GEMEENTEBLAD
Officiële uitgave van de gemeente Hardenberg

Normbouwkostenregeling voor de bepaling van de bouwkosten gemeente Hardenberg
- 1.
Onder bouwkosten als bedoeld in de legesverordening van de gemeente Hardenberg wordt verstaan de normbouwkosten in onderstaande tabel indien de bij de aanvraag opgegeven bouwkosten lager zijn dan deze normbouwkosten, dan wel niet zijn opgegeven.
- 2.
Indien sprake is van een door alle partijen getekende aanneemovereenkomst die valt onder de begripsbepaling uit de Omgevingsregeling dan wordt de daarin genoemde aannemingssom gehanteerd voor het bepalen van de bouwkosten, ook als deze bouwkosten lager zijn dan onderstaande tabel.
1. Woningen | eenheid (bruto) | bouwkosten
Rijtjeswoningen | | m³ | € 255
Halfvrijstaande woningen | | m³ | € 308
Bungalows | | m³ | € 367
Vrijstaande woningen | | m³ | € 343
Woonwagens | Nieuw en verplaatst | m³ | € 231
Appartementen | | m³ | € 343
Recreatiewoning | | m³ | € 231
(Tijdelijke) woonunit | | m³ | € 231
2. Woninguitbreidingen en verbouwingen | eenheid | bouwkosten
Uitbreidingen | woonruimte | m³ | € 349
Uitbreidingen | bergruimte / garage | m³ | € 154
Kelder | | m³ | € 320
Serre | | m³ | € 692
Verandering woonruimte | inpandig | m³ | € 160
Dakkapel | breedte | m¹ | € 1.325
Dakopbouw | | m³ | € 349
Nieuw dak | | m² | € 142
Gevelwijziging | | m² | € 716
3. Bijgebouwen | eenheid | bouwkosten
Berging/garage met plat dak | | m³ | € 160
Berging/garage met kapconstructie | | m³ | € 148
Carport/overkapping | | m² | € 190
Tuinhuisje | prefab | m² | € 178
Zwembad | | m³ | € 237
4. Tuin en straatmeubilair
Houten schutting/pergola | m¹ | € 83
Gemetselde tuinmuur | m¹ | € 148
Schotelantenne | p. stuk | € 1.195
Hout en metselwerk tuinmuur | m¹ | € 113
Gaashekwerk | m¹ | € 60
5. Bedrijfshallen | eenheid | bouwkosten
Gemetselde wandconstructie: geldt voor gehele pand (geen opsplitsing) | |
Bedrijfshal hoogte tot en met 3 m¹ | m³ | € 119
Bedrijfshal hoogte tussen 3 en 6 m¹ | m³ | € 71
Tussenvloer in de hal extra | m² | € 160
Bedrijfskantoor in de hal | m³ | € 243
Systeembouw: geldt voor gehele pand (geen opsplitsing) | |
Hal hoogte tot en met 6 m¹ | m³ | € 71
Hal hoogte tussen 6 tot en met 9 m¹ | m³ | € 60
Hal hoger dan 9 m¹, opp. kleiner dan 5.000 m² | m³ | € 54
Hal hoger dan 9 m¹, opp. tussen 5.000 en 10.000 m² | m³ | € 54
Hal hoger dan 9 m¹, opp. tussen 10.000 en 20.000 m² | m³ | € 48
Hal hoger dan 9 m¹, opp. groter dan 20.000 m² | m³ | € 48
Tussenvloer in de hal extra | m² | € 101
Kantoorvloer in de hal extra | m² | € 154
Open loods | m² | € 154
Semipermanente unit | m³ | € 243
Romneyloods | m³ | € 34
6. Overige gebouwen | eenheid | bouwkosten
Kantoor | m³ | € 343
Showroom | m³ | € 202
Winkel | m³ | € 343
Bouwmarkt | m³ | € 154
Horeca | m³ | € 314
Sporthal | m³ | € 308
Kleedgebouwen | m³ | € 284
Scholen / kinderdagverblijven | m³ | € 273
Noodscholen | m³ | € 225
Zorgfunctie (kleinschalig) | m³ | € 409
Interne wijzigingen overige gebouwen | m³ | € 119
Gevelwijzigingen | m² | € 722
7. Tuinbouwkas | eenheid | bouwkosten
Verwarmde kas | m² | € 54
Onverwarmde kas | m² | € 36
8. Varkensstal | eenheid | bouwkosten
Stal fokzeugen en biggen | traditioneel metselwerk | m² | € 474
Stal vleesvarkens | Traditioneel metselwerk | m² | € 438
Stal fokzeugen | groepshuisvesting op stro | m² | € 308
- Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van | m² | € 60
9. Koeienstal | eenheid | bouwkosten
Stal voor vleeskalveren | traditioneel metselwerk | m² | € 426
Grupstal | traditioneel metselwerk | m² | € 343
Ligboxenstal | traditioneel metselwerk | m² | € 367
- Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van | m² | € 60
Gedeelte voor melkinrichting, installatie en tank | | m² | € 728
10. Kippenstal | eenheid | bouwkosten
Vleeskuikens | traditioneel metselwerk | m² | € 355
| traditioneel metselwerk | m² | € 379
- Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van | m² | € 60
Extra kosten legbatterijen/mestverwijdering | m² | € 113
11. Paardenstal | eenheid | bouwkosten
Paardenstal | traditioneel metselwerk | m² | € 716
| traditioneel metselwerk | m² | € 349
Voor systeembouw zoals beton en staalwanden geldt een tariefreductie van | m² | € 60
12. Overige agrarische bedrijfsgebouwen | eenheid | bouwkosten
Opslagloods agrarisch | spouwmuur traditioneel | m² | € 255
Opslagloods | houten gevels | m² | € 137
Opslagloods | beton gevels | m² | € 137
Prefab werktuigen/opslagloods | stalen gevels | m² | € 113
Prefab veldschuur open | stalen gevel | m² | € 66
Aardappelloods | incl. kelderventilatie en inrichting | m² | € 391
Champignonkwekerij | incl. basisinrichting | m² | € 704
Nertsen | | m¹ | € 172
13. Mest silo / kelder | eenheid | bouwkosten
Bovengronds van staal en/of hout systeembouw | | m³ | € 47
Mest kelder | losse kelder | m² | € 160
Sleufsilo | | m¹ | € 290
14. (Parkeer)kelder | eenheid | bouwkosten
Gedeeltelijk boven- of ondergronds | m³ | € 207
Geheel ondergronds | m³ | € 278
Geheel bovengronds | m³ | € 131
(Parkeer)kelder onder gebouw | m³ | € 137