GEMEENTEBLAD
Officiële uitgave van de gemeente Hof van Twente

Subsidieregeling isolatieprogramma en witgoedregeling Hof van Twente
Burgemeester en wethouder van de gemeente Hof van Twente;
gelet op titel 4.2 Algemene wet bestuursrecht;
gelet op de Algemene Subsidieverordening 2022;
besluiten;
vast te stellen de navolgende SUBSIDIEREGELING ISOLATIEPROGRAMMA EN WITGOEDREGELING HOF VAN TWENTE
HOOFDSTUK 1ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1 Begripsbepaling
In deze regeling wordt verstaan onder:
•a.
Aanvraag: een schriftelijk verzoek om subsidie;
•b.
Aanvrager: een natuurlijk persoon, woonachting in de gemeente Hof van Twente, die als eigenaar of bewoner van een bestaande woning een subsidieaanvraag doet in de zin van deze subsidieregeling.
•c.
koopwoning: een voor permanente bewoning bestemde grondgebonden woning die ook als zodanig bewoond wordt, zoals beschreven in artikel 6 of artikel 14.
•d.
huurwoning: een voor permanente bewoning bestemde woning die ook als zodanig bewoond wordt, zoals beschreven in artikel 10.
•e.
Slecht geïsoleerde woning: Een woning met een energielabel D, E, F of G of, in het geval een woning geen energielabel of label A, B of C heeft, geldt als voorwaarde dat de woning minimaal twee slecht geïsoleerde bouwdelen heeft zoals geregistreerd op Externe link: https://www.energielabel.nl/woningen/zoek-je-energielabel/ of een woning met een aantoonbare vergelijkbare energetische staat.
•f.
WOZ-waarde: WOZ-waarde van de woning op het moment dat de subsidie wordt aangevraagd;
•g.
Eigenaar-bewoner: een natuurlijk persoon, woonachtig in de gemeente Hof van Twente, die eigenaar en bewoner is van een bestaande woning waaraan energie wordt geleverd;
•h.
Duurzaam Bouwloket: Geeft in opdracht van de gemeente Hof van Twente uitvoering aan de subsidieregeling en wordt door het college van B&W gemandateerd om deze regeling uit te voeren.
•i.
GroupCard: Geeft in opdracht van de gemeente Hof van Twente uitvoering aan de witgoedregeling en wordt door het college van B&W gemandateerd om deze regeling uit te voeren.
•j.
Regionaal Energieloket: Coördineert in opdracht van de gemeente Hof van Twente en GroupCard de uitvoering van de witgoedregeling en wordt door het college van B&W gemandateerd om deze regeling uit te voeren.
•k.
Isolatiemaatregel: een maatregel voor het isoleren van een woning die voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in artikel 5.
•l.
Witgoed: Grote elektrische huishoudelijke apparaten (Koelkast, Droger, Vriezer, Wasmachine).
•m.
Subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies op grond van deze subsidieregeling;
•n.
Het College: de burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente.
Artikel 2 Doel
•1.
Deze regeling heeft tot doel het stimuleren van het treffen van isolatiemaatregelen bij koopwoningeigenaren van grondgebonden woningen. De aanpak is gericht op de reductie van het energieverbruik bij huishoudens en daarmee tot kostenverlichting en CO₂ -reductie. Het gaat om het aanbrengen van spouwmuurisolatie, vloerisolatie, dakisolatie, gevelisolatie en het vervangen van glas.
•2.
Deze regeling heeft tot doel het stimuleren van het verduurzamen van huishoudelijke apparaten bij huurwoningeigenaren van grondgebonden woningen. De aanpak is gericht op de reductie van het energieverbruik bij huishoudens en daarmee tot kostenverlichting en CO₂ -reductie. Het gaat om het vervangen van witgoed apparaten met een leeftijd van 8 jaar of ouder, zoals koelkasten, wasmachines en drogers.
Artikel 3 Beoordelen subsidieaanvraag
•1.
Duurzaam Bouwloket, kan met inachtneming van het bepaalde in deze regeling, subsidie toekennen aan een aanvrager, wonende in een koopwoning, voor een isolatie-maatregel, of toekenning van de subsidie weigeren.
•2.
GroupCard kan, met inachtneming van het bepaalde in deze regeling, een kadokaart geven aan aanvragers, wonende in een huurwoningen, voor het vervangen van witgoed, of toekenning van de kadokaart weigeren.
Artikel 4 Wijze van verdeling
•1.
In gemeente Hof van Twente gaan we voor een geïntegreerde aanpak voor isolatie en energiebesparing. Daarom combineren we de uitvoering van de SPUK lokale aanpak isolatie met de uitvoering en besteding van de aanpak Energiearmoede. Voor de in artikel 2 beschreven doelen is beschikbaar budget aanpak energiearmoede: € 941.251,- en beschikbaar budget SPUK lokale aanpak isolatie: € 3.443.925,-.
•2.
Binnen de regeling kunnen deze budgetten volledig gebruikt worden voor het toekennen van subsidie voor een isolatiemaatregel, zoals beschreven in Hoofdstuk 2 en Hoofdstuk 4 van deze subsidieregeling, of voor een witgoed kadokaart, zoals beschreven in Hoofdstuk 3 van deze subsidieregeling.
•3.
Het subsidieplafond voor de regelingen in Hoofdstuk 2 en 3 voor energiearmoede bedraagt € 941.251,-.
•4.
Het subsidieplafond voor de regeling in Hoofdstuk 4 voor de lokale isolatie aanpak bedraagt € 3.443.925,- waarvan € 80.940,- bestemd is voor de doe-het-zelf aanpak.
•5.
In het geval dat het gecombineerde subsidieplafond, van het bepaalde onder lid 3 en 4, van € 4.385.176,- wordt overschreden, wordt de regeling beëindigt.
•6.
Het toekennen van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van volledige aanvragen.
•7.
Aanvragen komen op volgorde binnen op dag en tijdstip en worden in diezelfde volgorde geprioriteerd.
•8.
Binnen de applicatie is een automatische budgetcontrole gebouwd. Als het aantal vouchers/subsidieplafond wordt overschreden, sluit de regeling automatisch. De volgende bewoners kunnen zich wel aanmelden, maar komen op een wachtlijst te staan.
Artikel 5 Voorwaarden isolatiemaatregelen
De subsidieregeling voor isolatiemaatregel voor koopwoningen, zoals beschreven in Hoofdstuk 2 en 4 moeten ten minste voldoen aan de voorwaarden zoals deze bij de landelijke ISDE-regeling voor woningeigenaren worden gesteld, terug te vinden op Externe Link: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren/isolatiemaatregelen#voorwaarden-isolatie
HOOFDSTUK 2 KOOPWONINGEIGENAREN DIE ENERGIETOESLAG HEBBEN ONTVANGEN
Artikel 6 Verplichtingen
Om in aanmerking te komen voor subsidie voor een isolatiemaatregel, dient te worden voldaan aan de volgende vereisten:
•a.
De aanvrager heeft in 2023 energietoeslag ontvangen.
•b.
De aanvrager is wonende in een grondgebonden koopwoning.
•c.
De woning is een slecht geïsoleerde woning. Een bouwdeel is slecht geïsoleerd als de waardes gelijk of lager zijn dan de waardes welke vermeld staan op de site van RVO.https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/spuk-lokale-aanpak-isolatie#slecht-geisoleerde-woningen
•d.
De woning is geen onderdeel van een Vereniging van Eigenaren (VvE).
•e.
Er wordt maximaal één isolatiemaatregel vergoed.
•f.
De isolatiemaatregel betreft vloer/bodem, gevel, spouw of dak isolatie of het vervangen van glas.
•g.
De isolatiemaatregel voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in artikel 5
•h.
De isolatiemaatregel voldoet aan de vereisten voor natuurvriendelijk isoleren.
Artikel 7 Hoogte subsidie
Er wordt maximaal één isolatiemaatregel vergoed met een maximale bijdrage van € 2.500,-. Indien kosten van de isolatiemaatregel hoger uitvallen dan het maximale bedrag van € 2.500,- worden de resterende kosten door de aanvrager zelf betaald.
In het geval van een doe-het-zelf aanpak wordt er maximaal € 2.500,- van de materiaalkosten vergoed. Indien kosten van de isolatiemaatregelen hoger uitvallen dan het maximale bedrag van € 2.500,- worden de resterende kosten door de aanvrager zelf betaald.
Artikel 8 Aanvraag
•1.
Na het ontvangen van een brief van de gemeente Hof van Twente, betreffende de subsidieregeling zoals beschreven in Artikel 6, kan een aanvraag voor subsidie worden ingediend tot en met 30 juni 2027 of tot het subsidieplafond is bereikt:
•a.
De aanvrager kan via duurzaambouwloket.nl controleren of er aanspraak kan worden gemaakt op een subsidie.
•b.
De aanvrager kan uit de volgende installatieopties kiezen;
o•
De aanvrager kan voor een aangesloten installateur uit het collectieve aanbod kiezen. Bij de organisatie van de actie worden installateurs betrokken die een goed en aantrekkelijk aanbod hebben. Dit is de eerste keuze die aan deelnemers wordt gepresenteerd.
o•
De aanvrager kan voor een eigen installateur kiezen. Voor deelnemers bestaat ook de mogelijkheid om een eigen installateur voor uitvoering te vragen.
o•
De aanvrager kan voor een doe-het-zelf aanpak kiezen.
•c.
In het geval van het inschakelen van een installateur uit het collectieve aanbod zal de installateur een maximaal bedrag van € 2.500,- van de offerte halen, die de installateur kan verhalen bij Duurzaam Bouwloket. De aanvrager hoeft dus geen voorschot te doen. Overige meerkosten komen wel voor rekening van de aanvrager en worden via de installateur direct gefactureerd aan de aanvrager.
In het geval van de keuze voor een eigen installateur of voor de doe-het-zelf aanpak zal de aanvrager de (materiaal)kosten moeten voorschieten. De (materiaal)kosten zijn te verhalen bij Duurzaam Bouwloket tot een maximum van € 2.500,-.
•2.
Het college kan van het bepaalde in het eerste lid afwijken, indien andere overgelegde gegevens eenzelfde bewijswaarde vertegenwoordigen.
Artikel 9 Weigeringsgronden
Duurzaam Bouwloket weigert de subsidie:
•1.
indien niet wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 6;
•2.
bij overschrijding van het subsidieplafond, zoals genoemd in artikel 4, lid 5.
•3.
indien de aanvraag na 30 juni 2027 wordt gedaan.
HOOFDSTUK 3HUURWONINGEIGENAREN DIE ENERGIETOESLAG HEBBEN ONTVANGEN
Artikel 10 Verplichtingen
Om in aanmerking te komen voor de witgoedregeling en het ontvangen van en kadokaart, dient te worden voldaan aan de volgende vereisten:
•a.
De aanvrager heeft in 2023 energietoeslag ontvangen.
•b.
De aanvrager is wonende in huurwoning.
•c.
Het te vervangen witgoed heeft een leeftijd van 8 jaar of ouder.
•d.
Het te vervangen witgoed is een koelkast, vriezer, wasmachine of droger
•e.
Het te vervangen witgoed moet aan de voorwaarden, zoals deze worden vastgesteld door Regionaal Energieloket, voldoen.
•f.
Het te vervangen witgoed wordt retour genomen.
•g.
Het nieuw aan te schaffen witgoed moet aan de voorwaarden, zoals deze worden vastgesteld door Regionaal Energieloket, voldoen.
Artikel 11 Hoogte subsidie
Er wordt maximaal één kadokaart verschaft per huishouden met een waarde van €500,-.
Artikel 12 Aanvraag
•1.
Na het ontvangen van een brief van de gemeente Hof van Twente betreffende de wit-goedregeling zoals beschreven in artikel 10 kan een aanvraag voor subsidie worden ingediend met de ontvangen code. Dit kan tot en met 30 juni 2027 of tot het subsidieplafond is bereikt:
•a.
De aanvrager kan via regionaalenergieloket.nl/hof-van-twente/kadokaart de kadokaart aanvragen.
•b.
De aanvrager zal een formulier moeten invullen en het unieke bewonersnummer, zoals vermeld op de brief, moeten invullen.
•c.
Binnen 10 werkdagen na aanvraag ontvangt de aanvrager de kadokaart per post.
•2.
Na het ontvangen van de kadokaart kan de inwoner bij een plaatselijke witgoedhandelaar of online de kadokaart besteden:
•a.
De kadokaart wordt gescand bij de kassa of online gevalideerd.
•b.
Er wordt gecontroleerd of het aan te schaffen apparaat voldoet aan de voorwaarden.
•3.
Bij het aanschaffen van het witgoed wordt het te vervangen witgoed meegenomen of ingeleverd en kan ter recycling worden aangeboden.
•4.
Het college kan van het bepaalde in het eerste lid afwijken, indien andere overgelegde gegevens eenzelfde bewijswaarde vertegenwoordigen.
Artikel 13 Weigeringsgronden
Regionaal Energieloket weigert de subsidie:
•1.
indien niet wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 10;
•2.
bij overschrijding van het subsidieplafond, zoals genoemd in artikel 4, lid 5.
•3.
indien de aanvraag na 30 juni 2027 wordt gedaan.
HOOFDSTUK 4 KOOPWONINGEIGENAREN DIE GEEN ENERGIETOESLAG
HEBBEN ONTVANGEN
Artikel 14 Verplichtingen
Om in aanmerking te komen voor subsidie voor een isolatiemaatregel, dient te worden voldaan aan de volgende vereisten:
•a.
De aanvrager heeft in 2023 geen energietoeslag ontvangen.
•b.
De aanvrager is wonende in een grondgebonden koopwoning.
•c.
De woning is een slecht geïsoleerde woning.
•d.
De woning van de aanvrager heeft een WOZ-waarde lager dan € 429.300,-.(peildatum 1-1-2022)
•e.
De woning is geen onderdeel van een Vereniging van Eigenaren (VvE).
•f.
Er wordt maximaal één isolatiemaatregel vergoed.
•g.
De isolatiemaatregel betreft vloer/bodem, gevel, spouw of dak isolatie of het vervangen van glas.
•h.
De isolatiemaatregel voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in artikel 5.
•i.
De isolatiemaatregel voldoet aan de vereisten voor natuurvriendelijk isoleren.
Artikel 15 Hoogte subsidie
Er wordt een bijdrage geleverd aan één isolatiemaatregel met een maximale bijdrage van € 1.460,-. Het restant kan door bewoners via de ISDE-subsidie worden aangevraagd of zal de aanvrager zelf moeten bekostigen.
In het geval van een doe-het-zelf aanpak wordt er maximaal € 1.460,- van de materiaalkosten vergoed. Indien kosten van de isolatiemaatregelen hoger uitvallen dan het maximale bedrag van € 1.460,- worden de resterende kosten door de aanvrager zelf betaald.
Artikel 16 Aanvraag
•1.
Na het ontvangen van een brief van de gemeente Hof van Twente betreffende de subsidieregeling zoals beschreven in Artikel 14 kan een aanvraag voor subsidie worden ingediend tot en met 30 juni 2027 of tot het subsidieplafond is bereikt:
•a.
De aanvrager kan via duurzaambouwloket.nl controleren of er aanspraak kan worden gemaakt op een subsidie.
•b.
De aanvrager kan uit de volgende installatieopties kiezen;
••
De aanvrager kan voor een aangesloten installateur uit het collectieve aanbod kiezen. Bij de organisatie van de actie worden installateurs betrokken die een goed en aantrekkelijk aanbod hebben. Dit is de eerste keuze die aan deelnemers wordt gepresenteerd.
••
De aanvrager kan voor een eigen installateur kiezen. Voor deelnemers bestaat ook de mogelijkheid om een eigen installateur voor uitvoering te vragen.
••
De aanvrager kan voor een doe-het-zelf aanpak kiezen.
•c.
In het geval van het inschakelen van een installateur uit het collectieve aanbod zal de installateur een maximaal bedrag van € 1.460,-,- van de offerte halen, die de installateur kan verhalen bij Duurzaam Bouwloket. De aanvrager hoeft dus geen voorschot te doen. Overige meerkosten komen wel voor rekening van de aanvragen en worden via de installateur direct gefactureerd aan de aanvrager
In het geval voor de keuze voor een eigen installateur of voor de doe-het-zelf aanpak zal de aanvrager de (materiaal)kosten moeten voorschieten. De (materiaal)kosten zijn te verhalen bij Duurzaam Bouwloket tot een maximum van € 1.460,-.
•2.
Het college kan van het bepaalde in het eerste lid afwijken, indien andere overgelegde gegevens eenzelfde bewijswaarde vertegenwoordigen.
Artikel 17 Weigeringsgronden
Duurzaam Bouwloket weigert de subsidie:
•1.
indien niet wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 14;
•2.
bij overschrijding van het subsidieplafond, zoals genoemd in artikel 4, lid 5.
•3.
indien de aanvraag na 30 juni 2027 wordt gedaan.
HOOFDSTUK 5 OVERIGE BEPALINGEN
Artikel 18 Beslistermijn
•1.
Duurzaam Bouwloket beslist direct na uw online aanvraag, op basis van de in artikel 6 of 14 beschreven verplichtingen, of er aanspraak wordt gemaakt op subsidie.
•2.
Regionaal Energieloket beslist direct na uw online aanvraag, op basis van de in artikel 10 beschreven verplichtingen, of er aanspraak wordt gemaakt op het ontvangen van een kadokaart.
Artikel 19 Hardheidsclausule
Het college kan in bijzondere gevallen, waarin strikte toepassing van de onderhavige verordening tot onbillijkheden leidt, op een voor een aanvrager gunstige wijze afwijken van een of meer bepalingen van deze regeling.
Artikel 20 Slotbepaling
•1.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking.
•2.
De regeling in Hoofdstuk 4 wordt beschikbaar gesteld zodra de toegekende gelden voor de lokale isolatieaanpak door het rijk beschikbaar zijn gesteld.
•3.
Deze regeling kan worden aangehaald als: Subsidieregeling isolatieprogramma en witgoedregeling gemeente Hof van Twente.
Ondertekening
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente d.d. 18 februari 2025.
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris, de burgemeester,
drs. D. Lacroix
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM