GEMEENTEBLAD
Officiële uitgave van de gemeente Noordwijk

Verordening tot tweede wijziging van de Verordening parkeerbelasting Noordwijk 2024
De raad van de gemeente Noordwijk,
gelezen het voorstel van het college van 12 november 2024,
gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en artikel 225 van de Gemeentewet en de Parkeerverordening Noordwijk 2024;
BESLUIT:
vast te stellen de navolgende verordening:
VERORDENING TOT TWEEDE WIJZIGING VAN DE VERORDENING PARKEERBELASTING NOORDWIJK 2024
Artikel
I
De Verordening parkeerbelasting Noordwijk 2024, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 25 april 2024, wordt als volgt gewijzigd:
- a.
Artikel 11 ‘Kosten’ komt te luiden:
De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, bedragen € 52,75.
- b.
Artikel 8 Termijnen van betaling, het vierde lid komt te luiden:
Een naheffingsaanslag moet worden betaald binnen achtentwintig dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet.
- c.
Bijlage 2 behorende bij de Verordening parkeerbelasting Noordwijk 2024, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 25 april 2024, wordt vervangen door de bijlage behorende bij deze Verordening tot tweede wijziging van de Verordening parkeerbelasting Noordwijk 2024.
Artikel
II
1.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
2.
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2025
Artikel
III
Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening tot tweede wijziging van de Verordening parkeerbelasting Noordwijk 2024”.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 19 december 2024.
Dhr. R. van Dijk
griffier
Mw. W.J.A. Verkleij
voorzitter raad
Bijlage:

Kostenraming naheffingsaanslag parkeerbelasting Noordwijk 2025.
behorende bij de Verordening tot tweede wijziging van de Verordening parkeerbelasting Noordwijk 2024
KOSTENRAMING NAHEFFINGSAANSLAG PARKEERBELASTING 2025
A. Vaste informatieverwerkingskosten | Kosten | Totaal
Vergoeding vergunningapplicatie | € 3.640 |
Onderhoudskosten eerstelijnsstoringen | € 18.720 |
Onderhoudscontract parkeerautomaten tweede- en derdelijnsstoringen | € 38.189 |
Backoffice parkeerautomaten | € 30.491 |
Draadloze Datakosten Parkeerautomaten | € 10.932 |
EFT onderhoud contract | € 4.942 |
GEO-kaart tbv software scanauto | € 3.050 |
| | € 109.965
B. Variabele informatieverwerkingskosten | Kosten | Totaal
Kosten beroep en bezwaar | € 152.994 |
Kosten invordering naheffingen | € 119.538 |
Vergoeding afhandeling aanvraag/mutatie vergunningen | € 75.225 |
kWh verbruik parkeerautomaten | € 4.161 |
Transactiekosten PIN/CREDIT | € 28.704 |
Kosten SHPV/NPR | € 42.790 |
| | € 423.412
C. Kosten van afschrijving | Kosten | Totaal
Afschrijving parkeerautomaten | € 114.096 |
| | € 114.096
D. Kosten van interest | kosten | Totaal
Rente parkeerautomaten | € 7.884 |
| | € 7.884
E. Personeelskosten | kosten | Totaal
Kosten parkeercontrole | € 196.326 |
Kosten bemensing parkeerservicebureau | € 33.462 |
Kosten projectmanagement | € 29.453 |
Kosten personeel gemeente | € 76.000 |
| | € 335.241
F. Overheadkosten | kosten | Totaal
Huisvestingskosten | € 29.607 |
Exploitatiekosten | € 50.168 |
| | € 79.774
Totale kosten | | € 1.070.371
Geraamd aantal naheffingsaanslagen 2025 | |
aantal naheffingsaanslagen | 26.420 |
aantal gegrond verklaarde bezwaren | 3.487 |
aantal niet invorderbare naheffingsaanslagen | 2.642 |
invorderbare naheffingsaanslagen | 20.291 |
Kosten gedeeld door aantal geraamde naheffingsaanslagen | € 52,75 |
Maximumbedrag naheffingsaanslag 2025 | € 78,80 |
Behorende bij raadsbesluit van 19 december 2024,
De griffier van de gemeente Noordwijk,