GEMEENTEBLAD
Officiële uitgave van de gemeente Zoetermeer

Wijziging Uitstallingenbeleid Dorpsstraat
Het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer besluit,
Uitstallingenbeleid Dorpsstraat
- 1.
De volgende gewijzigde regels voor het plaatsen van uitstallingen in de Dorpsstraat vast te stellen:
Bestaande tekst (schrappingen schuin gedrukt) | Nieuwe tekst (aanvullingen vet gedrukt)
- 1. In de bestrating van de Dorpsstraat herkent men in het midden de rijbaan en aan weers-zijden van de rijbaan een voetgangersgedeelte. Op het voetgangersgedeelte dient vanaf de gevel van de winkels te allen tijden een ruimte van ten minste 1.20 meter te worden vrijge-houden voor voetgangers. | - 1. Vanaf de gevel van de bedrijven dient een ruimte van ten minste 1,20 meter te worden vrijgehouden voor voetgangers.
- 2. Uitstallingen dienen, indien mogelijk op grond van sub 1, geplaatst te worden binnen de overgebleven ruimte tussen het voetgangersgedeelte en de rijbaan en hebben een afmeting van 1 meter in de lengte van de weg en een breedte van 0,80 meter. | - 2. De uitstalling heeft een afmeting van maximaal 1,00 meter in de lengte, maximaal 0,80 meter in de breedte en maximaal 2,00 meter in de hoogte.
- 3. De uitstallingen moeten zich bevinden in een rechte lijn die direct tegen de rand van de rijbaan aan ligt. | - 3. De uitstalling mag uitsluitend vóór en in lijn met de gevel van het bedrijf worden geplaatst.
- 4. De uitstalling bevindt zich: - -niet op de afwateringen, zoals lijngoot of molgoot; - -niet voor nooduitgangen; - -niet voor de entree/deur van een winkel; - -niet binnen 1 meter van het straatmeubilair; - -niet voor poorten en doorgangen; - -niet voor de ingang van een woning. | - 4. De uitstalling bevindt zich: - -niet op de afwateringen, zoals lijngoot of molgoot; - -niet voor nooduitgangen; - -niet voor de entree/deur van een bedrijf; - -niet binnen 1 meter van het straatmeubilair; - -niet voor poorten en doorgangen; - -niet voor de ingang van een woning.
- 5. In het midden van de straat dient onder alle omstandigheden een strook van 4 meter vrij te blijven bestemd voor het autoverkeer, inclusief de hulpverleningsdiensten. Wanneer dit ertoe leidt dat een uitstalling niet op 1.20 meter uit de gevel kan worden geplaatst dan moet de uitstalling tegen de gevel aan worden geplaatst. | - 5. In het midden van de straat dient onder alle omstandigheden een strook van 4 meter breed vrij te blijven bestemd voor het autoverkeer en de hulpverleningsdiensten. Wanneer dit ertoe leidt dat de uitstalling niet op 1,20 meter uit de gevel kan worden geplaatst, moet, in afwijking van regel 1, de uitstalling tegen de gevel aan worden geplaatst.
- 6. De maximale hoogte van uitstallingen bedraagt 2 meter met uitzondering van reclameborden waarbij de totale constructie niet hoger mag zijn dan 1,50 meter. |
- 7. Verkoop vanaf de uitstalling is niet toegestaan. | - 6. Verkoop vanaf de uitstalling is niet toegestaan.
- 8. Uitstallingen mogen slechts gedurende de tijden waarop de winkel is geopend, op straat staan. | - 7. De uitstalling mag slechts gedurende de tijden waarop het bedrijf is geopend, op straat staan.
- 9. De aard van de uitstalling moet een relatie hebben met de in de winkel aangeboden waren of diensten. | - 8. De aard van de uitstalling moet een relatie hebben met de in het bedrijf aangeboden waren of diensten.
- 10. Uitstallingen mogen geen scherpe delen of gevaarlijke elementen bevatten. | - 9. De uitstalling mag: - -geen scherpe delen of gevaarlijke elementen bevatten; - -niet worden verankerd in de weg; - -geen hinderlijk licht verspreiden of geluidsoverlast veroorzaken.
- 11. Uitstallingen mogen niet worden verankerd in de weg. |
- 12. Uitstallingen moeten zodanig zwaar of verzwaard zijn dat ze niet kunnen omwaaien. | - 10. De uitstalling moet zodanig zwaar of verzwaard zijn dat deze niet omwaait.
- 13. Uitstallingen mogen geen hinderlijk licht verspreiden of geluidsoverlast veroorzaken. |
- 14. Kabels of leidingen van de winkels naar de uitstallingen zijn niet toegestaan. | - 11. Kabels en/of leidingen van het bedrijf naar de uitstalling zijn niet toegestaan.
- 15. De bereikbaarheid van de brandkranen in het winkelgebied Dorpsstraat dient gegarandeerd te zijn. | - 12. De bereikbaarheid van de brandkranen dient gegarandeerd te zijn.
| - 13. Een bedrijf mag maximaal twee uitstallingen plaatsen.
| - 14. De openbare orde mag door het gebruik van de uitstalling niet worden verstoord en het publiek mag niet worden lastiggevallen.
| - 15. De eigenaar/gebruiker van de uitstalling is verplicht alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen ten einde te voorkomen dat de gemeente Zoetermeer dan wel derden als gevolg van het gebruik van de uitstalling schade lijden.
| - 16. Alle aanwijzingen en bevelen van of vanwege de teamchef van politie, de commandant van de brandweer en/of van de handhavers van de gemeente Zoetermeer, gegeven in het belang van de leefbaarheid, de openbare orde en/of veiligheid, dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.
Bovenstaande geldt niet voor daghandel zoals de bloemist of de groentehandel. Zij ontvangen een tekening waarbinnen de waren dienen te worden geplaatst. | Deze beleidsregel geldt niet voor daghandel zoals de bloemist of de groentehandel. Zij ontvangen een tekening waarbinnen de waren dienen te worden geplaatst.
Bij deze regels hoort een tekening waarop staat aangegeven voor welk gebied deze regels gelden en waar de uitstallingen zich moeten bevinden. | Bij deze beleidsregel hoort een tekening waarop staat aangegeven voor welk gebied deze regels gelden. Deze tekening is aangegeven in de met deze beleidsregel onverbrekelijk verbonden bijlage ‘Dorpsstraat’.
- 2.
Het verslag van de participatieprocedure vast te stellen.
Nadere regels voorwerpen op of aan de weg
- 3.
De volgende gewijzigde nadere regels voor het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg vast te stellen:
Bestaande tekst (schrappingen schuin gedrukt) | Nieuwe tekst (aanvullingen vet gedrukt)
- 1. Regels voor geheel Zoetermeer, met uitzondering van de Dorpsstraat - 16. De houder/gebruiker van de uitstalling is verplicht alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen ten einde te voorkomen dat de gemeente Zoetermeer dan wel derden als gevolg van het gebruik van de uitstalling schade lijden. | - 1. Regels voor geheel Zoetermeer, met uitzondering van de Dorpsstraat - 16. De eigenaar/verhuurder van de uitstalling is verplicht alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen ten einde te voorkomen dat de gemeente Zoetermeer dan wel derden als gevolg van het gebruik van de uitstalling schade lijden.
- 2. Containers en dergelijke Met een container wordt gelijkgesteld: een keetwagen, (chemische) toiletten, steigers en ander materiaal voor opslag) en kraanwagens (met een kraanwagen wordt gelijkgesteld: een hoogwerker, mobiele betonpompen, zuig- en blaasvoertuigen, grote transportwagens en andere voertuigen met een dergelijke omvang. Voor het plaatsen van een container en/of een kraanwagen op de openbare weg van de gemeente Zoetermeer gelden de volgende algemene regels: - 1. Indien ten behoeve van bouw- of sloopwerkzaamheden een container en/of kraanwagen op de openbare weg moet worden geplaatst (indien ruimte op particuliere eigendom van degene voor wie de werkzaamheden worden uitgevoerd bestaat, moet de container daar geplaatst worden), gelden hiervoor de richtlijnen van het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond- Water-, en Wegenbouw en Verkeerstechniek (CROW), getiteld Markering onverlichte obstakels. In ieder geval moet worden gezorgd voor een goede zichtbare afzetting/markering van de container en/of kraanwagen (ook tussen zonsondergang en zonsopgang) door bijvoorbeeld reflecterende markeringsstrepen, bebording, geleidebakens, verlichting e.d. - Tevens moet de houder/gebruiker van de container en/of kraanwagen er voor zorgen dat er niets van de container en/of kraanwagen kan weg- of afwaaien e.d.2 - 2. Indien er ruimte op een parkeerplaats aanwezig is, is het verboden een container en/of kraanwagen op de rijbaan te plaatsen. - - Het is niet toegestaan een container en/of kraanwagen op een gehandicapten-parkeerplaats te plaatsen of voor een in- of uitrit. - 3. De veiligheid van fietsers en voetgangers dient te worden gewaarborgd (maatregelen conform de richtlijnen publicatie van de CROW) - 4. Het college kan in het belang van voorkoming of vermindering van overlast voor weggebruikers en andere belanghebbenden of ter bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving, of vanwege parkeerdruk aanwijzingen geven, dan wel de plaatsing op de voorgenomen plaats verbieden. - 5. Een minimale vrije doorgang van 3,50 meter op de weg en 4,20 meter in hoogte voor voertuigen van de hulpverleningsdienst dient altijd gewaarborgd te zijn. - 6. Brandkranen, andere bluswaterwinplaatsen en inspectieputten van het riool moeten worden vrijgehouden voor toegang en gebruik door blusvoertuigen of gemeentewerken. - 7. Groenstroken en plantsoenen mogen niet worden beschadigd. De gemeente verhaalt de kosten op de houder/gebruiker van de container en/of kraanwagen. - 8. De houder/gebruiker van de container en/of kraanwagen is verplicht alle redelijkerwijs mogelijk maatregelen te treffen ten einde te voorkomen dat de gemeente Zoetermeer dan wel derden als gevolg van het plaatsen van de container en/of kraanwagen schade lijden. - 9. De gemeente is niet aansprakelijk voor schade die mogelijk voortvloeit uit het plaatsen van een container en/of kraanwagen. - 10. Schade aan gemeentelijke eigendommen als gevolg van de aanwezigheid van de container en/of kraanwagen of door de werkzaamheden moeten bij de gemeente worden gemeld en worden verhaald op de houder/gebruiker van de container en/of kraanwagen. - 11. Indien de container en/of kraanwagen in een parkeer(schijf)zone gebied of betaald parkeergebied wordt geplaatst, dient dit te worden aangemeld bij de parkeerbeheerder (P1). | - 2. Containers en dergelijke Met een container wordt gelijkgesteld: een keetwagen, (chemische) toiletten, steigers en ander materiaal voor opslag) en kraanwagens (met een kraanwagen wordt gelijkgesteld: een hoogwerker, mobiele betonpompen, zuig- en blaasvoertuigen, grote transportwagens en andere voertuigen met een dergelijke omvang. Voor het plaatsen van een container en/of een kraanwagen op de openbare weg van de gemeente Zoetermeer gelden de volgende algemene regels: - 1. Indien ten behoeve van bouw- of sloopwerkzaamheden een container en/of kraanwagen op de openbare weg moet worden geplaatst (indien ruimte op particuliere eigendom van degene voor wie de werkzaamheden worden uitgevoerd bestaat, moet de container daar geplaatst worden), gelden hiervoor de richtlijnen van het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond- Water-, en Wegenbouw en Verkeerstechniek (CROW), getiteld Richtlijn voor het markeren van onverlichte obstakels. In ieder geval moet worden gezorgd voor een goede zichtbare afzetting/markering van de container en/of kraanwagen (ook tussen zonsondergang en zonsopgang) door bijvoorbeeld reflecterende markeringsstrepen, bebording, geleidebakens, verlichting e.d. De markeringsstreep bestaat uit zes diagonaal aangebrachte vlakken, afwisselend wit en rood, op de uiterste buitenzijde van het obstakel. Minimaal twee markeringsstrepen op elk zijvlak en kopstuk van het obstakel. Zoals hieronder weergegeven: Tevens moet de eigenaar/verhuurder van de container en/of kraanwagen er voor zorgen dat er niets van de container en/of kraanwagen kan weg- of afwaaien e.d. - 2. Indien er ruimte op een parkeerplaats aanwezig is, is het verboden een container en/of kraanwagen op de rijbaan te plaatsen. - -Het is niet toegestaan een container en/of kraanwagen op een gehandicapten-parkeerplaats te plaatsen of voor een in- of uitrit. - -De container mag niet op meer dan één parkeerplek worden geplaatst als hij op één parkeerplek past. - 3. De veiligheid van fietsers en voetgangers dient te worden gewaarborgd (maatregelen conform de richtlijnen publicatie van de CROW) - 4. Het college kan in het belang van voorkoming of vermindering van overlast voor weggebruikers en andere belanghebbenden of ter bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving, of vanwege parkeerdruk aanwijzingen geven, dan wel de plaatsing op de voorgenomen plaats verbieden. - 5. Een minimale vrije doorgang van 3,50 meter op de weg en 4,20 meter in hoogte voor voertuigen van de hulpverleningsdienst dient altijd gewaarborgd te zijn. - 6. Brandkranen, andere bluswaterwinplaatsen en inspectieputten van het riool moeten worden vrijgehouden voor toegang en gebruik door blusvoertuigen of gemeentewerken. - 7. Groenstroken en plantsoenen mogen niet worden beschadigd. De gemeente verhaalt de kosten op de eigenaar/verhuurder van de container en/of kraanwagen. - 8. De eigenaar/verhuurder van de container en/of kraanwagen is verplicht alle redelijkerwijs mogelijk maatregelen te treffen ten einde te voorkomen dat de gemeente Zoetermeer dan wel derden als gevolg van het plaatsen van de container en/of kraanwagen schade lijden. - 9. De gemeente is niet aansprakelijk voor schade die mogelijk voortvloeit uit het plaatsen van een container en/of kraanwagen. - 10. Schade aan gemeentelijke eigendommen als gevolg van de aanwezigheid van de container en/of kraanwagen of door de werkzaamheden moeten bij de gemeente worden gemeld en worden verhaald op de eigenaar/verhuurder van de container en/of kraanwagen. - 11. Indien de container en/of kraanwagen in een parkeer(schijf)zone gebied of betaald parkeergebied wordt geplaatst, dient dit te worden aangemeld bij de parkeerbeheerder (P1).
2a. Aanvullende regels alleen voor containers | 2a. Aanvullende regels alleen voor containers - 7. Containers hebben, met inbegrip van de lading, een maximale hoogte van 2,40 meter en/of een lengte van 6 meter.
Zonneschermen Zonneschermen, voor zover ze zijn aangebracht boven het voor voetgangers bestemde gedeelte van de weg, zijn toegestaan mits: - 1. elk onderdeel zich hoger dan 2,30 meter boven dat gedeelte bevindt; en - 2. elk onderdeel, in welke stand ook, zich op meer dan 0,5 meter afstand bevindt van het voor rijverkeer bestemde gedeelte van de weg; - 3. elk onderdeel, in welke stand ook, minder dan 1,5 meter uit de gevel reikt. | Objecten Objecten, voor zover ze zijn aangebracht boven het voor voetgangers bestemde gedeelte van de weg, zijn toegestaan mits: - 1. elk object zich hoger dan 2,30 meter boven dat gedeelte bevindt; en - 2. elk object, in welke stand ook, zich op meer dan 0,50 meter afstand bevindt van het voor rijverkeer bestemde gedeelte van de weg; - 3. elk object, in welke stand ook, minder dan 1,50 meter uit de gevel reikt.
Zoetermeer, 10 december 2024.