GEMEENTEBLAD
Officiële uitgave van de gemeente Staphorst

Subsidieregeling klimaat adaptatie maatregelen gemeente Staphorst 2025
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst;
gelet op:
- •Titel 4.2. van de Algemene wet bestuursrecht; en
- •Algemene subsidieverordening gemeente Staphorst
overwegende:
- •dat het college bevoegd is nadere regels te stellen dan wel specifieke nadere regelingen vast te stellen;
- •dat het gewenst is klimaatadaptatie maatregelen te stimuleren;
BESLUIT:
vast te stellen de
Subsidieregeling klimaat adaptatie maatregelen gemeente Staphorst 2025
Paragraaf
1

Algemene bepalingen
Artikel
1.1

Begripsomschrijvingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
- a.
afkoppelen: hemelwater van een dakoppervlak aangesloten op het gemengd rioolstelsel via fysieke ingrepen loskoppelen;
- b.
Asv: Algemene subsidieverordening Gemeente Staphorst 2021;
- c.
Awb: Algemene wet bestuursrecht;
- d.
BAG: Basisregistraties Adressen en Gebouwen;
- e.
bestaand pand: pand dat is opgeleverd voor 1 januari 2025;
- f.
collectief: collectief bestaande uit minimaal drie verschillende natuurlijke personen of rechtspersonen die eigenaar of gebruiker zijn van verschillende panden, waarvan één als penvoerder namens dit collectief optreedt. Aan een collectief worden gelijkgesteld: inwonersinitiatief, onderwijsinstelling en woningbouwcorporatie;
- g.
college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst;
- h.
dakoppervlak: horizontale projectie van een overdekking van een gebouw of een onderdeel daarvan;
- i.
gebruik hemelwater: buffering en filtering van hemelwater ten behoeve van laagwaardig gebruik ter vervanging van drinkwater, niet zijnde voor gebruik van consumptiedoeleinden;
- j.
gemengde riolering: riolering in de openbare ruimte voor de gecombineerde inzameling en afvoer van afvalwater en hemelwater naar de rioolwaterzuivering;
- k.
groen dak: dak bestaande uit minimaal drie lagen, zijnde: een wortelkerende laag, een substraatlaag en een vegetatielaag als onderdeel van de dakconstructie, hoofdzakelijk bestaand uit levende planten, zeer traag groeiend en sterk ‘zelfvoorzienend’;
- l.
groengevel: klimconstructie bevestigd aan een gevel voorzien van klimplanten in de vast grond;
- m.
hemelwater: water dat uit de hemel valt zoals regen, sneeuw, hagel en dauw;
- n.
hemelwaterriolering: riolering in de openbare ruimte alleen bestemd voor de inzameling en afvoer van hemelwater;
- o.
inheemse soort: soort die van nature in een bepaald gebied voorkomt;
- p.
infiltratie: het op eigen terrein infiltreren van hemelwater in de bodem;
- q.
ontstenen: verwijderen van verharding in de vorm van asfalt, beton, steen of ander slecht waterdoorlatend materiaal;
- r.
openbare ruimte: ruimte tussen de particuliere kavels die in bezit is van de overheid en die voor iedereen vrij toegankelijk is;
- s.
oppervlaktewater: water dat zich boven de grond bevindt: het water in rivieren, sloten, kanalen, meren en dergelijke;
- t.
pand: gebouw inclusief aanbouw, uitbouw en bijgebouwen, alle met bijbehorend erf, tuin, terrein en ondergrond en opgenomen in de BAG en legaal gebouwd;
- u.
vergroenen: aanbrengen van een vruchtbare bodem voor beplanting als gras, planten, struiken of bomen;
Artikel
1.2

Toepasselijkheid ASV Gemeente Staphorst 2021
De ASV Gemeente Staphorst 2021 is van toepassing, tenzij daarvan in deze subsidieregeling nadrukkelijk wordt afgeweken.
Artikel
1.3

Doel subsidie
Het doel van de regeling is om inwoners en organisaties te stimuleren zelf klimaatadaptatie- en biodiversiteitsversterkende maatregelen te treffen op/bij een pand.
Artikel
1.4

Subsidiabele activiteiten
Het college verstrekt subsidie voor de volgende activiteiten:
- a.
het planten van bomen;
- b.
het ontstenen in combinatie met vergroenen;
- c.
het aanleggen van een groen dak;
- d.
het afkoppelen zonder voorziening voor infiltratie;
- e.
het aanleggen van een voorziening voor infiltratie voor afgekoppeld hemelwater;
- f.
het plaatsen van een voorziening voor regenwateropslag;
- g.
het aanleggen van een voorziening voor afgekoppeld hemelwater >250m2;
- h.
het aanleggen van een installatie voor gebruik van hemelwater;
- i.
het aanleggen van een groengevel;
- j.
het aanleggen van een groene geveltuin;
- k.
het plaatsen van een groene erfafscheiding;
- l.
Collectieve aanvraag vb. inwonersinitiatief voor openbare ruimte; aanvragen particuliere ruimte
Artikel
1.5

Aanvrager
1.
Subsidie als bedoeld in artikel 1.4, onder a tot en met k, wordt verstrekt aan een eigenaar, huurder of pachter van een pand of een collectief.
2.
Subsidie als bedoeld in artikel 1.4, onder l en m, wordt uitsluitend verstrekt aan een collectief.
Artikel
1.6

Algemene criteria
Om voor subsidie als bedoeld in artikel 1.4 in aanmerking te komen wordt voldaan aan de volgende algemene criteria:
- a.
Een subsidie als bedoeld in artikel 1.4, sub a tot en met l, wordt slechts verstrekt als de activiteit plaatsvindt op of bij het pand van de aanvrager.
Artikel
1.7

Algemene weigeringsgronden
In aanvulling op artikel 9 van de Asv wordt subsidie geweigerd als:
- a.
voor de activiteit, bedoeld in artikel 1.4, al subsidie is verstrekt voor het pand;
- b.
de activiteit betrekking heeft op herstel, reparatie of uitbreiding.
Artikel
1.8

Verplichtingen
In aanvulling van artikel 13 van de Asv wordt aan de subsidie de volgende verplichting(en) verbonden:
- a.
ontwerp, aanleg of installatie zijn deugdelijk uitgevoerd;
- b.
de activiteit voldoet aan de geldende wet- en regelgeving ;
- c.
de aanvrager dient de activiteit deugdelijk te onderhouden;
Artikel
1.9

Subsidieplafond en verdeelregels
1.
Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast.
2.
Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van binnenkomst.
3.
Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.
Artikel
1.10

Subsidiabele kosten
1.
Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 1.4.
2.
Niet tot de subsidiabele kosten behoren:
- a.
de kosten gerelateerd aan het indienen van de subsidieaanvraag;
- b.
BTW welke kan worden teruggevorderd of op enigerlei wijze kan worden gecompenseerd.
- c.
de kosten die verband houden met de aanvraag van de benodigde vergunningen voor de uitvoering of gemoeid met de aangebrachte voorziening.
Artikel
1.11

Aanvraag en aanvraagtermijn
1.
De aanvraag wordt, in afwijking van artikel 7 van de Asv, ingediend binnen zes maanden na afronding van de activiteit.
2.
De aanvraag wordt ingediend op een door het college vastgesteld aanvraagformulier.
3.
In afwijking van artikel 6 van Asv overlegt de aanvrager bij aanvraag:
- a.
een factuur of aankoopbewijs, waaruit de subsidiabele activiteit blijkt, tenzij er sprake is van een activiteit waarbij geen materialen zijn gekocht;
- b.
minimaal twee foto’s, waarbij één foto de situatie voor en één foto de situatie na het realiseren van de subsidiabele activiteit laat zien.
- c.
als deze is vereist voor de uitvoering van de activiteit de voor de realisatie van de activiteit benodigde vergunning;
- d.
schriftelijke toestemming van de eigenaar als de aanvrager een huurder of pachter is of toestemming van de gemeente als het om de openbare ruimte gaat;
- e.
schriftelijke toestemming van de buren als er sprake is van een activiteit welke plaatsvindt op een erfscheiding.
- f.
Indien sprake is van een aanvraag door een collectief: een schriftelijke akkoordverklaring van de medeaanvragers
Artikel
1.12

Beslissing op aanvraag
1.
Het college neemt binnen acht weken na de ontvangst van de aanvraag een beslissing.
2.
Het college kan deze termijn eenmalig met vier weken verlengen.
3.
In afwijking van artikel 10 van de Asv wordt een subsidie direct vastgesteld.
Paragraaf
2

het planten van bomen
Artikel
2.1

Specifieke criteria
Om in aanmerking te komen voor subsidie als bedoeld in artikel 1.4, onder a, gelden de volgende specifieke criteria:
- a.
de aangeplante boom is een inheemse soort;
- b.
de stamomtrek (gemeten op 1 m hoogte bij aanschaf) is minimaal 12 cm;
- c.
de oppervlakte van onbebouwde ruimte dient in verhouding te zijn tot de boomgrootte, als volwassen boom, overeenkomstig de volgende uitgangspunten:
  - i.
bij een oppervlakte tot 50 m2 geldt een boomgrootte tot zes meter;
  - ii.
bij een oppervlakte tussen de 50 m2 en 200 m2 geldt een boomgrootte tussen de zes en twaalf meter;
  - iii.
bij een oppervlakte van meer dan 200 m2 geldt een boomgrootte vanaf twaalf meter.
Artikel
2.2

Weigeringsgrond
Subsidie wordt geweigerd als de boom binnen 2 meter van de erfgrens is geplant.
Artikel
2.3

Hoogte subsidie
1.
De subsidie voor het plaatsen van bomen bedraagt € 35,- per boom met een maximum van € 175.
2.
Bij een aanvraag door een collectief, als bedoeld in artikel 1.5, lid 2, is de subsidie 25% hoger dan het bedrag in lid 1.
Paragraaf
3

Het ontstenen in combinatie met vergroenen
Artikel
3.1

Specifieke criteria
Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie als bedoeld in artikel 1.4, onderdeel b, gelden de volgende criteria:
- a.
de activiteit vindt plaats op of bij een bestaand pand;
- b.
de aangeplante grassen, planten of struiken zijn een inheemse soort;
- c.
er is sprake van minimaal 5 m2 ontstenen in combinatie met vergroenen.
Artikel
3.2

Hoogte subsidie
1.
De subsidie bedraagt maximaal 100 % van de subsidiabele kosten met een maximum van € 5,- per m2 verwijderde verharding tot een maximum van € 500.
2.
Bij een aanvraag door een collectief, als bedoeld in artikel 1.5, lid 2, is de subsidie 25% hoger dan het bedrag in lid 1.
Paragraaf
4

Het aanleggen van een groen dak
Artikel
4.1

Specifieke criteria
Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie als bedoeld in artikel 1.4, onderdeel c, gelden de volgende criteria:
- a.
de activiteit wordt uitgevoerd op een bestaand pand;
- b.
de aangeplante vegetatie bestaat voor minimaal 75% uit inheemse soorten.
Artikel
4.2

Hoogte subsidie
1.
De subsidie bedraagt € 20,- per m2 aangelegd groen dak met een maximum van € 2.000,- subsidie per pand.
2.
Bij een aanvraag door een collectief als bedoeld in artikel 1.5, lid 2, is de subsidie 25% hoger dan het bedrag in lid 1.
Paragraaf
5

Het afkoppelen zonder voorziening voor berging/infiltratie
Artikel
5.1

Specifieke criteria
Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie als bedoeld in artikel 1.4, onderdeel d, gelden de volgende specifieke criteria:
- a.
de activiteit wordt uitgevoerd bij een bestaand pand;
- b.
bij infiltratie op eigen perceel moet er sprake zijn van voldoende niet afgedekte bodem die geschikt is voor infiltratie van regenwater, of moet het afgekoppelde hemelwater kunnen worden geloosd op het hemelwaterriool of het oppervlaktewater.
Artikel
5.2

Hoogte subsidie
1.
De subsidie voor het afkoppelen zonder voorziening voor berging of infiltratie bedraagt per pand € 60,-.
2.
Bij een aanvraag door een collectief als bedoeld in artikel 1.5, lid 2, is de subsidie 25% hoger dan het bedrag in lid 1.
Paragraaf
6

Het aanleggen van een voorziening voor berging of infiltratie voor afgekoppeld hemelwater
Artikel
6.1

Specifieke criteria
Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie als bedoeld in artikel 1.4, onderdeel e, gelden de volgende specifieke criteria:
- a.
de activiteit wordt uitgevoerd bij een bestaand pand;
- b.
in het geval het een voorziening voor berging betreft heeft deze een minimale capaciteit van 20 liter per afgekoppelde m2 dakoppervlak;
- c.
in het geval het een voorziening voor infiltratie betreft is de infiltratiecapaciteit van de bodem groot genoeg om het afstromende water te verwerken.
Artikel
6.2

Weigeringsgrond
Subsidie wordt geweigerd indien er sprake is van een afgekoppeld dakoppervlak van meer dan 250 m2.
Artikel
6.3

Hoogte subsidie
1.
De subsidie bedraagt € 200,- per m3 verwijderde grond ten behoeve van de realisatie van de activiteit middels maaiveldverlaging, met een maximum van € 500.
2.
Bij een aanvraag door een collectief als bedoeld in artikel 1.5, lid 2, is de subsidie 25% hoger dan het bedrag in lid 1.
Paragraaf
7

Het plaatsen van een voorziening voor regenwateropslag (regenton, -schutting of – zuil)
Artikel
7.1

Specifieke criteria
Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie als bedoeld in artikel 1.4, onderdeel f van deze regeling, gelden in aanvulling op artikel 1.6 en artikel 1.7 van deze regeling de volgende specifieke criteria:
- a.
de activiteit wordt uitgevoerd bij een bestaand pand;
- b.
de regenwateropslag heeft een minimale capaciteit van 100 liter;
Artikel
7.2

Hoogte subsidie
1.
De subsidie voor het plaatsen van een regenwateropslag bedraagt, met een maximum van twee voorzieningen voor regenwateropslag:
- a.
€ 25,- per voorziening bij een opvangcapaciteit van 100 tot 200 liter.
- b.
€ 50,- per voorziening bij een opvangcapaciteit boven de 200 liter.
2.
Bij een aanvraag door een collectief als bedoeld in artikel 1.5, lid 2 is de subsidie 25% hoger dan het bedrag in lid 1.
Paragraaf
8

Het aanleggen van een voorziening voor afgekoppeld hemelwater >250m2
Artikel
8.1

Specifieke criteria
Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie als bedoeld in artikel 1.4, onderdeel g, gelden de volgende criteria:
- a.
de voorziening wordt aangelegd bij een bestaand pand;
- b.
de voorziening heeft een minimale berging van 20 liter per afgekoppelde m2 op privaat terrein;
- c.
in de huidige situatie wordt hemelwater afgevoerd via de gemengde riolering;
- d.
deze subsidie is niet stapelbaar met voorziening e, in artikel 1.4.
Artikel
8.2

Weigeringsgrond
Subsidie wordt geweigerd indien er sprake is van een afgekoppeld dakoppervlak van minder dan 250 m2.
Artikel
8.3

Hoogte subsidie
1.
De subsidie bedraagt €6,- per m2 afgekoppeld dakoppervlak, met een maximum van € 5000;
2.
Bij een aanvraag door een collectief als bedoeld in artikel 1.5, lid 2, is de subsidie 25% hoger dan het bedrag in lid 1.
Paragraaf
9

Het aanleggen van een installatie voor gebruik van hemelwater
Artikel
9.1

Specifieke criteria
Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie als bedoeld in artikel 1.4, onderdeel h, gelden de volgende criteria:
- a.
de installatie, bestaande uit filters, pomp en waterverdeling is voldoende bereikbaar voor onderhoud en inspectie;
- b.
de activiteit heeft een minimale capaciteit van 1000 liter.
Artikel
9.2

Hoogte subsidie
1.
De subsidie bedraagt €100,- per 1000 liter gebufferd hemelwater, met een maximum van € 600.
2.
Bij een aanvraag door een collectief als bedoeld in artikel 1.5, lid 2, is de subsidie 25% hoger dan het bedrag in lid 1.
Paragraaf
10

Het aanleggen van een groengevel
Artikel
10.1

Specifieke criteria en verplichtingen
Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie als bedoeld in artikel 1.4, onderdeel i, gelden de volgende specifieke criteria:
- a.
de aanleg vindt plaats in de vaste grond bij een bestaand pand;
- b.
de beplanting is een inheemse soort.
Artikel
10.2

Weigeringsgrond
Subsidie wordt geweigerd als de activiteit plaats vindt in de openbare ruimte.
Artikel
10.3

Hoogte subsidie
1.
De subsidie bedraagt 100 % van de subsidiabele kosten met een maximum van € 30,- per m2 klimconstructie, tot maximaal € 2.500.
2.
Bij een aanvraag door een collectief als bedoeld in artikel 1.5, lid 2, is de subsidie 25% hoger dan het bedrag in lid 1.
Paragraaf
11

Het aanleggen van een groene geveltuin
Artikel
11.1

Specifieke criteria
Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie als bedoeld in artikel 1.4, onderdeel j, gelden de volgende specifieke criteria:
- a.
de groene geveltuin wordt gerealiseerd grenzend aan een bestaand pand;
- b.
de geveltuin wordt gerealiseerd in de openbare ruimte;
- c.
de beplanting is een inheemse soort;
- d.
toestemming van de gemeente voor aanbrengen van deze voorziening is vereist.
Artikel
11.2

Weigeringsgrond
Subsidie wordt geweigerd indien de activiteit plaatsvindt op private grond.
Artikel
11.3

Hoogte subsidie
1.
De subsidie voor het aanleggen van groene geveltuin bedraagt € 50,- per pand.
2.
Bij een aanvraag door een collectief als bedoeld in artikel 1.5, lid 2, is de subsidie 25% hoger dan het bedrag in lid 1.
Paragraaf
12

Het plaatsen van groene erfafscheiding
Artikel
12.1

Specifieke criteria
Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie voor de voorziening als bedoeld in artikel 1.4, onderdeel k, gelden de volgende specifieke criteria:
- a.
de groene erfafscheiding wordt gerealiseerd bij een bestaand pand;
- b.
het gaat om erfafscheiding van inheemse soorten.
Artikel
12.2

Hoogte subsidie
1.
De subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele kosten met een maximum bedrag van € 500,- per pand.
2.
Bij een aanvraag door een collectief als bedoeld in artikel 1.5, lid 2, is de subsidie 25% hoger dan het bedrag in lid 1.
Paragraaf
13

Collectieve aanvraag
Artikel
13.1

Specifieke criteria
Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie als bedoeld in artikel 1.3 van deze regeling, die als collectief aangevraagd kan worden, gelden in aanvulling op artikel 1.6 en artikel 1.7 van deze regeling de volgende criteria:
- a.
de aanvraag heeft betrekking op maatregelen zoals benoemd in artikel 2 tot 11;
- b.
toestemming van de gemeente voor het aanbrengen van een voorziening in de openbare ruimte is vereist, waarbij de gemeente eigenaar blijft van de grond;
- c.
de aanvraag wordt gezamenlijk gedaan door één rechtspersoon:
  - i.
namens minimaal drie verschillende natuurlijke personen en/of rechtspersonen van verschillende panden en voorzien van een schriftelijke akkoordverklaring van de medeaanvragers; of
  - ii.
als een daartoe gemachtigde vertegenwoordiger van het bestuur/de directie van een stichting of vereniging (b.v. vereniging van eigenaren).
Artikel
13.2

Subsidiabele kosten
De aanvraag heeft betrekking op een subsidiabele activiteit als bedoeld in artikel 1.3 van deze regeling.
Artikel
13.3

Hoogte subsidie
De hoogte van de te verlenen subsidie bedraagt:
- a.
Bij een aanvraag voor het realiseren van klimaatmaatregelen tot en met € 1.000,-: 100% van de werkelijke kosten van de maatregelen.
- b.
Bij een aanvraag voor het realiseren van klimaatmaatregelen tussen € 1.000,- en € 10.000,-: 75% van de werkelijke kosten van de maatregelen.
- c.
Bij een aanvraag voor het realiseren van klimaatmaatregelen boven de € 10.000,-: 50% van de werkelijke kosten van de maatregelen met een maximum van € 15.000,.
Paragraaf
14

Slotbepalingen
Artikel
14.1

Onvoorziene gevallen en hardheidsclausule
1.
In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het college.
2.
Het college kan in bijzondere omstandigheden afwijken van het bepaalde in deze regeling indien onverkorte toepassing zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.
Artikel
14.2

Inwerkingtreding en citeertitel
1.
Deze regeling treedt in werking op 1 april 2025 en is van kracht tot 1 januari 2028.
2.
Deze regeling wordt aangehaald als ‘Subsidieregeling klimaat adaptatie maatregelen gemeente Staphorst 2025’.
Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 maart 2025.
Burgemeester, J. ten Kate
Gemeentesecretaris, M. van de Wetering