GEMEENTEBLAD
Officiële uitgave van de gemeente Krimpenerwaard

Subsidieregeling ‘Energiezuinig Wonen Krimpenerwaard 2024-2026’
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard;
Overwegen met het instellen van deze regeling: inwoners van de gemeente Krimpenerwaard te stimuleren om isolerende maatregelen te nemen in hun woning;
Gelezen het voorstel van 4 maart 2025,
Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Krimpenerwaard 2023 besluiten vast te stellen:
Subsidieregeling ‘Energiezuinig Wonen Krimpenerwaard 2024-2026’.
Artikel
1.

Grondslag
Deze subsidieregeling vindt zijn grondslag in artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Krimpenerwaard 2023. De Algemene subsidieverordening Krimpenerwaard 2023 geldt onverkort, tenzij daarvan expliciet wordt afgeweken.
Artikel
2.

Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
1. | Aanvrager | Een meerderjarig natuurlijk persoon, die eigenaar-bewoner is van een grondgebonden koopwoning, die valt binnen de doelgroep zoals omschreven in artikel 5. Bij twee of meer eigenaren dient gezamenlijk door alle eigenaren een aanvraag ingediend te worden; die woont in de gemeente Krimpenerwaard en ingeschreven staat op een woonadres in de Basisregistratie Personen (BRP).
2. | Bestaande bouw: | Een woning die op het moment van de indiening van een aanvraag in het kader van deze regeling is opgeleverd aan de eigenaar-bewoner;
3. | Bouwdeel | Eén van de volgende vier categorieën; 1. de vloer en de bodem, 2. de gevel waaronder de spouwmuur, 3. het dak en de zolder- of vlieringvloer en 4. de ramen en deuren
4. | College | Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard.
5. | Doe-het-zelf maatregelen: | Maatregelen en voorzieningen, zoals die door de bewoner van de woning zelf worden uitgevoerd, zoals omschreven in artikel 7;
6. | Eigenaar-bewoner | Een natuurlijk persoon die een woning in de gemeente Krimpenerwaard in eigendom heeft waarin hij zijn hoofdverblijf heeft of direct na renovatie van deze woning zijn hoofdverblijf zal hebben.
7. | Energielabel | Een energielabel als bedoeld in bijlage I bij artikel 1.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;
8. | Energietoeslag | De eenmalige energietoeslag, bedoeld in Artikel 35, lid 4 van de Participatiewet zoals ontvangen van de Gemeente Krimpenerwaard in 2022 en/of 2023.
9. | Erkend isolatiebedrijf | Een isolatiebedrijf dat beschikt over een SKG IKOB certificaat of een Insula certificaat.
10. | Grondgebonden koopwoning | Woning waarvan de eigenaar zelf de woning bewoont en waarbij de woning geen onderdeel uitmaakt van een Vereniging van Eigenaars. Het betreft hier een woning die wordt bewoond en dus geen garages, schuren of andere bijgebouwen, die ook als zodanig bewoond wordt
11. | Intermediair | Een rechtspersoon waarmee de gemeente een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten en die door de gemeente is gemandateerd om deze subsidieregeling uit te voeren.
12. | Minimaregeling | de minimaregelingen zoals opgenomen in de Verordening Werk, Participatie en Inkomen Krimpenerwaard 2022 en de Beleidsregels Werk, Participatie en Inkomen Krimpenerwaard 2023.
13. | Peiljaar | Voorgaande kalenderjaar
14. | Slecht geïsoleerde woning | Een woning met een energielabelklasse D, E, F, G, of een woning met een aan die labelklassen vergelijkbare energetische staat, waaronder wordt verstaan een woning waarin ten minste twee van de volgende bestaande bouwdelen niet of slecht geïsoleerd zijn: - 1) de vloer en de bodem; - 2) de gevel, waaronder de spouwmuur; - 3) het dak en de zoldervloer en vlieringvloer; - 4) de ramen;
15. | Sociaal minimum | Het minimale bedrag dat nodig is om in het levensonderhoud te kunnen voorzien. De overheid heeft hiervoor een normbedrag opgesteld, dat ze ieder halfjaar aanpast;
16. | SPUK Lokale Aanpak Isolatie | Rijkssubsidie voor gemeenten om inwoners te helpen met woningisolatie.
17. | Subsidie | De financiële bijdrage die de subsidieontvanger ontvangt in de vorm van een korting op de kosten van de isolatiemaatregel.
18. | Rc-waarde: | Het warmte-isolerend vermogen van een aangebrachte constructie (zie bijlage);
19. | Rd-waarde: | Het warmte-isolerend vermogen van een materiaal laag van een bepaalde dikte (zie bijlage);
20. | Uitvoerder: | Partij die maatregelen uitvoert in de woning van de aanvrager.
21. | U-waarde | De isolatiewaarde van glas. Dit is de hoeveelheid warmte die door het glas verloren gaat (zie bijlage 2);
22. | Verordening | Algemene Subsidieverordening Krimpenerwaard 2023.
23. | Werkelijke kosten | De kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van de maatregelen;
24. | Woning | Woongelegenheid als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Woningwet, en als zodanig bewoond is geweest alvorens een renovatie plaatsvindt en in de basisregistratie als bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen met een woonfunctie is geregistreerd;
25. | WOZ-waarde | De op de voet van de Wet Waardering Onroerende Zaken voor de woning vastgestelde waarde met als peildatum 1 januari 2022
Artikel
3.

Doelstelling
Deze regeling heeft tot doel eigenaar-bewoners, die vallen in één van de doelgroepen als opgenomen in artikel 5, te ondersteunen met het treffen van energiebesparende isolatiemaatregelen. De aanpak is gericht op de reductie van het energieverbruik bij huishoudens en daarmee tot kostenverlichting en CO2 -reductie.
Artikel
4.

Subsidievoorwaarden
1.
De subsidie op grond van deze regeling is uitsluitend voor een inwoner die eigenaar-bewoner is van een grondgebonden koopwoning in de gemeente Krimpenerwaard.
2.
Om voor de subsidie in aanmerking te komen dient de aanvrager binnen één van de doelgroepen te vallen, zoals omschreven in artikel 5.
3.
Subsidie op grond van deze regeling wordt maximaal eenmalig verstrekt per grondgebonden koopwoning.
4.
Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor de maatregelen, zoals benoemd in Artikel 7.
5.
De aanvrager moet verklaren dat de energiebesparende maatregel(en) en/of diensten worden uitgevoerd / toegepast in, aan of op de bestaande bouwdelen van de grondgebonden koopwoning van de aanvrager; isolatie voor uitbreiding van de wooninhoud of het woonoppervlak van de woning komt niet in aanmerking voor subsidie.
6.
De subsidiebijdrage kan niet meer bedragen dan de werkelijke kosten, zoals deze zijn omschreven in artikel 1 van deze regeling.
7.
De aanvrager dient in het bezit te zijn van alle eventueel noodzakelijke vergunningen voor de uitvoering van de maatregelen.
8.
De subsidie is stapelbaar met subsidies van rijkswege en de provincie gericht op energiebesparing en woningverbetering. Dit betekent dat de aangeschafte maatregel tot 100% gesubsidieerd mag worden door subsidies van verschillende subsidieverstrekkers.
9.
Eigenaar-bewoners ontvangen alleen subsidie op gevel– en dakisolatie indien er voldaan wordt aan de voorwaarden van de geldende wet- en regelgeving rondom de Wet Natuurbescherming, ecologisch onderzoek en voor zover nodig op grond van de omgevingswet ontheffing is verleend.
10.
Op de subsidie wordt geen voorschot verleend.
11.
Subsidie wordt alleen toegekend voor maatregelen die zijn aangeschaft in de subsidiabele periode zoals omschreven in Artikel 12.
Artikel
5.

Doelgroepen
1.
De subsidie kan aangevraagd worden door verschillende doelgroepen zoals hieronder beschreven. De WOZ-waarde is te raadplegen op www.wozwaardeloket.nl. Het betreffende energielabel is https://www.energielabel.nl/woningen/zoek-je-energielabel/ te raadplegen.
- a.
Doelgroep 1:
  - i.
De aanvrager is een natuurlijk persoon, die eigenaar-bewoner is van een bestaande grondgebonden koopwoning met energielabel D, E, F of G of, in het geval een woning geen energielabel of label A, B of C heeft, geldt als voorwaarde dat de woning minimaal twee slecht geïsoleerde bouwdelen heeft, zie bijlage 2; en
  - ii.
Daarnaast heeft de koopwoning een WOZ-waarde onder de €550.000,- (peildatum 1-1-2022); en
  - iii.
De aanvrager heeft op het moment van de aanvraag kunnen aantonen dat het huishoudelijk inkomen niet hoger is dan 130% van het sociaal minimum, en / of heeft de energietoeslag ontvangen in 2022 en/of 2023 op grond van de Beleidsregels eenmalige energietoeslag Krimpenerwaard 2023.
- b.
Doelgroep 2a:
  - i.
De aanvrager is een natuurlijk persoon, die eigenaar-bewoner is van een bestaande grondgebonden koopwoning met een energielabel D, E, F of G . of, in het geval een woning geen energielabel of label A, B of C heeft, geldt als voorwaarde dat de woning minimaal twee slecht geïsoleerde bouwdelen, zie bijlage 2; en
  - ii.
Daarnaast heeft de koopwoning een WOZ-waarde van maximaal € 382.000,- (peildatum 1-1-2022).
- c.
Doelgroep 2b:
  - i.
De aanvrager is een natuurlijk persoon, die eigenaar-bewoner is van een bestaande grondgebonden koopwoning met een energielabel D, E, F of G . of, in het geval een woning geen energielabel of label A, B of C heeft, geldt als voorwaarde dat de woning minimaal twee slecht geïsoleerde bouwdelen heeft, zie bijlage 2; en
  - ii.
Daarnaast heeft de koopwoning een WOZ-waarde boven de € 382.000,- (peildatum 1-1-2022) en onder de €550.000.
- d.
Doelgroep 2c:
  - i.
De aanvrager is een natuurlijk persoon, die eigenaar-bewoner is van een bestaande grondgebonden koopwoning met een energielabel D, E, F of G. of, in het geval een woning geen energielabel of label A, B of C heeft, geldt als voorwaarde dat de woning minimaal twee slecht geïsoleerde bouwdelen heeft, zie bijlage 2; en
  - ii.
Daarnaast heeft de koopwoning een WOZ-waarde boven de €550.000,- (peildatum 1-1-2022); en
  - iii.
De aanvrager heeft op het moment van de aanvraag kunnen aantonen dat het huishoudelijk inkomen niet hoger is dan het modaal inkomen van 2024 €44.500.
2.
Voor het aantonen van het inkomen voor doelgroep 1 en doelgroep 2c dient via het aanvraagformulier van de gemeente in ieder geval het volgende te worden overlegd:
- a.
Kopie van een identiteitsbewijs (geen rijbewijs);
- b.
Bewijs van netto inkomen van de laatste maand van het peiljaar of – bij wisselend inkomen de laatste drie kalendermaanden van het peiljaar.
- c.
Bewijs van het inkomen van het peiljaar, inkomensverklaring (IB60), indien niet aanwezig, de jaaropgave.
3.
Het college kan, indien vereist voor de beoordeling van de aanvraag, nadere stukken opvragen bij aanvrager.
4.
Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen
Artikel
6.

Maximaal subsidiebedrag per aanvraag
1.
De subsidie kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten van de maatregelen.
2.
Een subsidieaanvraag kan meerdere maatregelen bevatten.
3.
De subsidie, als bedoeld in deze subsidieregeling, bedraagt:
- a.
Voor doelgroep 1 maximaal €4.000 inclusief BTW en
- b.
Voor doelgroep 2a, 2b en 2c maximaal €1.500 inclusief BTW
  - i.
De subsidie voor doe-het-zelf maatregelen bedraagt maximaal € 1.500,- inclusief BTW
Artikel
7.

Maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen
1.
Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor de volgende activiteiten (maatregelen):
- a.
Voor doelgroep 1:
  - i.
vloer- en bodemisolatie
  - ii.
glas-, kozijnpaneel- en deurisolatie
  - iii.
gevelisolatie
  - iv.
dakisolatie
  - v.
aangebrachte CO2-gestuurde ventilatie of balansventilatie met warmteterugwinning (WTW) (alleen in combinatie met isolatiemaatregelen benoemd onder lid 1a).
    - 1.
De bovenstaande maatregelen worden via een erkend isolatiebedrijf uitgevoerd
- b.
Voor doelgroepen 2a, 2b en 2c
  - i.
vloer- en bodemisolatie
  - ii.
glas-, kozijnpaneel- en deurisolatie
  - iii.
gevelisolatie
  - iv.
dakisolatie
  - v.
aangebrachte CO2-gestuurde ventilatie of balansventilatie met warmteterugwinning (WTW) (alleen in combinatie met isolatiemaatregelen benoemd onder lid 1b).
  - vi.
De subsidie voor doe-het-zelf maatregelen geldt alleen voor het aanschaffen van isolatiemateriaal voor de vloer, kruipruimte, dak (binnenkant), gevel (binnenkant), zoals beschreven in bijlage 3.
2.
De uitvoering van maatregelen aan koopwoningen moet voldoen aan de voorschriften en specificaties die gebaseerd zijn op de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) geldende voorwaarden op het moment van plaatsing, bij woningeigenaren.
- a.
Meer informatie https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde
- b.
Meer informatie t.b.v. monumenten eigenaren is te vinden op https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren/isde-voor-monumenteigenaren
3.
Bij gevel- en dakisolatie dient de aanvrager bij de installatie van de maatregelen te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving rondom de Wet Natuurbescherming, ecologisch onderzoek en voor zover nodig op grond van de omgevingswet ontheffing is verleend.
4.
Spouwmuurisolatie is alleen toegestaan via een uitvoerder die geselecteerd is door de intermediair, artikel 8, lid 1.
Artikel
8

Uitvoerder subsidiemaatregel
Een eigenaar-bewoner kan de isolatiemaatregel(en):
- 1.
Laten uitvoeren door een uitvoerder die is geselecteerd door de intermediair.
- 2.
Laten uitvoeren door een eigen gekozen uitvoerder, een erkend isolatiebedrijf.
- 3.
Zelf uitvoeren (doe-het-zelf aanpak).
Artikel
9

Subsidieverlening
1.
Het college verleent subsidie voor de uitvoering van de isolatiemaatregel door een uitvoerder zoals benoemd in artikel 8 lid 1, indien:
- a.
de eigenaar-bewoner het aanvraagformulier op het platform van de intermediair invult waarmee de offerte-uitvraag richting een uitvoerder, zoals benoemd in artikel 8 lid 1, wordt gestart, dit geldt als de aanvraag;
- b.
uitsluitend isolatiematerialen worden aangeschaft die voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in Artikel 7 van deze subsidieregeling;
- c.
de isolatiemaatregel(en) zijn aangebracht, aangetoond door een door de intermediair goedgekeurde factuur. Dit geldt als de complete aanvraag;
2.
Het college verleent subsidie voor de uitvoering van de isolatiemaatregel door een uitvoerder zoals benoemd in artikel 8 lid 2 indien:
- a.
de eigenaar-bewoner het aanvraagformulier op het platform van de intermediair invult, dit geldt als de aanvraag;
- b.
de aanvraag conform de voorwaarden (bewijsstukken) op het platform van de intermediair wordt aangeleverd. Deze bewijsstukken zijn:
  - i.
naam, adresgegevens en contactgegevens,
  - ii.
IBAN en tenaamstelling waar het subsidiebedrag naar kan worden overgemaakt
  - iii.
het aantal m² isolatiemateriaal dat is aangebracht, exclusief het aantal m² isolatiemateriaal dat is gebruikt voor uitbreiding van de wooninhoud of het woonoppervlak van de woning
  - iv.
factuur en betaalbewijs van de isolatiemaatregel, inclusief datum van aanbrengen
  - v.
een omschrijving van het product met o.a. het typenummer, de naam van het merk of fabrikant
  - vi.
foto’s van de installatie. Het is belangrijk dat u ook foto’s maakt voor en tijdens de werkzaamheden. Zorg dat het volgende ook zichtbaar is op de foto: naam, merk, soort isolatiemateriaal en dikte van het isolatiemateriaal;
- c.
uitsluitend isolatiematerialen worden aangeschaft die voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in Artikel 7 van deze subsidieregeling.
- d.
nadat de isolatiemaatregel(en) zijn aangebracht en goedgekeurd door de eigenaar-bewoner.
3.
Het college verleent subsidie voor de door de bewoner zelf aangebrachte isolatiemaatregel zoals benoemd in artikel 8 lid 3 indien:
- a.
de eigenaar-bewoner het aanvraagformulier op het platform van de intermediair, invult, dit geldt als de aanvraag;
- b.
de aanvraag conform de voorwaarden (bewijsstukken) op het platform van de intermediair wordt aangeleverd. Deze bewijsstukken zijn:
  - i.
naam, adresgegevens en contactgegevens,
  - ii.
IBAN en tenaamstelling waar het subsidiebedrag naar kan worden overgemaakt
  - iii.
het aantal m2 isolatiemateriaal dat is aangebracht, exclusief het aantal m2 isolatiemateriaal dat is gebruikt voor uitbreiding van de wooninhoud of het woonoppervlak van de woning
  - iv.
factuur en betaalbewijs van de isolatiemaatregel, inclusief datum van aanschaf en datum van aanbrengen van de isolatie.
  - v.
een omschrijving van het product met o.a. het typenummer, de naam van het merk of fabrikant
  - vi.
foto’s van de installatie. Het is belangrijk dat u ook foto’s maakt voor en tijdens de werkzaamheden. Zorg dat het volgende ook zichtbaar is op de foto: naam, merk, soort isolatiemateriaal en dikte van het isolatiemateriaal;
- c.
uitsluitend isolatiematerialen worden aangeschaft die voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in Artikel 7 van deze subsidieregeling.
- d.
nadat de isolatiemaatregel(en) zijn aangebracht en goedgekeurd door de eigenaar-bewoner.
Artikel
10

Procedure subsidieafhandeling van een aanvraag bij een uitvoerder geselecteerd door de intermediair
1.
Zodra de subsidieaanvraag (zoals bedoeld in artikel 9, lid 1a) door de intermediair is ontvangen, wordt het bijbehorende subsidiebedrag gereserveerd. Dit bedrag is afhankelijk van de doelgroep waartoe de aanvrager behoort, zoals beschreven in artikel 6. De reservering blijft staan totdat de volledige aanvraag is ingediend, zoals vermeld in artikel 9, lid 1c.
2.
Na ontvangst van de aanvraag heeft de aanvrager 6 maanden de tijd om de isolatiemaatregel(en) uit te (laten) voeren en de subsidieaanvraag te completeren. Als de isolatiemaatregel niet binnen deze uitvoeringstermijn is uitgevoerd, komt de reservering te vervallen.
3.
De aanvrager ontvangt van de intermediair een link naar de statuspagina van de aanvraag. Op deze statuspagina kan de aanvraag worden gemonitord. De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het tijdig (laten) uitvoeren van de isolatiemaatregel.
Artikel
11

Procedure voor het indienen en behandelen van een aanvraag bij een eigen uitvoerder en doe-het-zelf
1.
Zodra de subsidieaanvraag (zoals bedoeld in artikel 9 lid 2a en 3a) door de intermediair is ontvangen, wordt het bijbehorende subsidiebedrag gereserveerd. Dit bedrag is afhankelijk van de doelgroep waartoe de aanvrager behoort, zoals beschreven in artikel 6. De reservering blijft staan totdat de volledige aanvraag is ingediend, zoals vermeld in artikel 9, lid 2b en 3b.
2.
Na ontvangst van de aanvraag heeft de aanvrager 6 maanden de tijd om de isolatiemaatregel(en) uit te (laten) voeren en de subsidieaanvraag te completeren. Als de isolatiemaatregel niet binnen deze uitvoeringstermijn is uitgevoerd, komt de reservering te vervallen.
3.
De aanvrager ontvangt van de intermediair een link naar de statuspagina van de aanvraag. Op deze statuspagina kan de aanvraag worden gemonitord. De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het tijdig (laten) uitvoeren van de isolatiemaatregel.
Artikel
12

Aanvraagperiode
1.
De aanvraagperiode vangt aan op de dag van de inwerkingtreding van deze subsidieregeling.
2.
Er kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd vanaf 1 januari 2024, behoudens subsidieaanvragen voor spouwmuurisolatie.
3.
Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 30 juni 2026 of zolang het subsidieplafond niet is bereikt.
Artikel
13

Subsidie toekennen en uitbetalen
1.
Het besluit tot toekennen van de subsidie wordt genomen nadat de isolatiemaatregel is uitgevoerd.
2.
Indien het college besluit tot toekenning van de subsidie wordt het bedrag binnen 8 weken betaald:
- a.
aan de uitvoerder, indien de aanvrager de isolatiemaatregel heeft laten uitvoeren door een isolatiebedrijf zoals benoemd in artikel 8 lid 1 en wanneer de aanvrager voldoet aan de eisen zoals aangegeven in artikel 9 lid 1; De eventuele restfactuur wordt aan de aanvrager verzonden door de uitvoerende partij.
- b.
op de rekening van de aanvrager, indien aanvrager de isolatiemaatregel heeft laten uitvoeren door een isolatiebedrijf zoals benoemd in artikel 8 lid 2 en wanneer de aanvrager voldoet aan de eisen zoals aangegeven in artikel 9 lid 2.
- c.
op de rekening van de aanvrager, indien aanvrager de isolatiemaatregel zelf heeft uitgevoerd zoals benoemd in artikel 8 lid 3 en wanneer de aanvrager voldoet aan de eisen zoals aangegeven in artikel 9 lid 3.
Artikel
14

Weigeringsgronden
Onverminderd het bepaalde in art 4:48 en art. 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de aanvraag geweigerd indien:
- 1.
De aanvraag niet voldoet aan de in de regeling gestelde eisen;
- 2.
de aanvrager niet valt onder de doelgroep bedoeld in artikel 5;
- 3.
de aanvraag niet binnen de termijnen zoals benoemd in artikel 12 volledig is ingediend;
- 4.
er voor de woning reeds eerder een subsidie is verleend op grond van deze regeling;
- 5.
de isolatiemaatregel reeds is uitgevoerd voor de inwerkingtreding van deze subsidieregeling;
- 6.
het budget niet toereikend (meer) is om de aanvraag te honoreren, doordat het in artikel 15 van deze verordening opgenomen subsidieplafond bereikt is;
- 7.
de aanvrager geen medewerking verleent aan het laten opstellen van een offerte ten behoeve van het uitvoeren van de isolatiemaatregel;
- 8.
de aanvrager voor de uitvoering met een eigen uitvoerder geen medewerking verleent aan het aanleveren van bewijsmateriaal van de uitvoering van de isolatiemaatregel zoals beschreven in artikel 9 lid 2a;
- 9.
de aanvrager voor de uitvoering geen medewerking verleent aan het aanleveren van bewijsmateriaal van de uitvoering van de isolatiemaatregel zoals beschreven in artikel 9 lid 3a;
- 10.
de aanvraag een isolatiemaatregel betreft die niet voldoet aan de eisen zoals beschreven in artikel 7;
- 11.
de aanvraag een isolatiemaatregel betreft aan nieuw te plaatsen uitbreidingen aan woningen, zoals aan- en uitbouwen, erkers en dakkapellen;
- 12.
de aanvraag een isolatiemaatregel betreft aan een schuur, garage of bijgebouw;
- 13.
de isolatiemaatregel om (bouw)technische redenen niet uitvoerbaar is.
- 14.
Indien er bij de inwerkingtreding van het Soorten Management Plan (SMP) niet voldaan wordt aan de voorwaarden hiervan.
- 15.
Een omgevingsvergunning vereist is, bij het aanbrengen van wijzingen, aan of bij een monument of beschermd stadsgezicht, en er geen vergunning is verleend.
Artikel
15.

Subsidieplafond
1.
Het totale subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 2.265.500 inclusief BTW. De verdeling van het subsidieplafond is als volgt:
- a.
Voor de doelgroep 1 is €400.000 gereserveerd
- b.
Voor de doelgroep 2a is €865.500 gereserveerd
- c.
Voor de doelgroep 2b & 2c is €1.000.000 gereserveerd.
2.
De subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen beoordeeld.
3.
Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.
4.
Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen.
Artikel
16.

Verplichtingen subsidieontvanger
Naast de in hoofdstuk 4 van de verordening genoemde verplichtingen, gelden de volgende verplichtingen voor de subsidieontvanger:
- 1.
De subsidieontvanger is verplicht zelf zorg te dragen dat de maatregel(en) technisch uitvoerbaar is/zijn en, indien van toepassing, de benodigde publiekrechtelijke en/of privaatrechtelijke toestemmingen voor het uitvoeren van de maatregel(en) zijn verkregen (o.a. omgevingsvergunningen).
- 2.
De subsidieontvanger is verplicht zorg te dragen voor het aanleveren van de gevraagde bewijsstukken.
- 3.
De aangeschafte maatregelen dienen uiterlijk 6 maanden na de subsidieaanvraag te zijn uitgevoerd;
- 4.
De subsidieontvanger is verplicht mee te werken aan een controle door de gemeente of intermediair om ter plekke te kunnen vaststellen of de gesubsidieerde maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd.
Artikel
17.

Hardheidsclausule
Het college kan in bijzondere gevallen een artikel van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, indien een strikte toepassing daarvan zal leiden tot een onevenredige benadeling van de aanvrager of subsidieontvanger.
Artikel
18.

Slotbepalingen
1.
Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2024 en geldt tot en met 31 december 2026.
2.
Deze regeling blijft van toepassing op aanvragen die voor 30 juni 2026 zijn ingediend, maar nog niet zijn afgehandeld.
Artikel
19.

Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als subsidieregeling Subsidieregeling Energiezuinig Wonen Krimpenerwaard 2024-2026.
Aldus besloten in de vergadering van 4 maart 2025,
Burgemeester en wethouders van gemeente Krimpenerwaard,
de secretaris,
J. Hennip
de burgemeester,
ir. J. Beenakker
Bijlage
1

Maatregelenlijst
Voorwaarden zijn gelijk aan de ISDE en zijn vanuit de RVO overgenomen.
De maatregelen in artikel 7 dienen te voldoen aan de volgende minimale isolatiewaarden en oppervlaktes om in aanmerking te komen voor een subsidie-uitkering. Deze voorwaarden zijn in lijn met de ISDE regeling zoals op gesteld door het RVO. Eventuele wijzigingen op de ISDE regeling door RVO hebben ook invloed op deze subsidieregeling https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde
Meer informatie t.b.v. monumenten eigenaren is te vinden op https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/isde/woningeigenaren/isde-voor-monumenteigenaren
Bijlage
2

Beoordeling slecht geïsoleerde woningen
Een bouwdeel is slecht geïsoleerd als de waardes gelijk of lager zijn dan de waardes in de rechterkolom van onderstaande tabel. * Voorwaarden zijn gelijk aan de ISDE.
Bouwdeel | Omschrijving wanneer aan te pakken | Definitie slecht geïsoleerd
Dak, hellend/plat | Geen, slechte of matige isolatie | Minder dan 9 cm aanwezig/een Rc ≤ 2,0
Dak, zolder-/vlieringisolatie | Geen zolder-/vlieringisolatie aanwezig | Rc ≤ 0,5
Gevel | Geen spouwmuurisolatie, voorzetwand of buitengevelisolatie aanwezig | Rc ≤ 1,1
Vloer-/bodemisolatie | Geen of slechte vloer- en bodenisolatie aanwezig | Minder dan 5 cm aanwezig, Rc ≤ 1,3
Glas | Enkel glas, oud dubbelglas en HR-glas | Ug-waarde ≥ 1,6
Bijlage
3:

Doe-het-zelfmaatregelen
Isolatiematerialen | Soort
Glaswol isolatie | Plaat of rol
Steenwol isolatie | Plaat of rol
PIR isolatie | Plaat
Resol isolatie | Plaat
EPS isolatie | Plaat
XPS isolatie | Plaat
Bio EPS isolatie | Plaat
Vlaswol isolatie | Plaat of rol
Houtvezel isolatie | Plaat of rol
Hennep isolatie | Plaat of rol
Métisse isolatie | Plaat of rol
Cellulose isolatie | Plaat of rol
Overig natuurvriendelijke isolatie (Kurk, Zeegras, Gras, Jute, Mycelium, Stro) | Plaat
Meerlaagse warmte-reflecterende isolatiefolie met luchtkamers [voor vloer of dak] Noppenfolie | Merknamen bijvoorbeeld: Isobooster, PIF, TONZON, superfoil, ATI Pro, Reflex
Dakisolatie pakket | Bijvoorbeeld Kingspan, Isover Amarillo systeem, Iso-Fit, Slimfix
Gevelisolatiesystemen – voorzetwand binnen | Bijvoorbeeld W’all in One, isolatieplaten met afwerking van gipsplaat, gipsvezelplaat of OSB
Kies een hoge isolatiewaarde van het materiaal (Rd- waarde). Dak tenminste Rd 3,5. Vloer ten minste Rd 3,5. Bodem kruipruimte ten minste Rd 3,5. Voorzetwand/ binnenkant gevel van Rd 3,5. Check de meldcodelijst isolatie op
ISDE: Isolatiemaatregelen woningeigenaren (rvo.nl)
voor merknamen en type isolatiematerialen en de benodigde dikte van deze isolatiematerialen voor dak- en vloerisolatie.
Als er al isolatiemateriaal aanwezig is, kan deze worden aangevuld. De extra isolatiematerialen moeten bovenstaande isolatiewaarden opleveren en afgewerkt met een vochtregulerende folie om vochtproblemen te voorkomen. Het is mogelijk om twee nieuwe lagen van isolatiematerialen te combineren om zo tot een
Rd
-waarde van minimaal 3,5 of hoger voor vloer en dak en voor de voorzetwand/binnenkant gevel te komen.
Op de verpakking staat hoe goed het materiaal isoleert. Hoe hoger de
Rd
-waarde, hoe beter de isolatie. Gebruik voor isolatie aan de onderkant van de vloer en binnenkant dak materiaal met een totale
Rd
van 3,5 tot 5. Heb je vloerverwarming? Kies dan voor een isolatiewaarde van minstens
Rd
4,8.
Accessoires mogen
alleen
in combinatie met isolatiematerialen worden afgerekend.
Accessoires | Toelichting
Vochtregulerende folie (klimaatfolie) voor Isolatiewerkzaamheden | Bij isolatiewerkzaamheden aan de binnenzijde van dak of gevel wordt vochtregulerende folie aangeraden als al dampremmende lagen in dak of gevel zitten. Vaak is dit noodzakelijk om vochtproblemen te voorkomen.
Dampremmende folie voor isolatiewerkzaamheden | Bij isolatiewerkzaamheden aan de binnenzijde van dak of gevel dampremmende wordt dampremmende folie aangeraden. Bij dampopen isolatiematerialen is het noodzakelijk om vochtproblemen te voorkomen.
Damp-open folie voor isolatiewerkzaamheden | Bij isolatiewerkzaamheden wordt soms damp-open folie aangeraden. Soms is het noodzakelijk om vochtproblemen te voorkomen.
Luchtdichte tape voor solatiewerkzaamheden | Is altijd nodig wanneer er met folie wordt gewerkt. Alleen tapes toegestaan die specifiek voor folies zijn. Dus géén duct tape of plakband.
Thermo tape/ Alu tape voor solatiewerkzaamheden | Kan nodig zijn bij isolatiewerkzaamheden.
Luchtdichte buismanchet | Wilt u een buis door een buitenmuur of dak voeren? Dan kan dit product nodig zijn bij isolatiewerkzaamheden om vochtproblemen te voorkomen.
Bevestigingsband voor isolatiefolie | Isolatiefolie moet goed luchtdicht vastgezet worden.
Stiften, schijven, pennen, pluggen en schroeven | Bedoeld om isolatie vast te zetten
Folieversterker | Stickers die isolatiefolie op de plaatsen van bevestiging beschermen tegen scheuren.
Bodemfolie | Laat u de kruipruimte isoleren en is die vochtig? Dan kan bodemfolie, PE-folie met een dikte vanaf 0,15 mm voor op de bodem van de kruipruimte, uitkomst bieden. Dit vermindert vocht in kruipruimte en wordt vaak aangebracht in combinatie met vloerisolatie.
Isolatiemes of -zaag | Gereedschap om isolatiemateriaal mee op maat te maken
Compressieband/zwelband/cocoband | PU-schuimband om naden tot 20 mm luchtdicht te maken langs randen van isolatieplaten en aansluiting van dak of vloer op muren (milieuvriendelijk alternatief voor PUR-schuim)