GEMEENTEBLAD
Officiële uitgave van de gemeente Land van Cuijk

Regeling subsidie verwijderen houtkachel en rookkanaal gemeente Land van Cuijk 2024
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk;
Gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;
Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Land van Cuijk 2024;
Besluit:
vast te stellen de nadere regeling: Regeling subsidie verwijderen houtkachel en rookkanaal gemeente Land van Cuijk 2024.
Artikel
1

Wat wordt verstaan onder?
In deze regeling wordt verstaan onder:
- a.
ASV: De Algemene subsidieverordening gemeente Land van Cuijk 2024;
- b.
Houtkachel: een toestel voor lokale ruimteverwarming, vrijstaand of in het rookkanaal geplaatst, specifiek bedoeld om hout of houtachtige biomassa als vaste brandstof te verbranden;
- c.
Open haard: een op het rookkanaal aangesloten, open vuurplaats/stookplaats binnenshuis voor het stoken van hout;
- d.
Pelletkachel: een moderne, volautomatische gestuurde verbrandingskachel waarin houtpellets (geperste houtkorrels) verbrand worden.
- e.
Eigenaar: eigenaar van een woning of pand waarin de houtkachel, open haard of pelletkachel aanwezig is, gelegen in de Gemeente Land van Cuijk;
- f.
Huurder: bewoner van een woning of gebruiker van een pand, waarin de open haard, pelletkachel of houtkachel geplaatst is, niet zijnde de eigenaar, gelegen in de Gemeente Land van Cuijk;
- g.
Subsidieaanvrager: een eigenaar of huurder van een woning;
- h.
Woning: ruimte met woonbestemming, een eigen toegang, waarbij bewoners niet afhankelijk zijn van wezenlijke voorzieningen, welke buiten de woonruimte gelegen zijn;
- i.
Verwijderen en/of onklaar maken:
  - a.
Werkzaamheden waarbij de open haard, houtkachel of pelletkachel definitief verwijderd wordt
  - b.
werkzaamheden die het rookgaskanaal definitief ongeschikt maken als rookgaskanaal;
- j.
Directe subsidievaststelling: het vaststellen van de subsidie voor een activiteit zonder voorafgaande verleningsbeschikking.
- k.
Subsidie: een eenmalige subsidie voor eenmalige verwijdering van een houtkachel of pelletkachel uit een woning in de Gemeente Land van Cuijk waarbij de verwijdering permanent is gemaakt (definitief ongeschikt maken van het rookgaskanaal)
Artikel
2

Waarop is deze subsidieregeling van toepassing?
De subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor het verwijderen van een houtkachel, pelletkachel of haard in combinatie met het onklaar maken van het rookgaskanaal.
Artikel
3

Wie kan deze subsidie aanvragen?
De subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door inwoners met een koop/huurwoning in de Gemeente Land van Cuijk, waarvan de woning voorzien is van een hout- of pelletkachel of open haard.
Artikel
4

Welke criteria gelden voor subsidieverlening?
Het college kan op basis van deze regeling aan de eigenaar of huurder van een woning of pand waarin een houtkachel, open haard of pelletkachel is verwijderd een subsidie verlenen. Er moet voldaan worden aan de volgende criteria:
- -Per woonadres kan maximaal voor één houtkachel, open haard of pelletkachel subsidie worden aangevraagd.
- -De houtkachel, pelletkachel of open haard is verwijderd en is afgevoerd of ingeleverd bij de milieustraat zodat deze niet door een volgende eigenaar gebruikt kan worden.
- -Het rookgaskanaal is verwijderd dan wel definitief ongeschikt gemaakt.
Artikel
5

Hoe wordt de subsidie berekend?
1.
De subsidie is eenmalig van aard;
2.
De hoogte van de subsidie bedraagt 100% van de te maken kosten met een maximum van €1.000,- per woning. Deze kosten worden gebaseerd op de factuur van het bedrijf dat de werkzaamheden heeft uitgevoerd.
3.
Bij doe-het-zelf verwijderen van de houtkachel, open haard of pelletkachel is de hoogte van de subsidie 100% van de te maken kosten voor materialen voor het uitvoeren van de werkzaamheden tot een maximum van €500- waarbij de aanvrager een kostenbegroting van de materialen op moet geven. Kosten voor gewerkte uren worden niet vergoed.
Artikel
6

Hoe kan de subsidie worden aangevraagd?
1.
Een subsidieaanvraag kan worden ingediend bij burgemeester en wethouders met behulp van het daarvoor bestemde aanvraagformulier op de website van de Gemeente Land van Cuijk.
2.
De aanvraag bevat in ieder geval de volgende gegevens:
- a.
Het adres van de woning.
- b.
Foto’s van de houtkachel, pelletkachel of haard aangesloten op het rookkanaal in de woning voorafgaand aan de werkzaamheden.
- c.
Foto’s van de plek in de woning waar de houtkachel, pelletkachel of haard stond en foto’s van het onklaar gemaakte rookgaskanaal;
- d.
De factuur van het bedrijf dat de werkzaamheden heeft uitgevoerd. Op de factuur dient het adres te worden vermeld van de woning waar de gesubsidieerde activiteit heeft plaatsgevonden. Als het bedrijf de kachel afvoert dient dit vermeld te zijn op de factuur.
- e.
Bij doe het zelf: een gespecificeerde kostenindicatie van de gebruikte materialen.
- f.
In het geval de aanvrager zelf de kachel afvoert het inleverbewijs bij de milieustraat.
- g.
Indien een huurder een aanvraag doet, dient deze een schriftelijke verhuurdersverklaring toe te voegen waarin staat dat de verhuurder instemt met de verwijdering.
Artikel
7

Wanneer wordt er beslist op de aanvraag?
1.
Burgemeester en wethouders beslissen op een aanvraag om een subsidie als bedoeld in artikel 6, eerste lid, uiterlijk binnen acht weken na de aanvraag.
2.
Burgemeester en wethouders stellen de subsidie direct vast.
Artikel
8

Verplichtingen
De subsidieontvanger dient medewerking te verlenen aan steekproefsgewijze controles, al dan niet ter plaatse. Indien bij een controle blijkt dat de activiteiten niet of niet geheel zijn verricht of anderszins niet is voldaan aan enige bepaling van deze subsidieregeling, kan het college de subsidie intrekken ofwel ten nadele van de subsidieontvanger wijzigen en overgaan tot het terugvorderen van de teveel betaalde subsidie.
Artikel
9

Wat zijn de weigeringsgronden?
In aanvulling op de weigeringsgronden genoemd in de Algemene wet bestuursrecht en artikel 9 van de Algemene Subsidieverordening kan het college de subsidie geheel of gedeeltelijk weigeren indien:
- a.
Het subsidieplafond wordt overschreden.
- b.
Er niet wordt voldaan aan de vereisten die gesteld zijn aan het verkrijgen van de subsidie.
- c.
Deze subsidie reeds eerder op hetzelfde adres voor dezelfde werkzaamheden is verstrekt.
- d.
De aanvrager onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
Artikel
10.

Subsidieplafond
1.
Het college stelt een subsidieplafond vast van € 192.000,- (honderd tweeënnegentigduizend euro) tot en met 31-12-2026.
2.
Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het vastgestelde subsidieplafond is bereikt.
3.
Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is ontvangen.
Artikel
11.

Kan er van deze regeling worden afgeweken (hardheidsclausule)?
Burgemeester en wethouders kunnen in individuele gevallen van een of meer bepalingen van dit besluit afwijken dan wel deze buiten toepassing laten, voor zover toepassing ervan voor een of meer belanghebbenden gevolgen heeft die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de bepaling(en) te dienen doelen, dan wel leidt tot onbillijkheden van zwaarwegende aard.
Artikel
12.

Wanneer treedt deze subsidieregeling in werking en wat is de citeertitel?
1.
Deze subsidieregeling wordt aangehaald als Regeling subsidie verwijderen houtkachel en rookgaskanaal Land van Cuijk 2025.
2.
Deze regeling treedt in werking per 1 april 2025 en vervalt met ingang van 1 januari 2027.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Land van Cuijk d.d. 11 maart 2025.
Johan Postma
Secretaris / algemeen directeur burgemeester
Marieke Moorman
burgemeester