GEMEENTEBLAD
Officiële uitgave van de gemeente Amsterdam

Marktreglement markt Lindengracht
Besluit dagelijks bestuur
1

Inleiding
Op 14 september 2022 heeft de gemeenteraad de Marktverordening vastgesteld, besluit nummer 2022-185
Conform artikel 5.1 Marktverordening kunnen in een Marktreglement nadere regels worden gesteld voor de onderstaande onderwerpen:
Hoofdstuk 2 Het branchepatroon op de markt
Hoofdstuk 3 Het gebruik, de inrichting en de uitvoering van kramen en verkoopinrichtingen
Hoofdstuk 4 De aanvoer, de afvoer en de opslag van materialen en waren
Hoofdstuk 5 De energie- en watervoorziening op de markt
Hoofdstuk 6 De orde en de veiligheid op de markt
Hoofdstuk 7 De wijze van afvalinzameling en het afvoeren van afval op de markt
Hoofdstuk 8 Het vervangen van marktondernemers op marktplaatsen
Hoofdstuk 9 Standwerken;
Dit document bevat de nadere regels voor de markt op de Lindengracht.
Alle partijen die werken op markten zijn verplicht zich te houden aan de regels uit de Marktverordening en de nadere regels zoals bepaald in dit Marktreglement.
2

Het branchepatroon op de markt
Artikel
2.1

Het branchepatroon op de markt
1.
In het inrichtingsbesluit met bijbehorende situatietekening zijn brancheplaatsen aangewezen voor de verkoop van bepaalde waren.
2.
Wanneer het aantal brancheplaatsen is gemaximeerd, is het niet toegestaan het maximum van het aantal marktplaatsen per branche en/of categorie waren te overschrijden.
3.
In het inrichtingsbesluit zijn de specifieke branche-en bakplaatsen aangewezen.
3

Het gebruik, de inrichting en de uitvoering van kramen en verkoopinrichtingen
Artikel
3.1

Het gebruik, de inrichting en de uitvoering van kramen en eigen verkoopinrichtingen
1.
De openingstijden (verkooptijden) van de markt zijn zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.
2.
De marktondernemer bezet zijn marktplaats gedurende de openingstijden van de markt.
3.
Het plaatsen van een eigen verkoopinrichting moet tussen 7.00 en 8.00 uur. gebeuren.
4.
Het is verboden om aan de achterzijde van de marktkraam goederen aan te bieden of te verhandelen;
5.
De marktondernemer is verplicht om materiaal bij zich te hebben waarmee, in geval van toename van de wind, de marktkraam deugdelijk kan worden vastgezet aan de stormankers.
6.
Het is niet toegestaan handelswaar, borden of reclame-uitingen te plaatsen, te hangen of te bevestigen buiten de aangeven marktplaats; goederen mogen tot onder de kap worden uitgestald of opgehangen. Bij de grote (verlengde) kramen mag dit tot de helft van de kap. Dit ter beoordeling van de marktmeester.
7.
Het is verboden om overspanningen of luifels te bevestigen aan de marktkraam, met uitzondering van zonne- of regenluifels, niet hoger dan de hoogte van de kraam. Dit met een doorloopruimte onder de luifel van 2,10 meter en een maximum uitval van 0,6 meter.
8.
Voor plaatsen waarop een eigen verkoopinrichting is toegestaan, geldt dat dissels, zij- en achterkleppen, deuren en andere voorwerpen in de verkoopopstelling niet mogen uitsteken buiten de toegewezen marktplaats.
9.
Buiten de voorzijde van de kraam mogen geen goederen uitsteken of uitgestald worden. De loophoogte aan de voorzijde van de kramen dient minimaal 2,10 meter te bedragen.
10.
De achterzijde van de kraam mag uitsluitend worden afgedicht met:
- a.
een demontabel zeil;
- b.
een voertuig of overig aanvoermateriaal dat niet langer is dan de breedte van de toegewezen marktplaats(en) en niet hoger dan 3,20 meter hoogte.
Artikel
3.2

Indeling op marktdagen
1.
De vaste plaatshouders en tijdelijke vaste plaatshouders zijn uiterlijk 8.30 uur aanwezig, waarbij tot 8.45 uur aan de marktmeester kenbaar kan worden gemaakt of zij willen verschuiven.
2.
De dagelijkse indeling begint om 9.00 uur waarbij alle sollicitanten persoonlijk aanwezig zijn.
3.
Bij de dagelijkse indeling worden respectievelijk eerst de brancheplaatsen, bakplaatsen en reguliere marktplaatsen uitgegeven.
4.
Het is na de dagelijkse indeling niet toegestaan de aangewezen plek te ruilen. Alleen in overleg met de marktmeester.
5.
Het is voor sollicitanten niet toegestaan voor de dagelijkse indeling van 9:00 uur een plaats in te nemen.
Artikel
3.3

Vergunning eigen verkoopinrichting
1.
Een vergunning voor een eigen verkoopinrichting wordt alleen verleend aan vaste plaatshouders en tijdelijke vaste plaatshouders.
2.
De toestemming wordt in ieder geval geweigerd indien:
- a.
het eigen materiaal technisch niet inpasbaar is binnen de beschikbare ruimte op de markt;
- b.
het eigen verkoopmateriaal niet voldoet aan de technische en esthetische eisen daaraan zoals door of namens het dagelijks bestuur is vastgesteld.
3.
Bij de vergunningaanvraag voor een eigen verkoopinrichting moeten de volgende informatie en documenten worden bijgevoegd:
- a.
offerteaanvraag voor een nieuwe verkoopinrichting met een heldere opgave van het uiterlijk van de verkoopinrichting, schaaltekening en vermelding van afmetingen (lengte, hoogte, breedte en gewicht) bij in- en uitgeklapte toestand, of;
- b.
beschrijving van de bestaande verkoopinrichting, schaaltekening en vermelding van afmetingen (lengte, hoogte, breedte en gewicht) bij in- en uitgeklapte toestand;
- c.
foto’s van de (bestaande) verkoopinrichting.
4.
Bij elke eigen verkoopinrichting waar gefrituurd, gebakken, gebraden of verhit wordt, dient een doelmatig blusapparaat (geen water) evenals een deksel voor afsluiting van de pan(nen) aanwezig te zijn.
5.
Bij vervanging van een eigen verkoopinrichting moet een nieuwe vergunning worden aangevraagd.
Artikel
3.4

Verwarmingstoestellen, bak- en/of kookinstallaties
1.
Het is verboden om gebruik te maken van verwarmingstoestellen, bak- en/of kookinstallaties voor het bereiden van voedsel op andere plaatsen dan die daarvoor zijn aangewezen als bakplaats in het inrichtingsbesluit.
2.
Het is verboden om gebruik te maken van open vuur, olie of frituurvet op andere plaatsen dan die daarvoor zijn aangewezen als bakplaats in het inrichtingsbesluit.
3.
Verwarmingstoestellen, bak- en/of kookinstallaties moeten voldoen aan alle wettelijke eisen. Van toepassing zijnde keuringsrapporten moeten op verzoek van de marktmeester direct kunnen worden getoond.
4.
De marktondernemer moet voorkomen dat brandgevaarlijke situaties en/of overlast van rook, geur of anderszins ontstaan. Brandweer- en milieuvoorschriften moeten stipt worden gevolgd en uitgevoerd.
4

De aanvoer, de afvoer en de opslag van materialen en waren
Artikel
4.1

De aanvoer, de afvoer en de opslag van materialen en waren
1.
Het aanvoeren van materialen en waren naar de marktplaats is toegestaan van één uur voor tot één uur na de indeling van 9.00 uur.
2.
Het afvoeren van materialen en waren van de marktplaats is toegestaan van één uur voor tot één uur na verkooptijd van de markt van 17.00 uur.
3.
Tenzij door of namens het dagelijks bestuur bij besluit anders is beslist, is het niet toegestaan om na 19.00 uur eigen verkoopinrichtingen, overige materialen en waren op de markt aanwezig te hebben of te laten staan.
4.
Het rijden met voertuigen op de markt mag niet sneller dan stapvoets.
5.
Het rijden met voertuigen op of het afvoeren van goederen van de marktplaats is toegestaan vanaf 17.00 uur.
6.
Aanvoermateriaal dat achter de marktplaats is geplaatst, mag niet hoger zijn dan 3,20 meter en in lengte niet langer zijn dan de toegewezen marktplaats. De opstelling moet zodanig zijn, dat geparkeerde voertuigen de toegankelijkheid en het aanblik van de markt niet belemmeren. Het is niet toegestaan dat voertuigen op de openbare weg worden geparkeerd.
7.
Het is niet toegestaan elders op de markt te parkeren.
8.
Kooplieden van een andere markt dan de Lindengracht, mogen niet parkeren als ze geen marktplaats hebben ingenomen op de markt Lindengracht.
5

De energie- en watervoorziening op de markt
Artikel
5.1

Energievoorziening
1.
Tijdens de openingstijden van de markt kan de energievoorziening beschikbaar worden gesteld aan de marktondernemer.
2.
Het beheer en onderhoud van de energievoorziening wordt uitgevoerd door de gemeente.
3.
De kosten voor de reguliere energievoorziening (230 Volt) zijn opgenomen in het basistarief voor een marktplaats, conform de geldende Heffingsverordening.
4.
Per enkelvoudige marktplaats mag één 230 Voltaansluiting worden gebruikt.
5.
De maximale elektrische belastbaarheid mag niet worden overschreden. Voor deze markt geldt dat de stroomafname niet hoger mag zijn dan 3.680 Watt per aansluiting. Voor de berekening van het maximale gebruik geldt: aantal Ampère x Volt = Watt.
6.
Het is verboden om apparaten aan te sluiten op een reguliere energievoorziening die meer verbruiken dan de maximale elektrische belastbaarheid.
7.
De marktondernemer maakt uitsluitend gebruik van volgens de meest actuele NEN goedgekeurde stekkers, snoeren en overige componenten en zorgt ervoor dat deze geen gevaarlijke situaties opleveren.
8.
De marktondernemer maakt uitsluitend gebruik van het stekkercompartiment in de daartoe geplaatste energievoorziening.
9.
Gebruik van een 400 Voltaansluiting (krachtstroom) mag alleen na toestemming van de marktmeester:
- a.
vaste plaatshouders en tijdelijke vaste plaatshouders geven bij acceptatie van de marktplaats aan of zij gebruik willen maken van krachtstroom;
- b.
sollicitanten geven bij de dagelijkse indeling aan of zij gebruik willen maken van krachtstroom;
- c.
de kosten voor het gebruik van krachtstroom worden afzonderlijk belast, conform de geldende Heffingsverordening.
10.
De marktondernemer houdt de energievoorziening vrij van obstakels en toegankelijk.
11.
De marktondernemer sluit de elektriciteitskast van de energievoorziening. Deze kast dient gesloten te zijn en mag alleen worden geopend voor het in- of uitpluggen van de stekkers.
12.
De marktondernemer meldt storing of schade direct bij de marktmeester.
13.
Bekabeling moet uit één stuk bestaan en moet deugdelijk zijn.
Artikel
5.2

Watervoorziening
1.
Tijdens de openingstijden van de markt kan de watervoorziening beschikbaar worden gesteld aan de marktondernemer.
2.
Het beheer voor de watervoorziening wordt uitgevoerd door de gemeente.
3.
De kosten voor water zijn opgenomen in het basistarief voor een marktplaats, conform de geldende Heffingsverordening;
4.
Het gebruik van watertappunten is verboden bij een buitentemperatuur onder 0 °C.
5.
De marktondernemer houdt de watervoorziening vrij van obstakels en toegankelijk.
6.
De marktondernemer meldt storing of schade direct bij de marktmeester.
6

De orde en de veiligheid op de markt
Artikel
6.1

Gevaarlijke situaties
1.
Het Marktbureau is op grond van artikel 7.2 Marktverordening belast met het toezicht op de naleving: de door het college aangewezen ambtenaren, personen of categorieën ambtenaren zien toe op de orde en veiligheid op de markt en kunnen - naar hun oordeel - in gevaarlijke situaties de activiteit geheel of gedeeltelijk per direct laten beëindigen.
Artikel
6.2

Weer en calamiteiten
1.
Toetsing van en het besluit over weersinvloeden en calamiteiten vindt plaats op grond van artikel 3.22
Artikel
6.3

Sneeuwval
1.
Bij sneeuwval tijdens de verkoopuren van de markt wordt de marktondernemer geacht de omgeving van zijn kraam sneeuwvrij te maken en te houden.
7

De wijze van afvalinzameling en het afvoeren van afval op de markt
Artikel
7.1

Afval
1.
Op eerste aanwijzing van de marktmeester verwijdert de marktondernemer het aanwezige vuil en/of afval.
2.
Marktondernemers dienen alle materialen, die als afval gekenmerkt worden ordelijk, tussen aankomst en vertrek, niet verwaaibaar, en, uit het zicht van marktbezoekers opgeborgen te hebben.
3.
Het is verboden om de volgende vormen van afval achter te laten of aan te bieden bij de afvalvoorzieningen op de markt:
- a.
vloeibaar afval in de vorm van oliën of vetten;
- b.
dierlijk afval;
- c.
chemisch afval.
4.
De kosten voor het verwijderen of verwerken van onjuist aangeboden of niet opgeruimd afval worden bij de overtreder in rekening gebracht.
5.
De marktondernemers laten de marktplaats veegschoon achter en leveren het afval aan.
8

Het vervangen van marktondernemers op marktplaatsen
Artikel
8.1

Vervangen bij overlijden
1.
Het dagelijks bestuur kan na het overlijden van de vergunninghouder aan diens levenspartner, kind of geregistreerd vervanger, toestemming geven om van de marktplaats gebruik te blijven maken, voor het regelen van een doorstart of afronding van de bedrijfsvoering, dan wel het doen van een overschrijvingsverzoek.
2.
Bij toestemming is de termijn ten hoogste acht weken aansluitend op de datum van overlijden van de vergunninghouder.
9

Standwerken
Artikel
9.1

Standwerkersplaatsen
1.
De standwerker meldt zich voor 8.30 uur bij de marktmeester.
2.
De loting voor een vergunning voor een standwerkersplaats vindt plaats om 8.30 uur.
3.
De standwerker geeft voorafgaand aan de loting bij de marktmeester welke producten hij verhandelt en of hij hiervoor gebruik wil maken van energie- en watervoorzieningen. Daarna is productwijziging niet meer mogelijk.
4.
De standwerker is niet verplicht om een kraam te huren en mag gebruik maken van een eigen kraam of uitstalmateriaal. Deze kraam of dit uitstalmateriaal voldoet aan de volgende voorwaarden:
- a.
een oppervlakte van maximaal 9 m2; of een maximale breedte van 3 meter;
- b.
een maximale overkapping van 3 bij 3 meter;
- c.
bij gebruik van een marktparasol mag deze niet voor de kramenrij uitsteken en maximaal 5 meter breed zijn, mist passend in de kramenrij;
- d.
de standwerker mag zijn eigen auto plaatsen op de plek die hij inneemt, mits dat in dienst is van het product dat hij aanprijst.
5.
Het gebruik van meet- en weegwerktuigen alsmede het gebruik van prijsaanduiding is niet toegestaan.
6
Het gebruik de standwerker niet toegestaan om producten voor de onmiddellijke consumptie te verhandelen.
7
Een standwerker biedt slechts één artikel ter verkoop aan.
8
Een food-artikel mag slechts eenmaal in de 4 weken op een standwerkersplaats verkocht worden.