GEMEENTEBLAD
Officiële uitgave van de gemeente Vijfheerenlanden

Subsidieregeling isolatie koopwoningen in de gemeente Vijfheerenlanden
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden;
Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Vijfheerenlanden;
Overwegende dat deze subsidieregeling wenselijk is om slecht geïsoleerde woningen van eigenaar-bewoners te verduurzamen;
Besluit vast te stellen de Subsidieregeling isolatie koopwoningen in de gemeente Vijfheerenlanden:
Artikel
1

Definities
Deze regeling verstaat onder:
- a.
college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente;
- b.
aanvrager: meerderjarig natuurlijk persoon die eigenaar-bewoner is van een grondgebonden woning die voldoet aan de criteria uit artikel 3;
- c.
bouwdeel: één van de volgende vier categorieën: de vloer en de bodem, de gevel waaronder de spouwmuur, het dak en de zolder of vlieringvloer, de ramen en deuren;
- d.
doelgroep 1: eigenaar-bewoners van een slecht geïsoleerde woning met een woningwaarde van maximaal €458.000 die in 2022 en/of 2023 de energietoeslag ontvingen of na livegang van www.houmeerover.nl middels een inkomenstoets kunnen aantonen dat er een gezamenlijk inkomen van maximaal 130% van de toepasselijke bijstandsnorm is, zonder toepassing van de kostendelersnorm (artikel 19a van de Participatiewet);
- e.
doelgroep 2: eigenaar-bewoners van een slecht geïsoleerde woning met een woningwaarde van maximaal €458.000 die niet voldoen aan de criteria, vermeld onder d;
- f.
eigenaar-bewoner: een inwoner van de gemeente die eigenaar is van een woning en deze woning zelf bewoont;
- g.
energietoeslag: de eenmalige energietoeslag, bedoeld in artikel 35, lid 4 van de Participatiewet;
- h.
geldig energielabel: een energielabel als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van het Besluit energieprestatie gebouwen. Zoals op https://www.energielabel.nl/woningen/zoek-je-energielabel vermeld;
- i.
gemeente: de gemeente Vijfheerenlanden;
- j.
grondgebonden woning: een woning binnen het grondgebied van de gemeente die rechtstreeks toegankelijk is op het straatniveau en waarvan een bouwlaag aansluit op het maaiveld;
- k.
isolatiemaatregel: maatregel waarbij een bouwdeel wordt geïsoleerd als bedoeld in artikel 4.5.2, derde lid, van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies;
- l.
intermediair: een rechtspersoon waarmee de gemeente een overeenkomst Meerjarige Collectieve Ontzorging heeft gesloten en die door de gemeente is gemandateerd om deze subsidieregeling uit te voeren;
- m.
ISDE: de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing van de Rijksoverheid, aan te vragen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;
- n.
Meldcode: Een uniek kenmerk voor de maatregel. Dit bestaat uit een letter- en cijfercombinatie, die gebruikt wordt bij de ISDE-subsidieaanvraag.
- o.
overeenkomst Meerjarige Collectieve Ontzorging: de set van afspraken vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de intermediair met als doel eigenaar-bewoners in de gemeente te ontzorgen rond het isoleren van hun woningen;
- p.
Rc/U waarde: de isolatiewaarde van een bepaald materiaal;
- q.
slecht geïsoleerde woning: een woning die vóór 1995 is gebouwd en nog minimaal twee niet of slecht geïsoleerde bouwdelen telt. Een bouwdeel is slecht geïsoleerd als de waarden gelijk zijn aan of lager zijn dan de waarden in de rechterkolom van onderstaande tabel (indicatie dikte of Rc of U-waarde):
- r.
uitvoerder: een isolatiebedrijf dat beschikt over een SKG IKOB certificaat, een Insula certificaat of een vergelijkbaar certificaat. en in geval van spouwmuurisolatie of dakisolatie van buitenaf natuurinclusief isoleert;
- s.
waardebon: subsidie in de vorm van een waardedocument dat de ontvanger het recht geeft op een financiële bijdrage aan een isolatiemaatregel aan de woning;
- t.
woning: een binnen de gemeente Vijfheerenlanden kadastraal gelegen woonruimte, die bestemd is om permanent als zelfstandige woongelegenheid te worden bewoond. Dus geen schuren, garages of andere bijgebouwen. In deze regeling gaat het uitsluitend om grondgebonden woningen;
- u.
WOZ-waarde: Waardering Onroerende Zaken met als peildatum 1 januari 2022.
Artikel
2

Subsidiabele activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt voor het uitvoeren van isolatiemaatregelen, waarbij een of meer bouwdelen worden geïsoleerd als bedoeld in artikel 4.5.2., derde lid, van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies. Koopwoningen die buiten de bebouwde kom zijn gelegen, zijn uitgesloten van subsidie voor gevel- en dakisolatie tenzij de aanvrager een ecologisch onderzoek kan overhandigen waaruit blijkt dat er geen vleermuizen, gierzwaluwen en/of huismussen aanwezig zijn. Onverminderd het hier voor bepaalde geldt voor doelgroep 1 geen minimale oppervlakte-eis.
Artikel
3

Subsidiecriteria
1.
Subsidie als bedoeld in artikel 2 kan worden verstrekt ten behoeve van een woning in de gemeente Vijfheerenlanden die:
- a.
wordt bewoond door de eigenaar;
- b.
grondgebonden is;
- c.
geen monumentale status heeft;
- d.
niet valt onder een Vereniging van Eigenaren;
- e.
een maximale WOZ-waarde heeft van €458.000 (prijspeil 1 januari 2022); en
- f.
slecht geïsoleerd is;
- g.
Vóór 1995 is gebouwd.
Artikel
4

Subsidieontvangers
Subsidie wordt slechts verstrekt aan een eigenaar-bewoner die behoort tot doelgroep 1 of 2.
Artikel
5

Financiële vorm van de subsidie
1.
Subsidie wordt met inachtneming van de hoogte van de subsidie in artikel 9 slechts verstrekt in de vorm van:
- a.
Een korting op de factuur van het laten uitvoeren of aanschaffen van isolatiemaatregelen, of;
- b.
Een geldbedrag wanneer eigenaar-bewoner zelf een uitvoerder kiest Een geldbedrag wanneer eigenaar-bewoner zelf een uitvoerder kiest; of
- c.
Een waardebon of een geldbedrag wanneer een eigenaar-bewoner zelf isolatie aanbrengt zoals dakisolatie van binnenuit, plat dakisolatie, isolatie van bestaande dakkapel, voorzetwanden en vloerisolatie.
2.
De aangeschafte maatregel(-en) kunnen maximaal voor 100% gesubsidieerd worden per woning.
3.
Indien er andere (subsidie)regelingen mogelijk zijn voor energiebesparende maatregelen, dan kan er alleen subsidie worden verkregen voor het deel van de kosten dat niet vergoed wordt door andere (subsidie)regelingen.
Artikel
6

Subsidieaanvraag
1.
In afwijking van artikel 10 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Vijfheerenlanden kunnen subsidieaanvragen het gehele jaar doorlopend worden ingediend.
2.
In afwijking van artikel 10 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Vijfheerenlanden vraagt de subsidieaanvrager aan via het digitale systeem van de intermediair. Meer informatie is te vinden in de toelichting bij deze subsidieregeling.
3.
Een subsidieaanvraag kan uiterlijk tot en met 30 juni 2028 worden ingediend, declaraties kunnen uiterlijk tot en met 30 september 2028 worden ingediend.
4.
In geval van de declaratie en doe het zelfroute kan aanvrager ook foto’s van voor en na situatie en betaalbewijs overleggen.
Artikel
7

Verdeelregels
Subsidieaanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst van de volledige en tijdig ingediende aanvraag.
Artikel
8

Weigeringsgronden
In aanvulling op artikel 6 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Vijfheerenlanden wordt subsidie geweigerd als:
- a.
Niet voldaan is aan de eisen en de criteria genoemd in deze regeling;
- b.
Het van toepassing zijnde subsidieplafond is bereikt;
- c.
Een woning op grond van natuurwetgeving een verbod heeft op het toepassen van specifieke isolatiemaatregelen;
- d.
Voor de betreffende woning reeds eerder subsidie is verstrekt onder deze regeling.
Artikel
9

Hoogte van de subsidie
1.
Een waardebon voor doelgroep 1 heeft een maximale waarde van €4.500,- inclusief BTW.
2.
Een waardebon voor doelgroep 2 heeft een maximale waarde van €1.500,- inclusief BTW.
3.
Er wordt per huishouden en per adres maximaal één waardebon verstrekt, die voor een of meer isolatiemaatregelen kan worden ingezet.
4.
De aangeschafte maatregel(-en) kunnen maximaal voor 100% gesubsidieerd worden per woning. Waarbij ISDE al is verrekend.
Artikel
10

Subsidieplafonds
1.
Het subsidieplafond voor subsidies voor doelgroep 1 bedraagt voor het tijdvak 2024 tot en met 2026
2.
€270.000 inclusief BTW.
3.
Het subsidieplafond voor subsidies voor doelgroep 2 bedraagt voor het tijdvak 2024 tot en met 2026
4.
€920.000 inclusief BTW.
5.
Als het subsidieplafond voor een bepaalde doelgroep bereikt is, wordt de subsidie voor aanvragers in die doelgroep geweigerd.
Artikel
11

Verplichtingen
1.
De subsidieontvanger is verplicht:
- a.
gebruik te maken van een uitvoerder die is geselecteerd door de intermediair, dan wel van een door de eigenaar-bewoner zelf geselecteerde uitvoerder. Deze verplichting geldt niet voor dakisolatie van binnenuit, plat dakisolatie, isolatie van een bestaande dakkapel, voorzetwanden en vloerisolatie die de eigenaar-bewoner zelf mag uitvoeren, voor zover en op de wijze toegestaan op grond van artikel 4.5.2, derde lid, van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies, en mits het gebruikte isolatiemateriaal is voorzien van een prestatieverklaring als bedoeld in die regeling.;
- b.
aan de uitvoerder een offerte te vragen voor het treffen van een isolatiemaatregel, waarin aan voorwaarden van de ISDE subsidiemaatregelen wordt voldaan zoals onder andere het vermelden van de meldcode. Zie voor gestelde eisen artikel 4.5.2. van de Regeling nationale EZK- en LNV subsidies. Waar van toepassing moet ook worden gehandeld conform de methode natuurvriendelijke isoleren.
- c.
waar van toepassing te handelen conform de methode natuurvriendelijke isoleren of bij het uitvoeren van isolatiemaatregelen in spouwmuur of dak de regels en voorschriften uit het Soortmanagementplan (SMP) van de gemeente Vijfheerenlanden na te leven;
- d.
de offerte van de uitvoerder binnen 5 weken na de verzenddatum ervan al of niet te accepteren;
- e.
zorg te dragen voor het tijdig aanleveren van facturen, meldcodes en overige gevraagde bewijstukken waaruit blijkt dat de maatregel conform deze regeling is uitgevoerd. Pas na ontvangst en controle hiervan wordt de subsidie definitief vastgesteld.
- f.
zorg te dragen dat de maatregel(en) technisch uitvoerbaar is/zijn en - indien van toepassing - de benodigde publiekrechtelijke en/of privaatrechtelijke toestemmingen voor het uitvoeren van de maatregel(en) zijn verkregen;
- g.
de uitvoering van de maatregel(-en) tussen <start coulancetermijn> en 31 december 2028 plaats te laten vinden.
Artikel
12.

Verantwoording van de subsidie
Het college en/of de intermediair behouden zich het recht voor om ter plekke te controleren of de gesubsidieerde maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd.
Artikel
13.

Verlening en vaststellen van de subsidie
1.
Na ontvangst van de volledige aanvraag beslist de intermediair voor controle van de ingediende subsidieaanvragen uiterlijk binnen acht weken over het verlenen van de subsidie.
2.
De intermediair kan voor controle van de ingediende subsidieaanvragen de beslistermijn - in afwijking van artikel 8 van de ASV - met maximaal acht weken verdagen. Zij doet hiervan voor afloop van de beslistermijn mededeling aan de aanvrager.
3.
In afwijking van 13 van de van de Algemene Subsidieverordening gemeente Vijfheerenlanden worden subsidies gelijk met de verlening vastgesteld. Het subsidiebesluit wordt digitaal per e-mail beschikbaar gesteld aan de aanvrager van de subsidie.
Artikel
14.

Betaling van de subsidie
1.
Indien een beschikking tot subsidievaststelling is gegeven door de intermediair, reserveert de intermediair de gelden voor het uitvoeren van de maatregelen op een tussenrekening. Na uitvoering van de maatregel(en) wordt de factuur/facturen van de uitvoerder met die gelden betaald door de intermediair. Eventuele restfactuur/-facturen wordt/worden aan de aanvrager verzonden.
2.
Indien aanvrager zelf een uitvoerende partij geselecteerd heeft, aanvrager zelf materialen heeft aangeschaft ten behoeve van zelf uitvoeren dakisolatie van binnenuit, plat dakisolatie, isolatie bestaande dakkapel, voorzetwanden en vloerisolatie, of de subsidie met terugwerkende kracht wordt verstrekt, wordt subsidie voldaan aan de aanvrager, nadat de subsidie is vastgesteld.
3.
Op de subsidie wordt geen voorschot verleend.
Artikel
15

Hardheidsclausule
Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van het bepaalde in deze regeling, indien een strikte toepassing daarvan zal leiden tot een onevenredige benadeling van de aanvrager of subsidieontvanger.
Artikel
16

Slotbepalingen
1.
Deze regeling treedt in werking één dag na de bekendmaking en is met terugwerkende kracht van toepassing vanaf 1 januari 2024 en geldt tot en met 31 december 2026.
2.
Deze regeling wordt aangehaald als “Subsidieregeling isolatie koopwoningen gemeente Vijfheerenlanden 2025”.
3.
De Subsidieregeling isolatie koopwoningen gemeente Vijfheerenlanden wordt tegelijktijdig met de inwerkingtreding van deze regeling ingetrokken.
4.
Op subsidies die voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze Nadere regels zijn verleend, blijven de bepalingen van toepassing zoals opgenomen in de Subsidieregeling isolatie koopwoningen gemeente Vijfheerenlanden tenzij de bepalingen in deze nieuwe regeling gunstiger zijn voor de subsidieontvanger.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 augustus 2025 van het college van burgemeester en wethouders,
W.J. (Judith) de Jonge
Gemeentesecretaris
S. (Sjors) Fröhlich
Burgemeester

Toelichting Subsidieregeling isolatie koopwoningen in de gemeente Vijfheerenlanden
Voor wie is deze subsidieregeling
Deze subsidieregeling is voor eigenaar-bewoners van een slecht geïsoleerde grondgebonden woning, die met één of meer isolatiemaatregelen hun woning willen verduurzamen. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet de woning, gelegen in gemeente Vijfheerenlanden een WOZ waarde (peildatum 2022) hebben ónder de grens genoemd in deze regeling. Daarnaast moet de woning aan enkele andere eisen voldoen zoals genoemd onder de subsidiecriteria. Er worden twee doelgroepen onderscheiden:
- •Doelgroep 1 ontvangt een gratis advies aan huis van een professioneel onafhankelijk energieadviseur en één gratis isolatiemaatregel.
- •Doelgroep 2 ontvangt een gratis advies aan huis van een professioneel onafhankelijk energieadviseur en een korting op de kosten van een isolatiemaatregel.
De intermediair organiseert alles rondom deze regeling
De gemeente heeft een organisatie geselecteerd die haar inwoners helpt bij het isoleren; de intermediair genoemd. De gemeente mandateert de intermediair om de subsidieregeling uit te voeren namens de gemeente. De intermediair organiseert alles wat nodig is vanaf de subsidieaanvraag tot en met het uitvoeren van de isolatiemaatregel. De intermediair selecteert ook isolatiebedrijven volgens afgesproken kwaliteitscriteria. De gemeente streeft ernaar de eigenaar-bewoners op deze wijze te ontzorgen, door de drempel om te isoleren te verlagen.
Desgewenst kunnen eigenaar-bewoners een isolatiemaatregel ook uit laten voeren door een bedrijf dat zij zelf geselecteerd hebben en dat niet geselecteerd is door de intermediair. Ook dit bedrijf dient aan kwaliteitscriteria te voldoen. Op vertoon van de offerte en de factuur aan de intermediair, ontvangt de eigenaar-bewoner de subsidie via de intermediair. Een eigenaar-bewoner kan ook subsidie krijgen voor het zelf aanbrengen van dakisolatie van binnenuit. Alle isolatiemaatregelen dienen aan de in de regeling genoemde eisen te voldoen.
Hoe verloopt het proces van subsidie, offerte en isoleren
- 1.
De leden 2 tot en met 7 van onderstaand proces gelden als de collectieve inkoopactie via de intermediair is geopend. De leden 8 tot en met 9 gelden voor de gehele looptijd van de regeling
- 2.
Een eigenaar-bewoner die valt binnen één van de in artikel 1.c of 1.d genoemde doelgroepen, kan zich aanmelden op de site van de inkoopactie van de intermediair voor een gratis advies aan huis van een professioneel onafhankelijk energieadviseur.
- 3.
Na het huisbezoek ontvangt de eigenaar-bewoner een Bespaarplan met offertes van de meest rendabele maatregelen, met daarbij de maatregel(en) waarvoor subsidie verkregen kan worden.
- 4.
De door de eigenaar-bewoner getekende offerte - ontvangen via de intermediair - van de maatregel(en) die voor subsidie in aanmerking komt/komen, is het moment van de daadwerkelijke subsidieaanvraag.
- 5.
Wanneer aan alle vereisten wordt voldaan, verleent de intermediair namens de gemeente de subsidie.
- 6.
De verleende subsidiegelden worden vervolgens gereserveerd voor de eigenaar-bewoner en na succesvolle uitvoering van de werkzaamheden door de intermediair gebruikt om direct de factuur van de uitvoerder mee te betalen. De eigenaar-bewoner hoeft de kosten dus e niet voor te schieten. Indien de kosten hoger zijn dan het gestelde maximale subsidiebedrag van de doelgroep, ontvangt de eigenaar-bewoner een restfactuur.
- 7.
Indien een eigenaar-bewoner zelf dakisolatie van binnenuit wil uitvoeren (doe-het-zelf) kunnen materialen ook online via de website van de intermediair worden aangeschaft. In dat geval wordt de subsidie voorwaardelijk vastgesteld en uitbetaald, en verrekend met de online bestelling. Na toepassing van de maatregelen kan verzoek tot vaststelling van subsidie worden gedaan bij de intermediair. Hiervoor dient de aanvrager foto’s van de situatie vóór uitvoering de dakisolatie én na-foto’s van het van binnenuit geïsoleerde dak aan te leveren. Na beoordeling wordt de subsidie definitief vastgesteld.
- 8.
In afwijking van de leden 2 tot en met 7, kan een eigenaar-bewoner de maatregel(en) uit laten voeren door een zelf geselecteerde uitvoerder; zijnde een isolatiebedrijf dat beschikt over een SKG IKOB certificaat, een Insula certificaat of een vergelijkbaar certificaat . Een eigenaar-bewoner neemt contact op met de intermediair om te controleren of aan de subsidievereisten wordt voldaan. Gedurende de looptijd van de collectieve inkoopactie kan de eigenaar-bewoner indien gewenst, via de intermediair een advies aan huis van een professioneel onafhankelijk energieadviseur aanvragen. Nadat de offerte bij een uitvoerder naar keuze is aangevraagd en er akkoord is op de offerte, doet de eigenaar-bewoner een aanvraag bij de intermediair. De intermediair verleent de subsidie voorwaardelijk en reserveert de aangevraagde subsidie. Het bedrag dient door de eigenaar-bewoner voorgefinancierd te worden. De eigenaar-bewoner betaalt de factuur van de uitvoerder. Na toepassing van de maatregelen kan een verzoek tot vaststelling van subsidie worden gedaan bij de intermediair. Hiervoor dient de aanvrager de getekende offerte, de factuur van het erkende isolatiebedrijf, een kopie van het betalingsbewijs, foto’s van die situatie vóór toepassing van de maatregelen en na-foto’s van de geïsoleerde bouwdelen aan te leveren en het IBAN-nummer van de eigenaar-bewoner. Na vaststelling van de subsidie wordt het vastgestelde bedrag binnen twee weken uitbetaald.
- 9.
In afwijking van de leden 2 tot en met 7, of indien de looptijd van de collectieve inkoopactie verstreken is, kan een eigenaar-bewoner ook zelf dakisolatie van binnenuit uitvoeren. Met een kopie van het betalingsbewijs van de aangeschafte materialen dient de eigenaar-bewoner een aanvraag in bij de intermediair. De intermediair verleent de subsidie voorwaardelijk. Het bedrag dient door de eigenaar-bewoner voorgefinancierd te worden. Na toepassing van de maatregelen kan verzoek tot vaststelling van subsidie worden gedaan bij de intermediair. Hiervoor dient de aanvrager foto’s van die situatie vóór uitvoering van de dakisolatie van binnenuit en na-foto’s van het van binnenuit geïsoleerde dak aan te leveren. Na vaststelling van de subsidie wordt het vastgestelde bedrag uitbetaald.
Toelichting per artikel
Artikel 1
Bevat de definities die in deze regeling worden gebruikt.
Artikel 2
Beschrijft waarvoor deze subsidieregeling van toepassing is.
Artikel 3
Beschrijft voor welke woningen subsidie beschikbaar is.
Artikel 4
Beschrijft voor welke mensen subsidie beschikbaar is.
Artikel 5
Beschrijft de vorm waarin de subsidie wordt verstrekt.
Artikel 6
Beschrijft de stappen om de subsidie en de isolatiemaatregel(en) te ontvangen.
Artikel 7
Beschrijft dat aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en zolang er nog subsidiegeld beschikbaar is.
Artikel 8
Beschrijft de weigeringsgronden.
Artikel 9
Geeft aan dat waardebonnen een maximale waarde hebben en de subsidie niet hoger kan zijn dan de kosten van het uitvoeren van de maatregel.
Artikel 10
Geeft aan tot wanneer een eigenaar-bewoner een subsidieaanvraag kan indienen.
De verwachting is dat in volgende jaren meer middelen voor dit doel beschikbaar komen. De gemeente kan er op dat moment voor kiezen om een of beide subsidieplafonds te verhogen met (een deel van) die middelen, zodat meer
eigenaar-bewoners een korting op isolatie kunnen ontvangen.
Artikel 11
Beschrijft de verplichtingen van de subsidieaanvrager.
Artikel 12
Beschrijft dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente en/of de intermediair mogen controleren of de gesubsidieerde maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd.
Artikel 13
Beschrijft hoe en binnen welke termijn over een subsidieaanvraag wordt besloten.
Artikel 14
Beschrijft op welke wijze de subsidie uitgekeerd wordt.
Artikel 15
Beschrijft dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente, in bijzondere gevallen kan afwijken van het bepaalde in deze subsidieregeling.
Artikel 16
Bevat de slotbepalingen behorende bij de regeling.
Definitie k
Isolatiemaatregel: maatregel waarbij een bouwdeel wordt geïsoleerd als bedoeld in artikel 4.5.2, derde lid, van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies;
Versie d.d. 26 april 2024
- a.
Dakisolatie dan wel zolder- of vlieringvloerisolatie, waarbij:
  - 1.
ten minste 20 vierkante meter van de oppervlakte van het bestaande dak in de bestaande thermische schil dan wel, indien de zolder of vliering onverwarmd is, van ten minste 20 vierkante meter van de oppervlakte van de bestaande zolder- of vlieringvloer, wordt geïsoleerd;
  - 2.
het isolatiemateriaal een Rd-waarde van ten minste 3,5 m2K/W heeft en in geval van een monument is aangebracht na 31 december 2023 en een Rd-waarde van ten minste 2,5 m2K/W heeft; en
  - 3.
het aanbrengen van lokaal gespoten PIR of PUR gebeurt met HFK-vrije blaasmiddelen;
- b.
Gevelisolatie, waarbij:
  - 1.
ten minste 10 vierkante meter van de oppervlakte van de binnen- of buitengevel van de bestaande thermische schil wordt geïsoleerd; en
  - 2.
het isolatiemateriaal een Rd-waarde van ten minste 3,5 m2K/W heeft en in geval van een monument is aangebracht na 31 december 2023 en een Rd-waarde van ten minste 2,5 m2K/W heeft;
- c.
Glas-, kozijnpaneel- of deurisolatie in de bestaande thermische schil door:
  - 1.
het vervangen van ten minste 8 vierkante meter van de oppervlakte, of raamoppervlakte indien de maatregel is aangebracht na 31 december 2022, van glas, kozijnpanelen of deuren door HR++ glas, eventueel in combinatie met nieuwe isolerende kozijnpanelen of nieuwe isolerende deuren met een Ud-waarde van ten hoogste 1,5 W/m2K;
  - 2.
het vervangen van ten minste 8 vierkante meter van de oppervlakte, of raamoppervlakte indien de maatregel is aangebracht na 31 december 2022, van glas, kozijnpanelen of deuren door triple-glas, in combinatie met een nieuw isolerend kozijn met een Uf-waarde van ten hoogste 1,5 W/m2K, eventueel in combinatie met nieuwe isolerende kozijnpanelen of nieuwe isolerende deuren met een Ud-waarde van ten hoogste 1,0 W/m2K;
  - 3.
het vervangen of toevoegen van ten minste 3 vierkante meter van de oppervlakte, of raamoppervlakte van een monument indien een maatregel is aangebracht na 31 december 2023, van glas, kozijnpanelen of deuren door glas of voor- of achterzetbeglazing met een U-waarde van ten hoogste 3,0 W/m2K, eventueel in combinatie met nieuwe isolerende kozijnpanelen of nieuwe isolerende deuren met een Ud-waarde van ten hoogste 2,0 W/m2K; of
  - 4.
het vervangen of toevoegen van ten minste 3 vierkante meter van de oppervlakte, of raamoppervlakte van een monument indien een maatregel is aangebracht na 31 december 2023 van glas, kozijnpanelen of deuren door glas of voor- of achterzetbeglazing met een U-waarde van ten hoogste 2,0 W/m2K, eventueel in combinatie met nieuwe isolerende kozijnpanelen of nieuwe isolerende deuren met een U-waarde van ten hoogste 1,5W/m2K, of triple-glas, in combinatie met een nieuw isolerend kozijn met een Uf-waarde van ten hoogste 1,5 W/m2K;
- d.
Spouwmuurisolatie, waarbij:
  - 1.
ten minste 10 vierkante meter van de oppervlakte van bestaande spouwmuren in de bestaande thermische schil wordt geïsoleerd;
  - 2.
het isolatiemateriaal een Rd-waarde van ten minste 1,1 m2K/W heeft; en
  - 3.
het aanbrengen van lokaal gespoten PIR of PUR gebeurt met HFK-vrije blaasmiddelen;
- e.
Vloer- dan wel bodemisolatie, waarbij:
  - 1.
ten minste 20 vierkante meter van de oppervlakte van de bestaande vloer of de bestaande bodem in de bestaande thermische schil wordt geïsoleerd;
  - 2.
het isolatiemateriaal een Rd-waarde van ten minste 3,5 m2K/W heeft; en
  - 3.
het aanbrengen van lokaal gespoten PIR of PUR gebeurt met HFK-vrije blaasmiddelen.