bestaande bouwdelen niet of slecht geïsoleerd zijn:
  - 1.
De vloer en de bodem (minder dan 5 cm aanwezig, Rc ≤ 1,3);
  - 2.
De gevel, waaronder de spouwmuur (Rc ≤ 1,1);
  - 3.
Het dak en de zoldervloer en vlieringvloer (Rc ≤ 0,5)
  - 4.
Het dak, hellend/plat (minder dan 9 cm aanwezig, of Rc ≤ 2,0);
  - 5.
De ramen, panelen in het kozijn en deuren (U-waarde ≥ 1,6);
- p.
VvE: vereniging van eigenaars als bedoeld in artikel 112, eerste lid, onderdeel e, van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel
2

Toepassing Asv
Voor zover in deze verordening daarvan niet wordt afgeweken, is de Asv van toepassing.
Hoofdstuk
2

Algemene subsidiebepalingen
Artikel
3

Toepassingsbereik en doel
1.
Deze verordening is een bijzondere subsidieverordening als bedoeld in artikel 3 van de Asv.
2.
Deze subsidieverordening heeft als doel het versneld energetisch verbeteren van slecht geïsoleerde woningen van eigenaar-bewoners onder de gestelde WOZ-waarde in deze subsidieverordening, door het nemen van maatregelen.
Artikel
4

Vereisten subsidieaanvrager
Subsidie wordt slechts verstrekt aan een natuurlijk persoon, die eigenaar-bewoner is van een bestaande, slecht geïsoleerde woning binnen het grondgebied van de gemeente met een WOZ-waarde lager dan 303.000 euro (peiljaar 2022).
Artikel
5

Subsidiehoogte
1.
De subsidiabele activiteiten kunnen voor 100% gesubsidieerd worden per bestaande woning, tot een maximumbedrag van 1.250 euro inclusief btw;
2.
De subsidiabele activiteiten die zijn uitgevoerd met bio-based materiaal, zoals beschreven in de meldcodelijst isolatie met Bio-based bonus van de ISDE-subsidie, kunnen voor 100% gesubsidieerd worden per bestaande woning tot een maximumbedrag van 1.500 euro inclusief btw.
3.
De subsidiabele activiteiten die zijn uitgevoerd door een eigenaar-bewoner die woont op een van de volgende adressen:
- a.
Heutinkstraat, huisnummer 90 of 92;
- b.
Batjanstraat 3, 5 of 7;
- c.
Batjanstraat 9 tot en met 19 of 25;
- d.
Batjanstraat 28 tot en met 104;
- e.
Ceramstraat, huisnummer 1 tot en met 43;
- f.
Boeroestraat, huisnummer 1 tot en met 39.
kunnen voor 100% gesubsidieerd worden per bestaande woning, tot een maximumbedrag van 4.000 euro inclusief btw, indien er wordt deelgenomen aan de collectieve actie van de Renovatiedeal Twente.
4.
Een subsidieaanvraag kan meerdere maatregelen bevatten.
Artikel
6

Maximum aantal subsidies per aanvrager
1.
Een subsidieaanvrager als bedoeld in artikel 4 kan slechts één keer subsidie ontvangen voor de bestaande woning waarvan hij of zij eigenaar-bewoner is op grond van deze subsidieverordening. Per aanvraag kan subsidie aangevraagd worden voor meerdere uitgevoerde maatregelen.
2.
Er wordt slechts één keer subsidie toegekend per bestaande woning voor de uitgevoerde maatregelen, op grond van deze subsidieverordening. Er wordt dus niet aan meerdere eigenaar-bewoners van hetzelfde adres een subsidie voor dezelfde bestaande woning toegekend.
Artikel
7

Verdeelregels
1.
Aanvragen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst.
2.
De datum van ontvangst is de dag en het tijdstip waarop de aanvraag volledig is ingediend.
3.
Het tijdstip van ontvangst van een aanvraag die per post wordt ingediend is 13.00 uur, geregistreerd op de datum van ontvangst. Het tijdstip van ontvangst van een digitale aanvraag is het digitaal gelogde tijdstip, geregistreerd op de datum van ontvangst.
4.
Wanneer meerdere subsidieaanvragen op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip zijn ontvangen en verstrekking van subsidie voor deze aanvragen zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt de volgorde van afhandeling bepaald door loting.
5.
Wanneer door toekenning van een aanvraag het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de subsidie gedeeltelijk verleend.
6.
Als het college het niet aannemelijk vindt dat de subsidieaanvrager na gedeeltelijke verlening van de subsidie de activiteiten zal uitvoeren, dan weigert zij de subsidie.
Hoofdstuk
3

Spoor 1 Totale ontzorging
Artikel
8

Toepassingsbereik en doel;
Doel van subsidieverstrekking op grond van dit hoofdstuk is om eigenaar-bewoners door middel van een ontzorgingspakket te stimuleren tot het nemen van energetisch verbeterende maatregelen. De eigenaar-bewoner die op basis van spoor 1 een subsidieaanvraag doet, wordt in contact gebracht met een uitvoerende partij die in haar offerte en factuur subsidie verrekent en daarmee de drempel verlaagt tot het nemen van maatregelen. Dit spoor kent haar eigen voorwaarden, verplichtingen en manier van aanvraag en vaststelling van de verordening, zoals in dit hoofdstuk wordt beschreven.
Artikel
9

Subsidieplafond
1.
Het subsidieplafond van de subsidieverordening is voor een subsidieaanvraag conform de artikelen uit hoofdstuk 3 ‘Spoor 1 totale ontzorging’ of artikelen uit hoofdstuk 4 ‘Spoor 2 Zelf gekozen uitvoerder’ vastgesteld op:
- a.
Tranche 1, uiterlijke datum van uitgifte 31 december 2026, €4.173.243 voor subsidieaanvragen van eigenaar-bewoners van een grondgebonden woning.
- b.
Tranche 2, uiterlijke datum van uitgifte 31 december 2027, €5.280.334 voor subsidieaanvragen van eigenaar-bewoners van een grondgebonden woning.
- c.
Tranche 1, uiterlijke datum van uitgifte 31 december 2026, €530.000 voor subsidieaanvragen van eigenaar-bewoners van een appartement in een VvE.
- d.
Tranche 2, uiterlijke datum van uitgifte 31 december 2027, €1.500.000 voor subsidieaanvragen van eigenaar-bewoners van een appartement in een VvE.
2.
Als de gemeente de gelden voor de 3e tranche voor de SPUK lokale aanpak isolatie krijgt toegekend, stelt het college een subsidieplafond voor 2028 vast.
3.
Het college kan voor de 1e tranche hoogstens 3 keer één jaar en voor de 2e tranche hoogstens 2 keer één jaar verlenging krijgen om subsidiegelden uit te geven aan de subsidieverordening.
4.
Als de totaal beschikbare subsidie van een tranche niet voor de uiterlijke datum als bedoeld in het eerste lid kan worden opgemaakt, zal het college uitstel moeten aanvragen om verlenging te krijgen als bedoeld in het derde lid.
5.
Aanvragen zullen door het college gehonoreerd worden op volgorde van de datum van ontvangst van de aanvraag totdat het subsidieplafond voor de subsidieverordening is bereikt.
Artikel
10

Subsidiabele activiteiten
Het college kan subsidie verlenen voor het nemen van maatregelen zoals beschreven in de begripsomschrijving van artikel 1, onder j.
Artikel
11

Subsidievoorwaarden
Om in aanmerking te komen voor subsidie dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:
- a.
De maatregel(en) wordt uitgevoerd door een uitvoerende partij die is aangesloten bij de openhuisstructuur van Regionaal Energieloket;
- b.
Voor toepassing van maatregelen gelden de eisen en criteria voor minimale oppervlakte en dikte of Rc/U waarde van de isolerende maatregel zoals beschreven in de voorwaarden van de ISDE-subsidie, te vinden op de volgende websitepagina https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren/isolatiemaatregelen.
Artikel
12

Verplichtingen
De subsidieontvanger dient te voldoen aan de volgende verplichtingen:
- a.
De subsidieontvanger dient zelf zorg te dragen dat de maatregel(en) technisch uitvoerbaar is/zijn en, indien van toepassing, dat de benodigde publiekrechtelijke en/of privaatrechtelijke toestemmingen voor het uitvoeren van de maatregel(en) zijn verkregen;
- b.
Steekproefsgewijs worden er controles uitgevoerd op de gerealiseerde maatregelen. De subsidieontvanger is verplicht hieraan mee te werken.
Artikel
13

Aanvraag en vaststelling
1.
De subsidie wordt aangevraagd door een digitale aanvraag in te dienen bij Regionaal Energieloket via www.regionaalenergieloket.nl/isolatieacties of door een aanvraag in te dienen per post met het door het college vastgestelde aanvraagformulier dat te vinden is op de gemeentelijke website.
2.
Een aanvraag kan worden ingediend vanaf 1 februari 2025 tot uiterlijk 31 december 2027. Het college kan besluiten om de einddatum te verlengen op basis van artikel 9, derde lid.
3.
Subsidie wordt aangevraagd middels het tekenen van de offerte van de geselecteerde aangesloten partij uit de openhuisstructuur.
4.
Subsidie wordt verrekend in de factuur na uitvoering van de werkzaamheden door de geselecteerde aangesloten partij. Deze verrekening is terug te zien op de offerte en de factuur die de subsidieontvanger van de aangesloten partij ontvangt.
Hoofdstuk
4

Spoor 2 Zelf gekozen uitvoerder
Artikel
14

Toepassingsbereik en doel;
Doel van subsidieverstrekking op grond van dit hoofdstuk is om eigenaar-bewoners financieel te ondersteunen in het nemen van energetisch verbeterende maatregelen. De eigenaar-bewoner die op basis van spoor 2 een subsidieaanvraag doet, heeft de vrijheid om een eigen gecertificeerde uitvoerende partij te kiezen en ook om subsidie aan te vragen met terugwerkende kracht. Dit spoor kent haar eigen voorwaarden, verplichtingen en manier van aanvraag en vaststelling van de verordening, zoals in dit hoofdstuk wordt beschreven.
Artikel
15

Subsidieplafond
1.
Het subsidieplafond van de subsidieverordening is voor een subsidieaanvraag conform de artikelen uit hoofdstuk 3 ‘Spoor 1 Totale ontzorging’ of artikelen uit hoofdstuk 4 ‘Spoor 2 Zelf gekozen uitvoerder’ vastgesteld op:
- a.
Tranche 1, uiterlijke datum van uitgifte 31 december 2026, €4.173.243 voor subsidieaanvragen van eigenaar-bewoners van een grondgebonden woning.
- b.
Tranche 2, uiterlijke datum van uitgifte 31 december 2027, €5.280.334 voor subsidieaanvragen van eigenaar-bewoners van een grondgebonden woning.
- c.
Tranche 1, uiterlijke datum van uitgifte 31 december 2026, €530.000 voor subsidieaanvragen van eigenaar-bewoners van een appartement in een VvE.
- d.
Tranche 2, uiterlijke datum van uitgifte 31 december 2027, €1.500.000 voor subsidieaanvragen van eigenaar-bewoners van een appartement in een VvE.
2.
Als de gemeente de gelden voor de 3e tranche voor de SPUK lokale aanpak isolatie krijgt toegekend, stelt het college een subsidieplafond voor 2028 vast.
3.
Het college kan voor de 1e tranche hoogstens 3 keer één jaar en voor de 2e tranche hoogstens 2 keer één jaar verlenging krijgen om subsidiegelden uit te geven aan de subsidieverordening.
4.
Als de totaal beschikbare subsidie van een tranche niet voor de uiterlijke datum als bedoeld in het eerste lid kan worden opgemaakt, zal het college uitstel moeten aanvragen om verlenging te krijgen als bedoeld in het derde lid.
5.
Aanvragen zullen door het college gehonoreerd worden op volgorde van de datum van ontvangst van de aanvraag totdat het subsidieplafond voor de subsidieverordening is bereikt.
Artikel
16

Subsidiabele activiteiten
1.
Het college kan subsidie verlenen voor het nemen van maatregelen zoals beschreven in de begripsomschrijving van artikel 1, onder j.
2.
Uitsluitend kosten die naar het oordeel van het college noodzakelijk en redelijk zijn voor de aangevraagde activiteiten komen in aanmerking voor subsidie.
3.
Niet subsidiabel zijn:
- a.
kosten van maatregelen aan huurwoningen;
- b.
extra kosten voor uitbreiding of verplaatsing van de huisvesting;
- c.
kosten van maatregelen die uitgevoerd zijn vóór 9 juli 2024;
- d.
maatregelen die door de eigenaar-bewoner zelf zijn geplaatst;
- e.
maatregelen die alleen worden geplaatst aan uitbreidingen van de woning, zoals een schuur, garage of bijgebouw.
Artikel
17

Subsidievoorwaarden
Om in aanmerking te komen voor subsidie dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:
- a.
De maatregelen moeten zijn uitgevoerd in de bestaande thermische schil van de woning (bijvoorbeeld niet in een nieuwe uitbouw);
- b.
Voor toepassing van maatregelen gelden de eisen en criteria voor minimale oppervlakte en dikte of Rc/U waarde van de isolerende maatregel zoals beschreven in de voorwaarden van de ISDE-subsidie, te vinden op de volgende websitepagina https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren/isolatiemaatregelen.
Artikel
18

Verplichtingen
De subsidieontvanger dient te voldoen aan de volgende verplichtingen:
- a.
De subsidieontvanger dient zelf zorg te dragen dat de maatregel(en) technisch uitvoerbaar is/zijn en, indien van toepassing, dat de benodigde publiekrechtelijke en/of privaatrechtelijke toestemmingen voor het uitvoerende van de maatregel(en) zijn verkregen;
- b.
Steekproefsgewijs worden er controles uitgevoerd op de gerealiseerde maatregelen. De subsidieontvanger is verplicht hieraan mee te werken.
Artikel
19

Aanvraag en vaststelling
1.
De subsidie wordt aangevraagd door een digitale aanvraag in te dienen bij Regionaal Energieloket via www.regionaalenergieloket.nl/isolatieacties of door een aanvraag in te dienen per post met het door het college vastgestelde aanvraagformulier dat te vinden is op de gemeentelijke website.
2.
Een aanvraag kan worden ingediend vanaf 1 februari 2025 tot uiterlijk 31 december 2027. Het college kan besluiten om de einddatum te verlengen op basis van artikel 15, derde lid.
3.
De eigenaar-bewoner dient de volgende documenten aan te leveren bij de subsidieaanvraag:
- a.
een overzicht van de uitgevoerde energiebesparende maatregel(en);
- b.
een factuur van de uitgevoerde maatregelen, met daarop vermeld: het KVK-nummer van het bedrijf dat de maatregelen heeft uitgevoerd, het factuurbedrag, het factuurnummer, de contactgegevens van de uitvoerende partij, het geïsoleerd aantal vierkante meters, de meldcode(s);
- c.
IBAN en tenaamstelling van de subsidieaanvrager;
- d.
foto’s van de uitgevoerde maatregelen;
- e.
een betaalbewijs.
4.
De uitbetaling van de subsidie volgt binnen 4 weken na indienen van subsidieaanvraag en bij goedkeuring van de subsidieaanvraag door Regionaal Energieloket.
Hoofdstuk
5

Spoor 3 Doe-het-zelf voucher
Artikel
20

Toepassingsbereik en doel;
Doel van subsidieverstrekking op grond van dit hoofdstuk is om eigenaar-bewoners financieel te ondersteunen in het zelfstandig uitvoeren van energetisch verbeterende maatregelen. De eigenaar-bewoner die op basis van spoor 3 een subsidieaanvraag doet, heeft de vrijheid om de voucher te besteden aan isolatie/ventilatiematerialen en nuttige accessoires om zelf maatregelen uit te voeren. Dit spoor kent haar eigen voorwaarden, verplichtingen en manier van aanvraag en vaststelling van de verordening, zoals in dit hoofdstuk wordt beschreven.
Artikel
21

Subsidieplafond
1.
Het subsidieplafond van de subsidieverordening is voor een subsidieaanvraag conform de artikelen uit hoofdstuk 5 ‘Spoor 3 Doe-het-zelf voucher’ vastgesteld op:
- a.
Tranche 1, uiterlijke datum van uitgifte 31 december 2026, €206.757
- b.
Tranche 2, uiterlijke datum van uitgifte 31 december 2027, €319.166
2.
Als de gemeente de gelden voor de 3e tranche voor de SPUK lokale aanpak isolatie krijgt toegekend, stelt het college een subsidieplafond voor 2028 vast.
3.
Het college kan voor de 1e tranche hoogstens 3 keer één jaar en voor de 2e tranche hoogstens 2 keer één jaar verlenging krijgen om subsidiegelden uit te geven aan de subsidieverordening.
4.
Als de totaal beschikbare subsidie van een tranche niet voor de uiterlijke datum als bedoeld in het eerste lid kan worden opgemaakt, zal het college uitstel moeten aanvragen om verlenging te krijgen als bedoeld in het derde lid.
5.
Aanvragen zullen door het college gehonoreerd worden op volgorde van de datum van ontvangst van de aanvraag totdat het subsidieplafond voor de subsidieverordening is bereikt.
Artikel
22

Subsidiabele activiteiten
Het college kan subsidie verlenen voor het nemen van maatregelen zoals beschreven in de begripsomschrijving van artikel 1, onder j.
Artikel
23

Subsidievoorwaarden
Om in aanmerking te komen voor subsidie dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:
- a.
De maatregelen moeten zijn uitgevoerd in de bestaande thermische schil van de woning (bijvoorbeeld niet in een nieuwe uitbouw);
- b.
Voor toepassing van maatregelen gelden de eisen en criteria voor minimale oppervlakte en dikte of Rc/U waarde van de isolerende maatregel zoals beschreven in de voorwaarden van de ISDE-subsidie, te vinden op de volgende websitepagina https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren/isolatiemaatregelen.
Artikel
24

Subsidievorm
1.
De subsidie wordt verleend in de vorm van een voucher die zowel digitaal als fysiek te besteden is bij één van de winkels aangesloten bij de openhuisstructuur van Regionaal Energieloket.
2.
De voucher is vanaf de datum van uitgifte 90 dagen geldig in de winkels aangesloten bij de openhuisstructuur van Regionaal Energieloket. De geldigheid kan op verzoek van de subsidieaanvrager eenmalig worden verlengd met 30 dagen door het klantcontactcentrum van Regionaal Energieloket.
Artikel
25

Verplichtingen
De subsidieontvanger dient te voldoen aan de volgende verplichtingen:
- a.
De subsidieontvanger geeft de voucher uit bij een aangesloten verkopende partij om isolatiemateriaal en/of nuttige accessoires van een vooraf gedefinieerde en digitaal gedeelde productenlijst te kopen. De productenlijst is op zowel de gemeentelijke website als www.regionaalenergieloket.nl/isolatieacties te vinden.
- b.
De subsidieontvanger levert op voorhand en na afloop van uitvoering van de maatregelen foto’s aan bij Regionaal Energieloket van de slecht geïsoleerde bouwdelen waarvoor subsidie is aangevraagd;
- c.
De subsidieontvanger draagt zorg dat de maatregel(en) technisch uitvoerbaar is/zijn en, indien van toepassing, de benodigde publiekrechtelijke en/of privaatrechtelijke toestemmingen voor het uitvoeren van de maatregel(en) zijn verkregen;
- d.
De subsidieontvanger voert de maatregelen met het aangeschafte materiaal binnen 6 maanden na besteding van de subsidiegelden uit.
- e.
Steekproefsgewijs worden er controles uitgevoerd op de gerealiseerde maatregelen. De subsidieontvanger is verplicht hieraan mee te werken.
Artikel
26

Aanvraag en vaststelling
1.
De subsidie wordt aangevraagd door een digitale aanvraag in te dienen bij Regionaal Energieloket via www.regionaalenergieloket.nl/isolatieacties of door een aanvraag in te dienen per post met het door het college vastgestelde aanvraagformulier dat te vinden is op de gemeentelijke website.
2.
Een aanvraag kan worden ingediend vanaf 1 februari 2025 tot uiterlijk 31 december 2027. Het college kan besluiten om de einddatum te verlengen op basis van artikel 21, derde lid.
3.
Het college behoudt zich het recht voor de subsidiabele periode met enkele maanden te verlengen indien daar aanleiding toe is.
4.
Subsidie wordt uitbetaald in de vorm van een voucher zoals beschreven in artikel 24 eerste lid.
5.
De subsidie wordt vastgesteld door middel van goedkeuring van de aangeleverde foto’s als bedoeld in artikel 25,sub b en bij de vaststelling dat de subsidieontvanger daadwerkelijk zelfstandig maatregelen heeft uitgevoerd met de gekochte materialen en/of accessoires.
6.
De subsidie kan door het college met terugwerkende kracht worden ingetrokken indien de subsidieontvanger binnen 6 maanden na besteding van subsidiegelden geen foto’s ter bewijsvoering van een rechtmatige subsidieaanvraag heeft aangeleverd.
Hoofdstuk
6

Slotbepalingen
Artikel
27

Hardheidsclausule
1.
Het college kan in bijzondere gevallen, gelet op het belang van een aanvrager, artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.
2.
Het college beslist periodiek over het vaststellen van uitzonderingsgevallen zoals bedoeld in artikel 27 lid 1.
3.
Het college kan geen artikelen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover deze betrekking hebben op de eisen en criteria voor minimale oppervlakte en dikte of Rc/U waarde van de isolerende maatregel. Van deze subsidievoorwaarden voor de toepassing van een maatregel mogen niet worden afgeweken.
Artikel
28

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad van de gemeente Enschede.
Artikel
29

Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: subsidieverordening lokale aanpak isolatie gemeente Enschede
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 27 januari 2025.
De Griffier, J.J. Ligteringen
De Voorzitter, R.W. Bleker