GEMEENTEBLAD
Officiële uitgave van de gemeente Hilvarenbeek

Verordening op de heffing en de invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 2025
De raad van de gemeente Hilvarenbeek;
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 september 2024;
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;
b e s l u i t :
vast te stellen de:
Verordening op de heffing en de invordering van een eenmalig rioolaansluitrecht 2025
Artikel
1

Definities
Voor de toepassing van deze verordening wordt:
- a.
onder gemeentelijke riolering mede begrepen het voor de openbare dienst bestemde gemeentewater;
- b.
onder eigendom verstaan een roerende of een onroerende zaak;
- c.
onder aansluiting van een eigendom verstaan het leggen door de gemeente van een buisleiding van het in de openbare weg aanwezige afvoerstelsel tot aan het eigendom ten behoeve waarvan de aansluiting geschiedt, ertoe dienende om ten behoeve van een eigendom een directe of indirecte lozing op de gemeentelijke riolering mogelijk te maken.
Artikel
2

Belastbaar feit
Onder de naam ‘eenmalig rioolaansluitrecht’ wordt een recht geheven ter zake van het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten in verband met het tot stand brengen van een directe of indirecte aansluiting van een eigendom op de gemeentelijke riolering.
Artikel
3

Belastingplicht
Het recht wordt geheven van de aanvrager van de dienst dan wel van degene ten behoeve van wie de dienst wordt verleend.
Artikel
4

Maatstaf van heffing en tarief
1.
Het recht wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.
2.
Als een begroting als bedoeld in de onderdelen A.6 en B.1 van de bij deze verordening behorende tarieventabel is uitgebracht, vangt de dienstverlening aan op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan degene als bedoeld in artikel 3 ter kennis is gebracht, tenzij deze de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk heeft ingetrokken.
Artikel
5

Wijze van heffing
Het recht wordt bij wege van aanslag geheven.
Artikel
6

Ontstaan van de belastingschuld
Het recht is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.
Artikel
7

Termijnen van betaling
De aanslag moet worden betaald op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.
Artikel
8

Kwijtschelding
Bij de invordering van het recht wordt geen kwijtschelding verleend.
Artikel
9

Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel
1.
De "Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2024", vastgesteld bij raadsbesluit van 9 november 2023 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
2.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.
3.
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2025.
4.
Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2025".
Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 7 november 2024.
de griffier,
de heer M. Janus
de voorzitter,
de heer E.M.L. Weys

Tarieventabel rioolaansluitingen 2025
| SOORT AANSLUITING | TARIEF AANSLUITING | BOVEN 10 M1 MEERPRIJS PER M1
A | VRIJ VERVAL RIOLERING | |
| Enkelvoudige rioolaansluiting (gemengd stelsel) | |
1 | Rioolaansluiting diameter 125 mm, afstand aansluitpunt hoofdriolering tot aan perceelgrens maximaal 10 m1 | € 1.219,40 | € 121,95
2 | Rioolaansluiting diameter 160 mm, afstand aansluitpunt hoofdriolering tot aan perceelgrens maximaal 10 m1 | € 1.320,45 | € 132,25
3 | Rioolaansluiting diameter 200 mm, afstand aansluitpunt hoofdriolering tot aan perceelgrens maximaal 10 m1 | € 1.737,45 | € 173,70
| Dubbele rioolaansluiting (gescheiden stelsel) | |
4 | Rioolaansluiting 2 x diameter 125 mm, afstand aansluitpunt hoofdriolering tot aan perceelgrens maximaal 10 m1 (één sleuf) | € 1.912,00 | € 190,90
5 | Rioolaansluiting 2 x diameter 160 mm, afstand aansluitpunt hoofdriolering tot aan perceelgrens maximaal 10 m1 (één sleuf) | € 2.166,70 | € 216,20
6 | Overige aansluitingen op vrij verval riolering waarbij: - •Of bronnering toegepast moet worden; - •Of gesloten verharding aanwezig is; - •Of omleidingsroutes ingesteld dienen te worden; - • Of de afstand hoofdriool tot aan de perceelgrens meer dan 10m1 is | Het voorafgaand aan de dienstverlening aan de aanvrager van de dienst dan wel aan degene ten behoeve van wie de dienst wordt verleend meegedeelde bedrag, dat blijkt uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld |
B | DRUKRIOLERING | |
1 | Aansluiting op drukriolering | Het voorafgaand aan de dienstverlening aan de aanvrager van de dienst dan wel aan degene ten behoeve van wie de dienst wordt verleend meegedeelde bedrag, dat blijkt uit een begroting die ter zake door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. |
Behoort bij het raadsbesluit van 7 november 2024.
de griffier van Hilvarenbeek,
de heer M. Janus