GEMEENTEBLAD
Officiële uitgave van de gemeente Oosterhout

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Oosterhout
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout,
overwegende dat het wenselijk is om nadere regels vast te stellen met het oog op een zorgvuldige afdoening van eventuele aanvragen voor nadeelcompensatie als bedoeld in artikel 9, vierde lid, van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Oosterhout (hierna aan te duiden als: de AVOI);
gelet op artikel 3 van de AVOI alsmede artikel 3:4, tweede lid en het bepaalde in Titel 4.3 en 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 15.1 van de Omgevingswet;
besluit:
vast te stellen de volgende nadere regels: Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Oosterhout; nadere regels over nadeelcompensatie als gevolg van het op verzoek van burgemeester en wethouders verplaatsen van, of het anderszins nemen van maatregelen ten aanzien van in de openbare ruimte aanwezige kabels of leidingen die behoren tot een netwerk als bedoeld in de AVOI, met uitzondering van kabels als bedoeld in de Telecommunicatiewet.
Hoofdstuk
1

Algemeen

Inleidende bepalingen
Artikel
1
- 1.
De begripsbepalingen van de AVOI zijn op deze regeling van toepassing tenzij daarvan nadrukkelijk wordt afgeweken in lid 2. Omwille van de leesbaarheid van de Nadeelcompensatieregeling worden sommige begripsbepalingen hier nogmaals benoemd.
- 2.
In deze regeling wordt verstaan onder:
aanvraag | een aanvraag voor het nemen van een besluit aangaande nadeelcompensatie;
belanghebbende | een netbeheerder die schade lijdt als gevolg van een verzoek tot het nemen van maatregelen;
kabels of leidingen | kabels of leidingen als bedoeld in de AVOI, met uitzondering van kabels als genoemd in art. 1.1 van de Telecommunicatiewet;
nadeelcompensatie | het bedrag dat op basis van deze regeling als schadevergoeding kan worden toegekend aan de belanghebbende;
openbare ruimte | openbare gronden, als genoemd in artikel 1.1 van de Telecommunicatiewet;
schadebedrag | financieel nadeel dat de belanghebbende lijdt als gevolg van het moeten nemen van maatregelen ten aanzien van kabels of leidingen op verzoek van de gemeente;
toestemming | door netbeheerder in het verleden verkregen toestemming voor de werkzaamheden aan kabels of leidingen die niet ten dienste staan van een openbaar elektronisch communicatienetwerk als genoemd in art. 1.1 van de Telecommunicatiewet;
verzoek | verzoek tot het nemen van maatregelen ten aanzien van kabels of leidingen zoals geregeld in de AVOI.
vitale kabels of leidingen | - • kabels of leidingen die gekwalificeerd kunnen worden als: - •een elektriciteitskabel met een nominale spanning hoger of gelijk aan 10 kV, - •een gasleiding met een nominale druk hoger of gelijk aan 1 bar, - •een waterleiding met een nominale diameter groter of gelijk aan 250mm, - •een warmtebuis met een nominale diameter groter of gelijk aan 250 mm; - •een leiding die valt onder het Besluit externe veiligheid Buisleidingen; - •een leiding die in een in een bestemmingsplan opgenomen strook grond ligt, die primair bestemd is voor het leggen van leidingen en zo nodig uitgevoerd is met collectieve (infrastructurele) voorzieningen (leidingenstrook).
werkzaamheden | handmatige of mechanische (graaf)werkzaamheden, waaronder ook begrepen het opbreken en herstellen van de sleufbedekking en sleufloze technieken, in of op openbare grond in verband met de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels of leidingen.
Artikel
2:

Reikwijdte
Deze nadeelcompensatieregeling is niet van toepassing op:
- 1.
kabels ten dienste van een openbaar elektronisch communicatienetwerk;
- 2.
kabels of leidingen van of in beheer bij de gemeente, zoals het gemeentelijke rioleringsnet, de gemeentelijke verkeerslichten en de gemeentelijke openbare verlichting;
- 3.
kabels of leidingen waarvoor een gedoogplicht geldt conform de Belemmeringenwet Privaatrecht of haar opvolger;
- 4.
kabels of leidingen waarvoor gemeente en belanghebbende een privaatrechtelijke overeenkomst aangegaan zijn en waarin al afspraken zijn gemaakt over nadeelcompensatie.
Hoofdstuk
2

Nadeelcompensatie

Algemeen
Artikel
3
- 1.
De hoogte van de mogelijke nadeelcompensatie is afhankelijk van het schadebedrag en wordt bepaald overeenkomstig de bepalingen in hoofdstuk 2 van deze regeling.
- 2.
Bij de berekening van het schadebedrag worden uitsluitend de volgende kostenposten betrokken: Materiaalkosten, Kosten van uit en in bedrijf stellen, Kosten van ontwerp en begeleiding en Uitvoeringskosten.

Bepalingen voor vaststellen van nadeelcompensatie
Artikel
4:

nadeelcompensatie binnen vijf jaar na toestemming
Indien de netbeheerder binnen vijf jaren nadat toestemming is verleend een verzoek ontvangt, bedraagt de nadeelcompensatie 100% van het schadebedrag.
Artikel
5:

nadeelcompensatie na vijf tot en met vijftien jaar c.q. na vijf tot en met 30 jaar na toestemming
- 1.
Indien de netbeheerder een verzoek ontvangt na vijf jaar tot en met vijftien jaar, gerekend vanaf de datum waarop toestemming is verleend, zal de gemeente 80% van het schadebedrag na vijf jaar tot 0% na vijftien jaar (trapsgewijs) als nadeelcompensatie uitkeren volgens het schema weergegeven in bijlage 2.
- 2.
Voor vitale kabels of leidingen geldt dat als de netbeheerder een verzoek ontvangt na vijf tot en met dertig jaar, gerekend vanaf de datum waarop toestemming is verleend, de gemeente 80% van het schadebedrag na vijf jaar tot 0% na dertig jaar (trapsgewijs) als nadeelcompensatie zal uitkeren volgens het schema weergegeven in bijlage 3.
Artikel
6:

geen nadeelcompensatie
Geen nadeelcompensatie vindt plaats:
- 1.
Indien de netbeheerder een verzoek ontvangt na vijftien jaar c.q. dertig jaar (vitale kabels of leidingen), gerekend vanaf de datum waarop toestemming is verleend;
- 2.
voor het verwijderen van kabels of leidingen die al verlaten waren voor het versturen van een verzoek;
- 3.
als in de toestemming een bepaling is opgenomen dat binnen vijf jaar (na het verlenen van toestemming), een verzoek wordt voorzien in verband met binnen die periode uit te voeren werkzaamheden in de openbare ruimte waarin, of waarop de kabel of leiding is gelegen en in deze periode daadwerkelijk een verzoek ten behoeve van de in de toestemming aangekondigde werkzaamheden wordt gegeven. Als het verzoek niet wordt gegeven binnen deze periode dan geldt het normale vergoedingsregime;
- 4.
in gevallen waarin het rijzen (verticaal omhoog verplaatsen zonder onderbreking) van kabels of leidingen betreft, dat het directe gevolg is van grondverzakking;
- 5.
voor verbetering en capaciteitsvergroting van het netwerk van de netbeheerder.
Artikel
7

nadeelcompensatie in geval van een zakelijk recht
De nadeelcompensatie bedraagt 100% van het schadebedrag (zie bijlage 4), indien:
- a.
de kabel of leiding van de netbeheerder is gelegen in of op de grond die hem krachtens het eigendomsrecht toebehoort, of;
- b.
de kabel of leiding ligt op basis van een ander zakelijk recht.
Artikel
8
- 1.
Indien vanwege een gemeentelijk project sprake is van meerdere (tijdelijke) maatregelen op dezelfde locatie (binnen een periode van vijf jaar) die ten aanzien van dezelfde kabel of leiding genomen moeten worden, is op de eerste tijdelijke maatregel artikel 4, 5 of 6 van toepassing. De kosten van de overige maatregelen komen conform artikel 4 ten laste van de gemeente.
- 2.
Het eerste lid geldt niet tijdelijke fysieke voorzieningen, zoals extra kabel- en leidingvoorzieningen die weer worden opgeheven zodra de definitieve maatregel die genomen moet worden voor de kabel of leiding is gerealiseerd. Dit wordt niet gezien als een (tijdelijke) maatregel, maar als een noodzakelijke uitvoeringswijze.
Hoofdstuk
3

Bepalingen van procedurele aard

Vooroverleg
Artikel
9
- 1.
Burgemeester en wethouders streven naar overeenstemming met de netbeheerder over het nemen van maatregelen ten aanzien van kabels of leidingen alsmede over de uitvoering en planning. De maatregelen gaan uit van een technisch adequate oplossing tegen de maatschappelijk laagste kosten. Burgemeester en wethouders voeren hiertoe vooroverleg met de netbeheerder.
- 2.
Tijdens het voorbereidingstraject voor het nemen van maatregelen ten aanzien van kabels of leidingen informeert de netbeheerder burgemeester en wethouders middels een kostenindicatie over te verwachten de hoogte van het schadebedrag.
- 3.
Door burgemeester en wethouders wordt in het verzoek vastgelegd of het project op basis van een vaste prijs (als de kostenindicatie lager is dan €10.000,00) of op basis van nacalculatie wordt afgerekend alsmede de te verwachten hoogte van het schadebedrag.
Artikel
10
Burgemeester en wethouders nemen het besluit tot een verzoek zo mogelijk op basis van overeenstemming zoals bereikt in het vooroverleg.
In het schriftelijk verzoek is een omschrijving van het werk opgenomen met vermelding van het nemen van noodzakelijke maatregelen ten aanzien van kabels of leidingen.

Aanvraag om besluit nadeelcompensatie
Artikel
11
- 1.
De belanghebbende toont bij het indienen van een aanvraag aan op welke datum toestemming is verleend voor het aanleggen van de desbetreffende kabel of leiding.
- 2.
Indien niet kan worden aangetoond, of aannemelijk kan worden gemaakt, op welke datum toestemming is verleend, dan wel op welke datum het liggen is aangevangen, wordt ervan uit gegaan dat de betreffende kabel of leiding langer dan vijftien jaar c.q. dertig jaar (vitale kabels of leidingen) aanwezig is.
Artikel
12
Belanghebbende dient zo spoedig mogelijk nadat de werkzaamheden naar aanleiding van het verzoek afgerond zijn, bij burgemeester en wethouders een aanvraag in. Bij voorkeur gebeurt dit binnen 1 jaar na het verzoek.
Artikel
13
- 1.
De aanvraag bevat in aanvulling op, dan wel ter specificatie van de gegevens als bedoeld in artikel 4:2, artikel 4:127 en artikel 4:129 van de Algemene wet bestuursrecht, ten minste:
  - a.
een verwijzing naar het verzoek;
  - b.
een naar kostensoort gespecificeerde opgave van het schadebedrag aan de hand van het kostenspecificatie model (bijlage 1);
  - c.
de hoogte van de nadeelcompensatie waarop belanghebbende aanspraak maakt;
  - d.
het rekeningnummer van de netbeheerder ten behoeve van de betaling van eventuele nadeelcompensatie.
- 2.
Als sprake is van het bundelen van werkzaamheden van verschillende netbeheerders geeft de belanghebbende burgemeester en wethouders inzicht in de verdeling van het gezamenlijke schadebedrag.

Betaling nadeelcompensatie
Artikel
14
- 1.
Indien nadeelcompensatie is bepaald op basis van een vaste prijs dient de belanghebbende na gereedkomen van de werkzaamheden een factuur in ter hoogte van het bedrag aan nadeelcompensatie en vindt uitbetaling plaats binnen dertig dagen nadat de factuur is ingediend.
- 2.
Indien nadeelcompensatie is bepaald op basis van voor- en nacalculatie dient na vaststelling van de definitieve nadeelcompensatie de belanghebbende een factuur in ter hoogte van het bedrag aan nadeelcompensatie en vindt uitbetaling plaats binnen dertig dagen nadat de factuur is ingediend.

Kostentechnische bepalingen

Algemeen
Artikel
15
- 1.
De hoogte van de kosten voor het nemen van maatregelen ten aanzien van kabels of leidingen wordt vastgesteld op basis van de hierna volgende bepalingen. De kosten worden vastgesteld aan de hand van werkelijke kosten voor het nemen van de maatregelen. De kosten worden onderscheiden in:
  - a.
ontwerp en begeleiding;
  - b.
uit- en in bedrijfstellen;
  - c.
de uitvoering;
  - d.
materiaal.
- 2.
Als afrekening op basis van nacalculatie plaatsvindt en er sprake is van over- of onderschrijding van meer dan 10% van het schadebedrag, moet de netbeheerder achteraf aan kunnen tonen dat dit in goed overleg met burgemeester en wethouders tot stand is gekomen.

Kosten van ontwerp en begeleiding
Artikel
16
Onder kosten van ontwerp en begeleiding worden verstaan de kosten van werkzaamheden voorafgaand aan en tijdens de uitvoering. Het gaat om kosten van:
- a.
overleg en correspondentie;
- b.
directievoering en toezicht houden;
- c.
detailengineering en daaruit voortvloeiende uitvoerende werkzaamheden;
- d.
verplichtingen vanuit wet- en regelgeving;
- e.
juridisch vrij maken van tracé;
- f.
kosten ten behoeve van aanbesteden werk;
- g.
kosten van benodigde toestemming en leges.

Kosten van uit- en in bedrijfstellen
Artikel
17
Onder de kosten van het uit- en in bedrijfstellen worden verstaan:
- a.
kosten van het spannings- of productloos maken van de kabel of leiding alsmede de kosten van het weer in bedrijf stellen van de kabel of leiding;
- b.
kosten samenhangend met tijdelijke voorzieningen van operationele aard rechtstreeks verband houdende met het uit- en in bedrijfstellen.

Uitvoeringskosten
Artikel
18
Onder uitvoeringskosten worden verstaan:
- a.
kosten van civieltechnische, bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden;
- b.
kosten samenhangend met het verwijderen van verlaten kabels of leidingen;
- c.
kosten van constructieve en bijzondere voorzieningen;
- d.
kosten van tijdelijke voorzieningen van fysieke aard.

Materiaalkosten
Artikel
19
Onder materiaalkosten worden verstaan de kosten van bedrijfseigen materialen die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van de functie van de kabel of leiding en daarvoor noodzakelijke beschermingsconstructies.
Hoofdstuk
4

Overige en slotbepalingen
Artikel
20
Deze regeling treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.
Artikel
21
De regeling wordt aangehaald als: Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Oosterhout.
Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 1 juli 2025.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
Secretaris, Burgemeester
Bijlage
1

Kostenspecificatie
Bijlage
2

Schaderegeling 15 jaar
Schaderegeling voor kabels of leidingen die liggen in de openbare ruimte. Het bedrag van de nadeelcompensatie is dan gelijk aan (een percentage van) de som van de kosten voor ontwerp & begeleiding, materiaalkosten, kosten voor het uit en in bedrijf stellen en de uitvoeringskosten.
Bijlage
3

Schaderegeling 30 jaar (vitale kabels of leidingen)
Schaderegeling voor kabels of leidingen (vitale kabels of leidingen) die liggen in de openbare ruimte. Het bedrag van de nadeelcompensatie is dan gelijk aan (een percentage van) de som van de kosten voor ontwerp & begeleiding, materiaalkosten, kosten voor het uit en in bedrijf stellen en de uitvoeringskosten.
Bijlage
4

Schaderegeling (met zakelijk recht of eigendom)
Schaderegeling voor kabels of leidingen die liggen in de openbare ruimte met zakelijke recht of grondeigendom.