GEMEENTEBLAD
Officiële uitgave van de gemeente Vlieland

Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie gemeente Vlieland
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlieland;
gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2 en 3, van de Algemene Subsidieverordening Vlieland 2007;
besluit:
vast te stellen de Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie gemeente Vlieland
Artikel
1

Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
- –college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlieland;
- –eigenaar-bewoner: eigenaar en bewoner van een woning, die als zodanig is ingeschreven in de basisregistratie personen van de gemeente Vlieland en de woning als hoofdverblijf heeft;
- –energielabel: energielabel voor gebouwen conform NTA8800, opgesteld door een vakbekwaam EnergiePrestatie-adviseur of het door de rijksoverheid verstrekte voorlopige energielabel;
- –noordelijk bedrijvenloket: loket dat bestaat uit gecertificeerde isolatiebedrijven die zich binnen de 3 noordelijke provincies bevinden;
- –slecht geïsoleerde bouwdelen: bouwdelen die niet voldoen aan de isolatie-eisen als opgenomen in Bijlage 2 van deze regeling;
- –slecht geïsoleerde woning: woning met energielabel C, D, E, F of G of een vergelijkbare energetische staat;
- –woning: bestaand onroerend goed, dat dient als zelfstandige woonruimte en als zodanig bewoond wordt;
- –WOZ-waarde: waarde van de woning, op een vaste waarde peildatum, zoals bedoeld in de Wet Waardering Onroerende Zaken.
Artikel
2

Doel van de regeling
Het verbeteren van de isolatiegraad van slecht geïsoleerde woningen van eigenaar-bewoners met (een verhoogd risico op) energiearmoede. Het verbeteren van de isolatiegraad draagt bij aan de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn.
Artikel
3

Subsidiabele activiteiten
Het college kan eenmalig per woning een subsidie verlenen aan een eigenaar-bewoner, voor het zelfstandig uitvoeren of het laten uitvoeren van:
- a.
isolerende maatregelen zoals opgenomen in Bijlage 1;
- b.
een energiezuinige ventilatiemaatregel, indien de aanvrager ook subsidie ontvangt als bedoeld in onderdeel a;
- c.
andere maatregelen dan bedoeld in onderdeel a, indien deze naar het oordeel van het college aantoonbaar bijdragen aan de in artikel 2 bedoelde doelstelling.
Artikel
4

Aanvraagperiode
Een aanvraag voor subsidie dient te worden ontvangen in de periode van 1 juni 2024 tot en met 31 augustus 2026.
Artikel
5

De aanvraag
1.
Het college verstrekt slechts subsidie indien de aanvraag is ingediend bij Duurzaam Bouwloket, via de website [digitaal subsidieplatform] of via de door het college ter beschikking gestelde aanvraagformulieren.
2.
Een aanvraag gaat vergezeld van de in het aanvraagformulier aangegeven bescheiden.
Artikel
6

Weigeringsgronden
Onverminderd artikel 10 van de Algemene subsidie verordening (Asv), wordt subsidie in ieder geval geweigerd indien:
- 1.
de aanvraag naar het oordeel van het college niet of onvoldoende voldoet aan de in artikel 2 genoemde doelstelling van deze regeling of een of meerdere van de in artikel 7 bedoelde toetsingscriteria;
- 2.
voor de woning op het moment van ontvangst van de aanvraag reeds subsidie is verstrekt op grond van deze regeling;
- 3.
de activiteiten gericht zijn op uitbreiding of nieuwbouw;
- 4.
de activiteiten zijn uitgevoerd voordat de aanvraag is ontvangen;
- 5.
de aanvraag is ontvangen buiten de in artikel 4 genoemde termijn;
- 6.
de activiteiten naar het oordeel van het college financieel of praktisch onuitvoerbaar zijn.
Artikel
7

Toetsingscriteria
Om voor subsidie in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende criteria:
- 1.
de aanvrager is eigenaar-bewoner;
- 2.
de woning heeft een WOZ-waarde van niet meer dan € 419.000,- op peildatum 1 januari 2022;
- 3.
de activiteiten waarvoor een aanvraag wordt gedaan, richten zich op het verbeteren van de bestaande thermische schil en voldoen aan de criteria die genoemd zijn in Bijlage 1;
- 4.
de activiteiten waarvoor een aanvraag wordt gedaan zijn niet in strijd met bestaande wet- en regelgeving, waaronder de Wet natuurbescherming;
- 5.
de woning is gelegen in de gemeente Vlieland;
- 6.
de aanvraag heeft betrekking op:
  - a.
een slecht geïsoleerde woning; of
  - b.
een woning met minimaal twee slecht geïsoleerde bouwdelen.
Artikel
8

Subsidiabele kosten
Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie, komen voor subsidie in aanmerking alle kosten die rechtstreeks toe te rekenen zijn aan de subsidiabele activiteiten als bedoeld in artikel 3.
Artikel
9

Subsidiehoogte
De hoogte van de subsidie bedraagt ten hoogste 100% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 2.500,- per aanvraag.
Artikel
10

Niet-subsidiabele kosten
Niet voor subsidie in aanmerking komen:
- a.
kosten ten behoeve van het opstellen van de aanvraag;
- b.
kosten ten behoeve van een technisch woningadvies;
- c.
kosten ten behoeve van een ecologisch onderzoek;
- d.
kosten die uit anderen hoofde worden gesubsidieerd;
- e.
verrekenbare of compensabele belastingen, heffingen of lasten.
Artikel
11

Subsidieplafond
Het subsidieplafond voor deze subsidieregeling bedraagt € 75.000,- (uitvoeringskosten). Afhandeling van de subsidie-aanvragen gaat op volgorde van ontvangst bij subsidieverlener. Bij overschrijding van het subsidieplafond wordt afgerekend tot maximum van het subsidieplafond is bereikt.
Artikel
12

Verdeelsystematiek
1.
Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen, waarbij de datum waarop de aanvraag volledig is, geldt als datum van binnenkomst.
2.
Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.
Artikel
13

Verplichtingen van de subsidieontvanger
1.
De subsidieontvanger is verplicht:
- a.
de gesubsidieerde activiteiten binnen 12 maanden na subsidieverlening uit te voeren;
- b.
onverminderd onderdeel a, de gesubsidieerde activiteiten uiterlijk op 31 december 2026 uitgevoerd te hebben;
- c.
originele facturen en andere bewijsstukken ten minste 5 jaren te bewaren na vaststelling van de subsidie;
- d.
medewerking te verlenen aan steekproefsgewijze controles, al dan niet ter plaatse, door of vanwege het college tot maximaal 6 maanden na definitieve vaststelling.
2.
De in het eerste lid, onderdeel a, genoemde termijn kan op verzoek van de subsidieontvanger eenmaal verlengd worden, indien deze aantoont dat de gesubsidieerde activiteit niet binnen 12 maanden na subsidieverlening uitgevoerd kan worden. Er vindt geen verlenging plaats tot een datum na 31 december 2026.
Artikel
14

Verlening en vaststelling
Na ontvangst van het verzoek tot vaststelling wordt de subsidie aan de hand van de aangeleverde bewijsstukken vastgesteld op de werkelijk gemaakte subsidiabele kosten.
Artikel
15

Prestatieverantwoording
1.
De subsidieontvanger dient binnen acht weken na uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten een verzoek tot vaststelling in.
2.
Het verzoek tot vaststelling bevat in ieder geval de facturen van de uitgevoerde activiteiten.
3.
Indien de subsidiabele activiteiten als bedoeld in artikel 3 door de subsidieontvanger zelf zijn uitgevoerd, bevat het verzoek tot vaststelling aankoopbewijzen van de gebruikte materialen en beeldmateriaal van de uitgevoerde activiteiten, voorzien van een datum.
Artikel
16

Hardheidsclausule
Het college kan de bepalingen gesteld bij of krachtens deze subsidieregeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, gelet op de doelstelling van deze subsidieregeling, naar haar oordeel leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.
Artikel
17

Inwerkingtreding
1.
Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Gemeenteblad waarin zij wordt geplaatst.
2.
Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2027, met dien verstande dat zij blijft gelden voor aanvragen die voor die datum zijn ontvangen.
Artikel
18

Citeertitel
Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie gemeente Vlieland.
Aldus vastgesteld in het College van burgemeester en wethouders op 30 april 2024
de secretaris,
A. Idema,
de burgemeester,
M. Schrier
Bijlage
1

Energiebesparende maatregelen eigenaar-bewoner
Type | Maatregel | Criterium
1 | dakisolatie dan wel zolder- of vlieringvloerisolatie, waarbij: | - •het isolatiemateriaal een Rd-waarde van ten minste 3,5 m2K/W heeft; en - •het aanbrengen van lokaal gespoten PIR of PUR gebeurt met HFK-vrije blaasmiddelen.
2 | gevelisolatie, waarbij: | - •het isolatiemateriaal een Rd-waarde van ten minste 3,5 m2K/W heeft.
3 | glas-, kozijnpaneel- of deurisolatie in de bestaande thermische schil: | - •glas, kozijnpanelen of deuren door HR++ glas, eventueel in combinatie met nieuwe isolerende kozijnpanelen of nieuwe isolerende deuren met een Ud-waarde van ten hoogste 1,5 W/m2K; of - •glas, kozijnpanelen of deuren door triple-glas, in combinatie met een nieuw isolerend kozijn met een Uf-waarde van ten hoogste 1,5 W/ m2K, eventueel in combinatie met nieuwe isolerende kozijnpanelen of nieuwe isolerende deuren met een Ud-waarde van ten hoogste 1,0 W/m2K.
4 | spouwmuurisolatie, waarbij: | - •het isolatiemateriaal een Rd-waarde van ten minste 1,1 m2K/W heeft; en - •het aanbrengen van lokaal gespoten PIR of PUR gebeurt met HFK-vrije blaasmiddelen.
5 | vloer- dan wel bodemisolatie, waarbij: | - •het isolatiemateriaal een Rd-waarde van ten minste 3,5 m2K/W heeft; en - •het aanbrengen van lokaal gespoten PIR of PUR gebeurt met HFK-vrije blaasmiddelen.
Bijlage
2

Isolatie-eisen bouwdelen
Bouwdelen zijn slecht geïsoleerd… | Aanpakken bij
Type | | | | Indicatie dikte of Rc of U-waarde
1 | Dak | Hellend/plat dak | Bij geen, slechte en matige isolatie | Minder dan 9cm aanwezig / een Rc ≤ 2,0
2 | | Zolder-/ vlieringvloerisolatie | Wanneer er geen zolder-/vlieringvloerisolatie aanwezig is (als alternatief voor dakisolatie, alleen toe te passen bij een onverwarmde zolderen gesloten vlieringluik of gesloten toegangsdeur) | Rc ≤ 0,5
3 | Gevel | | Wanneer er geen spouwmuurisolatie, voorzetwand of buitengevelisolatie aanwezig is | Rc ≤ 1,1
4 | Vloer-/bodemisolatie | | Wanneer er geen of slechte vloer- en bodemisolatie aanwezig is. | Minder dan 5 cm aanwezig, Rc ≤ 1,3
5 | Glas | | Bij enkel glas, oud dubbelglas en HR glas. Vanaf het jaar 2000 staat het type glas vaak ook vermeld op het metaal tussen de glaslagen. HR+, HR++, triple-glas en vacuümglas is beglazing die wel voldoet | Ug waarde ≥ 1,6
Bron: toelichting bij Artikel 1 uit de regeling, Staatscourant 3877, p.29-30