GEMEENTEBLAD
Officiële uitgave van de gemeente Overbetuwe

Subsidieregeling Ondersteuning energiebesparing ondernemingen gemeente Overbetuwe 2025
Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;
Overwegende dat de gemeente Overbetuwe belang hecht aan het ondersteunen van ondernemingen bij het besparen en verduurzamen van de energiebehoefte;
Overwegende dat de gemeente Overbetuwe hiervoor in GMR verband heeft besloten tot de oprichting van een Regionaal Expertiseteam Energie om bedrijven te ondersteunen met het energie-advies en ondersteuning bij het nemen van energiemaatregelen;
Gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht;
gelet op artikel 2 en 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Overbetuwe 2016
b e s l u i t e n:
vast te stellen de
Subsidieregeling Ondersteuning energiebesparing ondernemingen gemeente Overbetuwe 2025
Artikel
1

Begripsomschrijvingen
Deze regeling verstaat onder:
- a.
Aanvrager: de organisatie die een aanvraag om subsidie indient als bedoeld in artikel 4.
- b.
ASV: Algemene subsidieverordening gemeente Overbetuwe 2016.
- c.
EML: Erkende Maatregelen Lijst voor energiebesparing voor midden- en grootverbruikers;.
- d.
Energiebesparingsplicht: de plicht die vanuit het Activiteitenbesluit milieubeheer (en vanuit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) geldt voor midden- en grootverbruikers om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder te treffen. Men kan hieraan voldoen door maatregelen te nemen die op de EML staan. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in maatregelen die te nemen zijn op een zelfstandig of een natuurlijk moment en die zijn gericht op het gebouw, de faciliteiten en de processen.
- e.
Energie-expert: bij de Kamer van Koophandel geregistreerde onderneming die als onafhankelijk gecertificeerd energie-adviseur de activiteit levert aan de aanvrager.
- f.
Energiemaatwerkadvies: een energiescan uitgevoerd door een onafhankelijk adviseur (aanbieder), waarbij een bedrijfsproces, gebouw of complexe installatie in zijn geheel wordt doorgelicht, gericht op het nemen van meerdere maatregelen voor energiebesparing en/of duurzame energieopwekking.
- g.
Enkelvoudige maatregel: maatregel gericht op de vermindering of verduurzaming van het energieverbruik die betrekking heeft op slechts één aspect, bv. LED verlichting, zonnepanelen, isolatie.
- h.
Financieel/juridisch expert: bij de Kamer van Koophandel geregistreerde onderneming die als onafhankelijk gediplomeerd adviseur de activiteit levert aan de aanvrager.
- i.
Groot-, midden-, kleinverbruik en verbruik vergelijkbaar met een huishouden. Indeling (conform Kamerbrief Verduurzaming mkb 6-4-2023) op basis van het energieverbruik per jaar (elektriciteit in kWh en warmte in m3 aardgas(equivalenten)) zoals aangegeven in de matrix hieronder:
Elektriciteit | Aardgasverbruik
<5.000 m^3 | 5.000-25.000 m^3 | 25.000 –170.000 m^3 | > 170.000 m^3
<10.000 kWh | ‘huishoudelijk’ | kleinverbruik | middenverbruik | grootverbruik
10.000.-50.000 kWh | kleinverbruik | kleinverbruik | middenverbruik |
50.000 kWh-10.000 MWh | middenverbruik | middenverbruik | middenverbruik | grootverbruik
>10.000 MWh | grootverbruik | grootverbruik | grootverbruik | grootverbruik
- j.
Informatieplicht: Informatieplicht energiebesparing uit het Activiteitenbesluit milieubeheer voor midden- en grootverbruikers.
- k.
Meervoudige maatregel: een combinatie van meerdere enkelvoudige maatregelen (>2) gericht op het terugdringen van het energieverbruik en/of het realiseren van duurzame energieopwekking.
- l.
Onderneming: rechtspersoon met een winstoogmerk.
- m.
REE: Regionaal Expertiseteam Energie: programmateam en pool van energie-experts ressorterend onder Groene Metropool Regio.
- n.
Subsidieplafond: het bedrag dat maximaal beschikbaar is voor deze subsidieregeling, zoals nader aangeduid in artikel 7.
- o.
Zorgplicht: de plicht die vanuit het Activiteitenbesluit milieubeheer geldt voor klein-, midden en grootverbruikers voor een doelmatig energieverbruik. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in maatregelen die zijn te nemen op een zelfstandig en een natuurlijk moment en maatregelen die zijn gericht op het gebouw, de faciliteiten en de processen.
Artikel
2

Doel
Het doel van deze regeling is het ondersteunen van ondernemingen bij het besparen en verduurzamen van de energiebehoefte.
Artikel
3

Toepassingsbereik
Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 4 bedoelde activiteiten.
Artikel
4

Activiteiten
1.
Subsidie kan per locatie aan ondernemingen, zowel klein-als middenverbruiker, uitsluitend worden verstrekt voor:
- a.
het laten uitvoeren van een energiemaatwerkadvies, waarvoor de kosten minimaal € 1.500 exclusief BTW bedragen, door een energie-expert, gericht op de doorlichting van het bedrijfsproces of complexe energie-installaties of systemen, gericht op het nemen van meervoudige maatregelen op het gebied van besparing of verduurzaming van de energievraag van de onderneming.
- b.
het ondersteunen door een energie-expert of financieel/juridisch expert om te komen tot uitvoering van energiebesparende maatregelen, op basis van een energiemaatwerkadvies zoals bedoeld onder lid a, waarvoor de kosten minimaal € 1.000 exclusief BTW bedragen.
2.
Een energiemaatwerkadvies, zoals bedoeld in artikel 4 eerste lid onder a, dient in ieder geval inzicht te geven in:
- a.
het historische energieverbruik op jaarbasis (gas / warmte en elektriciteit);
- b.
indeling in groot-, midden, klein-, of ‘huishoudelijk’ verbruik (op basis jaarverbruikscijfers);
- c.
eigendomssituatie van de locatie(s);
- d.
analyse van de gebouwschil, de installaties (faciliteiten), de bedrijfsprocessen en het verbruiksgedrag (voor zover relevant voor de betreffende locatie)
- e.
een ingevulde EML per locatie: overzicht van de te treffen (en eventueel reeds genomen) erkende energiebesparende maatregelen;
- f.
advies over de relevante energiebesparingsmogelijkheden en verplichtingen;
- g.
inzicht in de kosten en/of de terugverdientijd van de energiebesparende maatregelen alsmede een termijn voor de realisatie van die maatregelen;
- h.
voor midden- en grootverbruikers de gegevens ten behoeve van de Informatieplicht.
3.
De ondersteuning, zoals bedoeld in artikel 4 eerste lid onder b, kan ingezet worden voor het inhuren van een onafhankelijk energie-expert en/of financieel/juridisch expert voor:
- a.
offertes voor energiebesparende maatregelen helpen aanvragen en/of beoordelen;
- b.
opstellen meerjaren-onderhoudsplan of vastgoedplan;
- c.
ondersteuning /advisering omtrent aanvraag vergunningen voor het toepassen van verduurzamingsmaatregelen;
- d.
advies over subsidies voor het uitvoeren van de maatregelen;
- e.
advies over financiering van de uit te voeren maatregelen;
- f.
faciliteren gesprek(en) tussen eigenaar en huurder, met als doel tot een win-win plan te komen voor verduurzaming (split-incentive uitwerken);
- g.
bouwkundig advies over de uitvoering van maatregelen;
- h.
aansturen uitvoering door niet aan de expert gelieerde partij(en).
Artikel
5

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen
1.
Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten van een energiemaatwerkadvies en ondersteuning als bedoeld in artikel 4 van deze regeling in aanmerking, met inachtneming van artikel 6.
2.
Indien er sprake is van een eigenaar met meerdere locaties, dan kan voor maximaal 3 locaties per locatie een subsidie voor een energiemaatwerkadvies, als bedoeld in art. 4 eerste lid onder a, worden aangevraagd. Voor de ondersteuning om te komen tot uitvoering, als bedoeld in art. 4 eerste lid onder b, wordt ervan uitgegaan dat deze voor alle locaties in 1 plan per ondersteuningsaanvraag wordt opgenomen. Een eigenaar met meerdere locaties kan derhalve één aanvraag om subsidie indienen voor alle betrokken locaties tezamen.
3.
Niet voor subsidie in aanmerking komen:
- a.
de kosten van een energiemaatwerkadvies dat is uitgevoerd voor 1 juli 2025 of waarvoor al eerder een subsidie is verkregen;
- b.
de kosten voor ondersteuning voor 1 juli 2025;
- c.
de kosten voor een energiemaatwerkadvies of ondersteuning dat is uitgevoerd voor de datum van indiening van de subsidieaanvraag;
- d.
de kosten voor ondersteuning na 1 jaar na subsidieverlening;
- e.
de kosten voor het uitvoeren van de maatregelen;
- f.
de kosten voor advisering of uitvoeringsondersteuning die reeds in aanmerking komen voor een vergoeding vanuit de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM regeling) of een andere subsidie vanuit de overheid;
- g.
de kosten voor advies en ondersteuning voor maatschappelijke instellingen, gemeentelijke panden, overheidsgebouwen en privé bezit;
- h.
de kosten voor advies en ondersteuning voor het nemen van enkel 1 of 2 enkelvoudige maatregelen;
- i.
de kosten voor advies of ondersteuning voor een onderneming of maatschappelijke instelling met een ‘huishoudelijk’ jaarverbruik <10.000 kWh elektriciteit en <5.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar of >10.000 MWh elektriciteit en 170.000 m3 aardgas (equivalenten) per jaar.
Artikel
6

Hoogte van de subsidie
De subsidie bedraagt:
- 1.
De hoogte van de subsidie bedraagt voor het maatwerkadvies zoals bedoeld in artikel 4, eerste lid onder a maximaal € 1.000 per aanvraag, waarbij de ondernemer/aanvrager voorziet in een eigen bijdrage van minimaal € 500.
- 2.
De hoogte van de subsidie voor uitvoeringsondersteuning zoals bedoeld in artikel 4 eerste lid onder b bedraagt €1.000 en wordt alleen verstrekt op basis van uitvoering van maatregelen uit het maatwerkadvies, zoals bedoeld in artikel 4 eerste lid onder a.
- 3.
Zie artikel 5.2 voor de maximum bedragen voor 1 eigenaar met meerdere locaties.
Artikel
7

Subsidieplafond en verdeelcriteria
1.
Het subsidieplafond bedraagt per 01 juli 2025 € 6.000.
2.
Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij burgemeester en wethouders, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.
3.
Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.
Artikel
8

Aanvraag
1.
De aanvraag dient te worden ingediend onder gebruikmaking van het aanvraagformulier dat het college hiertoe beschikbaar stelt.
2.
De aanvraag dient te worden ingediend door een onderneming.
3.
In afwijking van artikel 6, tweede lid van de ASV dienen de volgende gegevens te worden overgelegd bij de aanvraag om subsidie voor een energiemaatwerkadvies:
- a.
Kopie uittreksel Kamer van Koophandel van de betreffende ondernemer van de aanbieder met opgave van de betreffende locatie(s) waarop het maatwerkadvies van toepassing is;
- b.
Eigendomsbewijs van de locaties, gebouwen, installaties waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.
- c.
Jaaropgave betreffende de voorgaande 12 maanden van het energieverbruik.
- d.
Een verklaring dat het bedrijf inclusief de aan te vragen subsidie over het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan ‘de-minimissteun' heeft ontvangen, door middel van een ingevulde Verklaring De-minimussteun.
- e.
Een offerte of kopie van de opdracht voor het uitvoeren van een energiemaatwerkadvies van een energie-expert met een omvang van tenminste €1.500 exclusief BTW.
4.
In afwijking van artikel 6, tweede lid van de ASV en als aanvulling op artikel 8 derde lid onder a tot en met d dienen de volgende gegevens te worden overgelegd bij de aanvraag om subsidie voor ondersteuning bij uitvoering van de maatregelen uit het energieadvies, zoals bedoeld in artikel 4:
- 1.
Een kopie van het uitgevoerde energiemaatwerkadvies met daarin een advies voor de uit te voeren maatregelen waarvoor de uitvoeringsondersteuning wordt aangevraagd.
- 2.
Een offerte of kopie opdracht voor het uitvoeren van ondersteunende werkzaamheden bij de uitvoering van geadviseerde maatregelen uit het energiemaatwerkadvies door een gecertificeerd energie-expert, juridisch of financieel expert met een omvang van tenminste € 1.000 exclusief BTW.
Artikel
9

Beslistermijn
Burgemeester en wethouders besluiten binnen 6 weken op een volledige aanvraag.
Artikel
10

Weigeringsgronden
Op de aanvraag zijn de weigeringsgronden zoals genoemd in artikel 4:25, tweede lid en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en in artikel 10 van de ASV van toepassing.
Artikel
11

Subsidievaststelling
Overeenkomstig de ASV wordt de subsidie bij verlening ook direct vastgesteld. Daarom hoeft geen verzoek om vaststelling te worden ingediend.
Artikel
12

Verplichtingen
De subsidieontvanger is verplicht om mee te werken aan de steekproefsgewijze controle of de subsidie is/wordt besteed aan het doel waarvoor deze is verstrekt.
Artikel
13

Betaling subsidie
De op grond van deze regeling toegekende subsidie wordt volledig betaalbaar gesteld binnen 4 weken nadat de subsidie is vastgesteld.
Artikel
14

Hardheidsclausule
Burgemeester en wethouders kunnen in het belang van het doel van deze regeling afwijken van de bepalingen in deze regeling, uitgezonderd artikel 6 en 7 voor zover toepassing ervan leidt tot onbedoelde en onbillijke gevolgen.
Artikel
15

Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en vervalt op 1 januari 2026. De regeling is daarna nog van toepassing op procedures die nog niet zijn afgerond voor deze datum.
Artikel
16

Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Ondersteuning energiebesparing ondernemingen gemeente Overbetuwe 2025.
Aldus besloten in de vergadering van 1 juli 2025
Burgemeester en wethouders,
de gemeentesecretaris
D. Van Eeten
de burgemeester,
R.P. Hoytink-Roubos