GEMEENTEBLAD
Officiële uitgave van de gemeente Het Hogeland

Subsidieregeling isolatie- en ventilatiemaatregelen gemeente Het Hogeland 2025
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland;
gelet op de Regeling Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie (Regeling nr. 2022-0000430533);
gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Het Hogeland 2019 (verder: ASV);
besluit vast te stellen de ‘Subsidieregeling isolatie- en ventilatiemaatregelen gemeente Het Hogeland
2025’.
Artikel
1.

Uitleg van sommige woorden
In deze regeling bedoelen wij met het woord:
- a.
Kadokaart: Tegoedbon waarmee je isolerende- of ventilerende materialen kunt kopen bij deelnemende verkooppunten.
- b.
Energieadvies: Advies over energiebesparende maatregelen voor je woning. Hieruit volgt of er twee of meer bouwdelen slecht geïsoleerd zijn. Is dit het geval? Dan krijg je een unieke woningcode in het energieadvies. Voor Rijksmonumenten geldt een apart energieadvies. Neem daarvoor contact op met de gemeente. Daar zijn gespecialiseerde energieadviseurs voor. c. Je: een natuurlijk persoon en niet een organisatie of bedrijf. Ben je lid van een Vereniging van Eigenaren (VvE)? Dan mag deze ook de subsidie voor je aanvragen.
- c.
Wij: het college van burgemeester en wethouders van gemeente Het Hogeland;
- d.
Woning: (gedeelte van) een gebouw dat bestemd is om in te wonen. Ook een woonboot met een vaste ligplaats valt hieronder;
- e.
WOZ-waarde: de waarde die een woning krijgt op basis van de Wet waardering onroerende zaken. De WOZ-waarde van je woning vind je op www.wozwaardeloket.nl.
Artikel
2.

Waarom deze regeling?
Wij willen je met deze regeling aanmoedigen om energiebesparende isolatie- of ventilatiemaatregelen te nemen voor je woning. Dit mag je zelf doen (doe-het-zelf) of laten doen. Wij geven je alleen een vergoeding voor isolatie- en ventilatiemaatregelen die in artikel 4 staan. Let op: de ISDE subsidie is niet te combineren met de doe-het-zelf subsidie uit deze subsidieregeling.
Artikel
3.

Voor wie?
- 1.
Wij geven je alleen een vergoeding als je:
- a.
eigenaar bent van de woning in gemeente Het Hogeland waarvoor je vergoeding aanvraagt;
- b.
zelf in deze woning woont (volgens de Wet basisregistratie personen).
- 2.
Wij geven je geen vergoeding als je:
- a.
woning wordt versterkt door de NCG, dit minimaal vier maanden duurt en je in deze periode niet thuis kunt wonen;
- b.
in aanmerking komt voor een vergoeding van 100% van je isolatie- en ventilatiekosten tot een maximum van € 40.000 vanuit de ‘Isolatieaanpaak Groningen en Noord-Drenthe’.
Artikel
4.

Welke isolatie- en ventilatiemaatregelen?
- 1.
Je kunt alleen vergoeding krijgen voor de isolatiemaatregelen die zijn geadviseerd in je energieadvies. Ventilatiemaatregelen mogen alleen uitgevoerd worden in combinatie met isolatiemaatregelen. Je vraagt het energieadvies aan via platform Duurzaam Hogeland (https://duurzaam-hogeland.nl/acties). Je kunt vergoeding krijgen voor de volgende isolatiemaatregelen:
- a.
Dakisolatie, als minimaal 20 vierkante meter wordt geïsoleerd en het isolatiemateriaal een isolatiewaarde (Rd-waarde) heeft van minimaal 3,5 m2K/W;
- b.
Zolder- of vlieringisolatie, als minimaal 20 vierkante meter wordt geïsoleerd en het isolatiemateriaal een isolatiewaarde (Rd-waarde) heeft van minimaal 3,5 m2K/W. De zolder of vliering moet onverwarmd zijn om voor subsidie in aanmerking te komen. Dit betekent dat er geen voorzieningen aanwezig mogen zijn waarmee u de zolder verwarmt, ook al gebruikt u die voorzieningen (bijna) niet;
- c.
Vloer- of bodemisolatie, als minimaal 20 vierkante meter wordt geïsoleerd en het isolatiemateriaal een Rd-waarde heeft van minimaal 3,5 m2K/W;
- d.
Spouwmuurisolatie, als minimaal 10 vierkante meter wordt geïsoleerd van bestaande spouwmuren en het isolatiemateriaal een Rd-waarde heeft van minimaal 1,1 m2K/W;
- e.
Gevelisolatie, als minimaal 10 vierkante meter wordt geïsoleerd van de binnen- of buitengevel en het isolatiemateriaal een Rd-waarde heeft van minimaal 3,5 m2K/W;
- f.
Glas en kozijnpanelen, met isolatiewaarde van U ≤ 1,2 W/m2K;
- g.
Glas en kozijnpanelen, met isolatiewaarde van U ≤ 1,5 W/m2K;
- h.
Isolerende deuren, met isolatiewaarde van U ≤ 1,0 W/m2K in combinatie met nieuwe isolerende kozijnen, U ≤ 1,5 W/m2K;
- i.
CO2-gestuurde ventilatie;
- j.
Balansventilatie met WTW, eventueel in combinatie met CO2-sturing;
- k.
Gebruik je PIR of PUR als isolatiemateriaal? Dan mag je alleen HFK-vrije blaasmiddelen gebruiken.
- 2.
Ga je je woning zelf isoleren? Dan geldt geen minimaal aantal vierkante meters dat geïsoleerd hoeft te worden.
- 3.
Je kunt vergoeding krijgen voor de eerste aanleg van de volgende ventilatiemaatregelen:
  - a.
Een CO2-gestuurde ventilatie; of
  - b.
Balansventilatie met warmteterugwinning met een rendement van ten minste 90%.
- 4.
Woon je in een Rijksmonument, dan gelden er andere voorwaarden. Neem voordat u de subsidie aanvraagt contact op met de gemeente.
- 5.
Spouwmuurisolatie en dakisolatie van buitenaf is alleen toegestaan als aan de regels voor natuurbescherming uit de omgevingswet wordt voldaan. De isolatiemaatregel dient te worden uitgevoerd door een bedrijf dat is aangesloten bij 'natuurvriendelijk isoleren'. Ga je de maatregelen zelf uitvoeren? Dan is een inventarisatie nodig door een ecoloog. Kijk voor meer informatie op: Natuurvriendelijk isoleren - Provincie Groningen.
Artikel
5.

Voorwaarden vergoeding
- 1.
Je kunt een vergoeding voor isolatie- en ventilatiemaatregelen krijgen als je woning:
- a.
Binnen de grenzen van gemeente Het Hogeland ligt;
- b.
Is gebouwd vóór 1994;
- c.
Een WOZ-waarde heeft die lager is dan € 429.300, peildatum 1 januari 2022; en
- d.
Een energieadvies heeft waaruit blijkt dat twee of meer bouwdelen slecht zijn geïsoleerd. Een slecht geïsoleerd bouwdeel is:
- 1. Dak (hellend of plat): als minder dan 9 centimeter isolatiemateriaal aanwezig is of een Rc-waarde kleiner dan 2,0;
- 2. Dak (zolder of vlieringisolatie): een Rc-waarde kleiner dan 0,5;
- 3. Gevel en spouwmuur: een Rc-waarde kleiner dan 1,1;
- 4. Vloer of bodem Rc-waarde: minder dan 5 cm aanwezig of kleiner dan 1,3;
- 5. Glas: U-waarde groter dan 1,5.
- 2.
Ga je je woning zelf isoleren? Dan kun je alleen vergoeding van ons krijgen voor de materiaalkosten. Voor de werkuren krijg je geen vergoeding. Materiaalkosten voor afwerking kunnen wel worden vergoed.
- 3.
Vraag je vergoeding aan voor dakisolatie en heeft het dak asbest? Dan moet je eerst de asbest (laten) verwijderen voordat je vergoeding kunt krijgen. Voordat je de asbest verwijdert moet je een melding maken bij de gemeente en het afval op de juiste manier inleveren. Kijk hiervoor op: Slopen of asbest verwijderen - Gemeente Het Hogeland.
- 4.
Je kunt per woning, per isolatiemaatregel, slechts eenmaal subsidie aanvragen.
Artikel
6.

Hoeveel vergoeding kun je krijgen?
- 1.
Je kunt maximaal €2.700 krijgen voor het uitvoeren van isolatie- en ventilatiemaatregelen aan je woning.
- 2.
Je mag deze vergoeding gebruiken samen met andere vergoedingen (subsidies) om je woning te isoleren.
- 3.
Je mag deze vergoeding niet aanvragen voor maatregelen die al vanuit een andere regeling volledig vergoed of gesubsidieerd zijn. De vergoeding die je krijgt mag nooit hoger zijn dan de kosten van de uitgevoerde maatregelen.
Artikel
7.

Wat moet je doen om deze vergoeding te krijgen?
- 1.
Je kunt alleen vergoeding aanvragen voor isolatie- en ventilatiematerialen die zijn gekocht na 11 maart 2025.
- 2.
Laat je de maatregelen uitvoeren? Vul dan het aanvraagformulier ‘vergoeding isolatie- en ventilatiemaatregelen’ in op de website van het Regionaal Energieloket. Gebruik hiervoor je unieke woningcode die in je energieadvies staat. Ga je de maatregelen zelf uitvoeren? Dan vraag je, voordat je de werkzaamheden uitvoert, met je persoonlijke woningcode een kadokaart aan. Kijk hiervoor op: Gemeente Het Hogeland | Regionaal Energieloket.
- 3.
Bewaar alle facturen en documenten die te maken hebben met de uit te voeren maatregelen minimaal 24 maanden na toekenning van de subsidie. Wij kunnen controleren of de werkzaamheden zijn uitgevoerd. De werkzaamheden moeten binnen 18 maanden na toekenning van de subsidie zijn uitgevoerd, met een uiterste datum van 31 december 2026. Als wij tot de conclusie komen dat de werkzaamheden niet of niet volledig zijn uitgevoerd, kunnen wij de vergoeding terugeisen.
Artikel
8.

Wat is het beschikbare bedrag voor deze regeling?
- 1.
Voor deze regeling mogen wij een bedrag van maximaal € 7.546.022,70 verdelen. Dit bedrag geldt voor de periode 11 maart 2025 tot en met 31 december 2026.
- 2.
De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen.
Artikel
9.

Hardheidsclausule
Wij gebruiken de regels uit deze regeling. Wij kunnen toch besluiten om de regels van artikel 4 anders te gebruiken als het precies volgen van deze regels leidt tot een onredelijke situatie. Wij bepalen of een situatie onredelijk is.
Artikel
10.

Tot slot
- 1.
Deze regeling noemen wij: ‘Subsidieregeling isolatiemaatregelen gemeente Het Hogeland 2025’.
- 2.
Deze regeling gaat in op 11 maart 2025 tot en met 31 december 2026.
- 3.
Het Regionaal Energieloket neemt voor de gemeente Het Hogeland besluiten op aanvragen voor vergoeding.
Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Het Hogeland op 11 maart 2025
H.J. Bolding, burgemeester
P.P.M. van Vilsteren, secretaris