GEMEENTEBLAD
Officiële uitgave van de gemeente Kaag en Braassem

Subsidieregeling Isolatie Programma Kaag en Braassem
Geldend van 12-06-2024 t/m 31-12-2026
Intitulé
Subsidieregeling Isolatie Programma Kaag en Braassem
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Kaag en Braassem;
Overwegende dat:
We voor de opgave staan om ons gasverbruik te verminderen om minder CO2 uitstoot te veroorzaken en klimaatverandering tegen te gaan;
Dat dit gedaan kan worden door de gebouwde omgeving vergaand te verduurzamen door te isoleren, ventileren en uiteindelijk van het gas af te gaan;
Elke Woningeigenaar verantwoordelijk is voor de verduurzaming van zijn of haar eigen Woning;
De gemeente van het Rijk een bijdrage heeft gekregen om Woningeigenaren te helpen en te stimuleren isolatiemaatregelen te nemen met als doel aardgas te besparen
Gelet op:
Artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht
Artikel 3 van de Algemene Subsidie Verordening Kaag en Braassem 2015; (ASV).
Besluit vast te stellen de volgende regeling:
Subsidieregeling Isolatie Programma Kaag en Braassem 2024-2026
Artikel
1.

Begripsbepalingen
In aanvulling op de begripsomschrijvingen in de ASV wordt in deze subsidieregeling verstaan onder:
- a.
Aanvraag: een schriftelijk verzoek om financiële tegemoetkoming in het kader van deze regeling (de subsidieaanvraag);
- b.
Aanvrager: een natuurlijke persoon die Eigenaar-bewoner is van een Woning
- c.
Afwerkingsmateriaal: producten waarmee de isolatie wordt afgewerkt na het aanbrengen, zoals stuc, verf of behang;
- d.
Betaalbewijs: een bewijs van betaling door de Eigenaar-bewoner van de uitgevoerde maatregel. Dit kan een kopie van een bankafschrift zijn, of een schermafdruk van internetbankieren;
- e.
Bouwbedrijf: Een bedrijf dat gespecialiseerd is in het uitvoeren van de isolatiemaatregel die genomen wordt in het kader van de deze subsidie. Het Bouwbedrijf dient gecertificeerd zijn. Dit is te controleren via https://www.duurzaambouwloket.nl/kaag-en-braassem;
- f.
Bouwdeel: vloer, dak of muren van een Woning;
- g.
Doe-het-zelf: Indien de Aanvrager zelf of met behulp van familie en vrienden de isolatiemaatregel aanbrengt. Dit kan alleen voor de maatregelen waarvan op de maatregelenlijst staat aangegeven dat dit mogelijk is;
- h.
Eigenaar-bewoner: de natuurlijke persoon die volgens de kadastrale gegevens Eigenaar is van de Woning én volgens de gemeentelijke basisregistratie – ten tijde van de aanvraag - staat ingeschreven op het adres van de Woning;
- i.
Energielabel: het Energielabel van de Woning zoals geregistreerd op: https://www.energielabel.nl/Woningen/zoek-je-energielabel/;
- j.
Energiebesparende maatregelen: maatregelen aan de energetische schil van de Woning, zoals isolatie en HR++-glas;
- k.
Het college: de burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem;
- l.
Maatregelenlijst Isolatie Programma Kaag en Braassem: lijst met voor subsidie in aanmerking komende maatregelen inclusief criteria waaraan deze maatregelen moeten voldoen. Deze Maatregelenlijst is te vinden op de website van de gemeente Kaag en Braassem;
- m.
Rd-waarde: warmteweerstand van het isolatiemateriaal, uitgedrukt in m2 K/W;
- n.
Subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies op grond van deze subsidieregeling;
- o.
Thermische Schil: de Thermische Schil wordt gevormd door de bouwkundige constructies, die de verwarmde ruimten omhullen en die hiermee de Woning afscheiden van de buitenomgeving, bodem of aangrenzende onverwarmde ruimten. Dit zijn wanden, daken, beglazing en deuren, en vloeren grenzend aan de buitenlucht of grond en vormt één geheel. Een Woning scheidende wand (tussen 2 Woningen) is géén onderdeel van de Thermische Schil;
- p.
U-waarde: warmtegeleiding van glas, uitgedrukt in W/m2;
- q.
Woning: een bewoonbare, voor permanente bewoning toegewezen zelfstandige Woning in Kaag en Braassem die is opgeleverd vóór 2018;
Artikel
2.

Doel van de regeling
Doel van deze subsidieregeling is het energiezuinig(er) maken van Woningen in Kaag en Braassem via het treffen van Energiebesparende maatregelen door Eigenaar-bewoners. De subsidieregeling richt zich op Woningen waarbij op bepaalde bouwdelen nog geen isolatie is aangebracht, of de isolatie op tenminste twee bouwdelen noodzakelijkerwijs vernieuwd moet worden om aan de huidige Standaard te voldoen.
Artikel
3.

Reikwijdte
Deze subsidieregeling is van toepassing op het treffen van Energiebesparende maatregelen zoals opgenomen in de Maatregelenlijst Isolatie Programma Kaag en Braassem aan, op of in een Woning in de gemeente Kaag en Braassem tot en met 31 december 2026.
Artikel
4.

Doelgroep
Subsidie kan worden aangevraagd door Eigenaar-Bewoners waarvan de Woning(en) aan de volgende voorwaarden voldoen:
De Woning Energielabel D, E, F of G heeft; of de Woning slecht geïsoleerd is. Dat wil zeggen dat de isolatie:
Aan tenminste twee bouwdelen ontbreekt;
De waardes van de huidige isolatie gelijk of lager zijn dan de waarden in de onderstaande tabel;
Bouwdeel | Wanneer aanpakken? | Indicatie dikte of Rc of U-waarde
Dak, hellend/plat | Geen, slechte en matige isolatie | Minder dan 9 cm aanwezig / een Rc ≤ 2,0
Dak, zolder-/vlieringvloerisolatie | Als er geen zolder-/vlieringvloerisolatie aanwezig is | Rc ≤ 0,5
Gevel | Geen spouwmuurisolatie, voorzetwand of buitengevelisolatie aanwezig | Rc ≤ 1,1
Vloer-/bodemisolatie | Geen of slechte vloer- en bodemisolatie aanwezig | Minder dan 5cm aanwezig, Rc ≤ 1,3
Glas | Enkel glas, oud dubbelglas en HR glas | Ug waarde ≥ 1,6
De Woning zich in Kaag en Braassem bevindt;
De WOZ-waarde van de woning niet hoger is dan €439.000 in 2022
Artikel
5.

De hoogte van de subsidie
Er kunnen 2 type subsidies worden aangevraagd:
- a.
Subsidie A: Een isolatiesubsidie ter hoogte van de uitvoeringskosten van één of meerdere maatregel-en uit de maatregelenlijst isolatie Programma Kaag en Braassem met een plafond van maximaal € 3.000 voor het nemen van isolatie en/of ventilatiemaatregelen aan de Woning door;
  - i.
Eigenaar-bewoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Die zelfstandig één of meer Isolatie of ventilatiemaatregelen aan hun woning hebben genomen vanaf 1 januari 2024 door een bouwbedrijf;
  - ii.
Eigenaar-bewoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Die zelf isolatie hebben aangebracht aan hun woning zonder tussenkomst van een bouwbedrijf.
- b.
Subsidie B: Een isolatiesubsidie ter hoogte van de uitvoeringskosten van één of meerdere maatregel-en uit de maatregelenlijst isolatie Programma Kaag en Braassem met een plafond van maximaal € 1.115 voor het nemen van isolatie en/of ventilatiemaatregelen aan de Woning door;
  - i.
Eigenaar-bewoners met een inkomen boven 120% van het sociaal minimum. Die zelfstandig één of meer Isolatie of ventilatiemaatregelen aan hun woning hebben genomen vanaf 1 januari 2024 door een bouwbedrijf;
  - ii.
Eigenaar-bewoners met een inkomen boven 120% van het sociaal minimum. Die zelf isolatie hebben aangebracht aan hun woning zonder tussenkomst van een bouwbedrijf.
Artikel
6.

Subsidievoorwaarden
Per adres kan tijdens de looptijd van de regeling subsidie A of B worden aangevraagd;
De subsidies uit deze regeling kunnen niet gecombineerd worden met de andere gemeentelijke subsidieregelingen voor verduurzaming van de woning;
De subsidies kunnen wel gecombineerd worden met de landelijke en provinciale subsidies, zoals de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE);
Het totaal verleende subsidiebedrag van zowel landelijke, regionale als gemeentelijke subsidie mag het totale verbouwbedrag niet overschrijden.
De subsidie kan aangevraagd worden door:
Woningeigenaren die isolatie of ventilatiemaatregelen willen aanbrengen aan hun woning in Kaag en Braassem met of zonder tussenkomst van een bouwbedrijf;
De Subsidieregeling geldt voor het nemen van Energiebesparende maatregelen zoals opgenomen in de Maatregelenlijst Isolatie Programma Kaag en Braassem;
Om voor subsidie in aanmerking te komen dient voldaan te worden aan de bij de betreffende Energiebesparende maatregel gestelde criteria zoals opgenomen in de Maatregelenlijst Isolatie Programma Kaag en Braassem;
De Energiebesparende maatregel moet worden uitgevoerd of toegepast in, aan of op de Woning van de Aanvrager;
De maatregelen aan de Woning zijn uitgevoerd na 1 januari 2024;
Alle Energiebesparende maatregelen moeten zijn uitgevoerd in de bestaande Thermische Schil;
De subsidie kan ook worden aangevraagd door Eigenaar-bewoners die zelf isolatiemaatregelen willen aanbrengen aan de Woning, zoals beschreven in Artikel 8 van deze regeling.
Maatregelenlijst Isolatie Programma Kaag en Braassem:
- a.
het aanbrengen van minimaal 20 m2 vloer- of bodemisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 3,5 m2 K/W;
- b.
het aanbrengen van minimaal 20 m2 dakisolatie, met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 3,5 m2 K/W, waarbij isolatie van de vloer van een niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie;
- c.
het aanbrengen van binnen gevelisolatie van minimaal 10 m2, waarbij de isolatiewaarde (Rd-waarde) minimaal 3,5 m2 K/W is;
- d.
het vervangen van minimaal 8 m2 bestaand glas (enkel of dubbel) en/of kozijnpanelen door HR++ glas en/of kozijnpanelen met een U-waarde van 1,2 of lager;
- e.
het aanbrengen van minimaal 3 m2 energiezuinig glas voor monumenten/beschermd dorpsgezicht of vergelijkbare woningen met een U-waarde van 3,0 of lager;
- f.
het vervangen van de voor- en/ of achterdeur door een isolerende deur met een U-waarde van 1,5 of lager. Minimaal 8m2 (oppervlakte van vervangen glas en kozijnpanelen onder punt d mogen hierbij worden opgeteld);
- g.
het vervangen van de voor- en/ of achterdeur i.c.m. het kozijn door een isolerende deur i.c.m. een nieuw isolerend kozijn met een U-waarde van 1,0 voor deuren en 1,5 voor kozijnen of lager. Minimaal 8m2 (oppervlakte van vervangen glas en kozijnpanelen onder punt d mogen hierbij worden opgeteld;
- h.
Het aanbrengen van een ventilatiesysteem – CO2 gestuurd of balansventilatie met WTW (+CO2)
Artikel
7.

Subsidievoorwaarden doe-het-zelf
De isolatiesubsidie kan worden aangevraagd voor isolatiemaatregelen die een Eigenaar-bewoner zelf aan zijn of haar Woning wil aanbrengen, zonder tussenkomst van een Bouwbedrijf;
De maatregelen in de maatregelenlijst Isolatie Programma Kaag en Braassem in artikel 6 komen in aanmerking voor doe-het-zelf en kunnen door de Eigenaar-bewoner zelf worden uitgevoerd;
- a.
Binnen de subsidie voor doe-het-zelf vallen:
  - i.
Het isolatiemateriaal zelf;
  - ii.
Producten om het isolatiemateriaal aan te brengen, denk aan bevestigingsmateriaal zoals lijm, kit en schroeven;
  - iii.
Purschuim;
  - iv.
Tape en band;
- b.
Buiten de subsidie voor doe-het-zelf vallen:
  - i.
De eigen uren;
  - ii.
Afwerkingsmateriaal zoals, stuc, verf en behang;
  - iii.
Producten die eenmalig gebruikt kunnen worden zoals verfkwasten en bakjes;
  - iv.
Hand, accu- en elektrisch gereedschap;
  - v.
Ladders, steigers etc.
Artikel
8.

Maatregelen en kosten die niet voor subsidie in aanmerking komen algemeen
a.
Isolatiemaatregelen die nog niet zijn uitgevoerd op het moment van aanvraag;
b.
Isolatiemaatregelen bij een nieuwe op- of aanbouw van de bestaande woning;
c.
Maatregelen die verplicht zijn vanuit bestaande regelgeving, doordat ze bijvoorbeeld geëist worden in de bouwvoorschriften van het Bouwbesluit of regelgeving van de gemeente;
d.
Isolatie van de spouwmuur;
e.
Isolatie van het dak vanaf de buitenzijde.
f.
Isolatie van de gevel tegen de buitenzijde.
Artikel
9.

Aanvragen subsidie
De aanvraag wordt digitaal ingediend via het daartoe bestemde portaal op https://www.kaagenbraassem.nl/groenenduurzaam;
Voor het aanvragen van de subsidies moet gebruik worden gemaakt van het op grond van deze regeling beschikbaar gestelde aanvraagformulier;
De Aanvraag van de subsidie wordt gedaan nadat de werkzaamheden aan de Woning zijn uitgevoerd;
In de Aanvraag voor de subsidie met uitvoering door een bouwbedrijf moet zijn aangegeven:
- a.
Het adres van de Woning;
- b.
Het bedrag dat wordt aangevraagd;
- c.
De WOZ-waarde van de Woning van het jaar 2022;
- d.
Als subsidie A wordt aangevraagd een inkomenstoets;
- e.
Het vastgestelde, dan wel voorlopig vastgestelde Energielabel van de Woning, indien bekend;
- f.
Op welke Bouwdelen isolatie aanwezig was voordat er maatregelen werden genomen
- g.
Voor de isolatie van welk Bouwdeel subsidie wordt aangevraagd;
- h.
Bij vervanging van Isolatie; de rc waarde van de isolatie constructie voordat het vervangen werd óf de U-waarde van het glas voordat het vervangen werd;
- i.
De materialen die zijn gebruikt;
- j.
De Rd isolatiewaarde van het gebruikte isolatiemateriaal of U waarde in geval van isolatieglas;
- k.
De hoeveelheid geïsoleerd oppervlak (in m2) per maatregel;
- l.
Datum wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoerd;
- m.
Bij buitengevelisolatie en vervangen van het glas in een monument: een verleende omgevingsvergunning;
- n.
De kosten van de maatregel via een factuur van het Bouwbedrijf;
- o.
Een Betaalbewijs dat de factuur van het Bouwbedrijf is betaald door de Aanvrager;
- p.
Foto's van het uitvoeren van de werkzaamheden.
In de Aanvraag voor de subsidie bij doe-het-zelf moet zijn aangegeven:
- a.
Het adres van de Woning;
- b.
Het bedrag dat wordt aangevraagd;
- c.
De WOZ-waarde van de Woning van het jaar dat de subsidieaanvraag wordt ingediend;
- d.
Als subsidie A wordt aangevraagd een inkomenstoets;
- e.
Het vastgestelde, danwel voorlopig vastgestelde Energielabel van de Woning, indien bekend;
- f.
Op welke Bouwdelen isolatie aanwezig was voordat er maatregelen werden genomen;
- g.
Voor de isolatie van welk Bouwdeel subsidie wordt aangevraagd;
- h.
De materialen die zijn gebruikt;
- i.
De Rd isolatiewaarde van het gebruikte isolatiemateriaal;
- j.
De hoeveelheid geïsoleerd oppervlak (in m2) per maatregel;
- k.
Datum wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoerd;
- l.
Bij buitengevelisolatie en vervangen van het glas is een monument: een verleende omgevingsvergunning;
- m.
De bonnen of aankoopfacturen van de materialen;
- n.
Een Betaalbewijs waarop de betaling en de naam van de Aanvrager zichtbaar is;
- o.
Foto's van het uitvoeren van de werkzaamheden.
Alleen complete subsidieaanvragen worden in behandeling genomen.
Artikel
10.

Beslistermijn
De Aanvrager ontvangt op basis van de Aanvraag binnen acht weken na datum binnenkomst van de Aanvraag een besluit tot subsidieverlening;
Dit besluit kan eenmaal met vier weken worden verdaagd;
Bij besluit tot subsidieverlening wordt de subsidie gelijk vastgesteld;
Het besluit over de subsidie wordt via een beschikking digitaal beschikbaar gesteld aan de Aanvrager.
Artikel
11.

Beoordeling
Bij de beoordeling op de Aanvraag wordt beoordeeld op de volgende punten:
- a.
Of de Aanvrager binnen de doelgroep van de regeling valt, zoals beschreven in artikel 4 van deze regeling;
- b.
Of Aanvraag wordt beoordeeld op de voorwaarden voor subsidieverstrekking zoals opgenomen in artikel 6, 7, en 8 van deze regeling;
- c.
Of het adres van de Aanvraag overeenkomt met het adres op de factuur van het Bouwbedrijf;
- d.
Of het bedrag en de gegevens van de factuur van het Bouwbedrijf en bewijs van betaling (het bankafschrift) overeenkomen.
Bij doe-het-zelf wordt nog aanvullend beoordeeld op:
- a.
Of het bedrag van de aankoopbewijzen overeenkomt met het aangeleverde Betaalbewijs;
- b.
Of de goederen op de aankoop bon overeenkomen met waar de subsidie voor bedoeld is, zoals beschreven in artikel 7.a;
- c.
Bij beoordeling van de aanvraag worden aankoopbedragen van de (eventueel verschillende) aankoopbonnen bij elkaar opgeteld tot een maximum van de isolatiesubsidie;
- d.
De aankoop van gereedschap vallend onder artikel 7.b van deze regeling komt niet in aanmerking voor subsidie.
Artikel
12.

Uitbetalen
De uitbetaling van de subsidie vindt plaats binnen uiterlijk 4 weken na vaststelling van de subsidie.
Artikel
13.

Subsidiabele periode
Subsidie kan worden aangevraagd door de Aanvrager voor werkzaamheden die in aanmerking komt voor deze subsidie uitgevoerd na 1 januari 2024;
Subsidie kan worden aangevraagd tot en met 31 december 2026 of tot het moment dat het beschikbare Subsidieplafond is bereikt;
De subsidie dient te worden aangevraagd binnen een jaar na het uitvoeren van de werkzaamheden;
Indien het Subsidieplafond is bereikt, komt de Aanvrager automatisch op de wachtlijst voor het volgende jaar. De Aanvrager ontvangt hier een digitaal bericht van;
Subsidieontvanger ontvangt een bericht nadat de subsidie in het daaropvolgende jaar in behandeling wordt genomen;
Aanvragen die na 31 december 2026 worden ingediend worden niet in behandeling genomen;
Het College behoudt zich het recht voor de subsidiabele periode te verlengen indien daar aanleiding toe is.
Artikel
14.

Subsidieplafond en wijze van verdeling
Deze subsidieregeling kent een subsidieplafond. Het plafond wordt jaarlijks bekendgemaakt via het document ‘Overzicht subsidieplafonds Kaag en Braassem’;
Aanvragen kunnen ingediend worden wanneer het ‘Overzicht subsidieplafonds Kaag en Braassem' voor het betreffende jaar is gepubliceerd;
Als het Subsidieplafond bereikt is worden geen subsidieaanvragen meer in behandeling genomen en geen subsidies meer toegekend;
Het nemen van besluiten op de aanvragen van subsidie vindt plaats in volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen. Indien de Aanvraag niet volledig is, wordt de Aanvrager in de gelegenheid gesteld de Aanvraag aan te vullen;
De subsidieaanvrager heeft maximaal 6 weken de tijd om de opgevraagde informatie aan te leveren Daarna vervalt de Aanvraag;
De dag waarop die Aanvraag is aangevuld en volledig is, geldt als de datum van ontvangst van de Aanvraag;
Het College kan het Subsidieplafond verhogen en een nieuw Subsidieplafond instellen;
Onder artikel 4:28 van de Awb bestaat de mogelijkheid dat het subsidieplafond wordt verlaagd. Een verlaging kan gevolgen hebben voor reeds verleende subsidies.
Artikel
15.

Weigeringsgronden
Naast de in de Algemene subsidieverordening Kaag en Braassem 2015 genoemde weigeringsgronden wordt de subsidie niet verleend indien:
- a.
Niet voldaan is aan de eisen en criteria genoemd in deze regeling;
- b.
De verstrekte gegevens onjuist zijn.
Artikel
16.

Verplichtingen subsidieontvanger
Naast de in de Algemene subsidieverordening Kaag en Braassem 2015 genoemde verplichtingen gelden de volgende verplichtingen voor de subsidieontvanger:
- a.
De subsidieontvanger is verplicht zelf zorg te dragen dat de maatregel(en) technisch uitvoerbaar is of zijn en, indien van toepassing, de benodigde publiekrechtelijke en/of privaatrechtelijke toestemmingen voor het uitvoeren van de maatregel zijn verkregen;
- b.
De subsidieontvanger moet op verzoek van een gemeentelijk toezichthouder medewerking verlenen aan controle van de uitgevoerde werkzaamheden.
- c.
Alle isolatiewerkzaamheden moeten voldoen aan de Wet Natuurbescherming.
Artikel
17.

Verantwoording van de subsidie
Het College behoudt zich het recht voor om steekproefsgewijs ter plaatse te laten controleren of de gesubsidieerde maatregelen daadwerkelijk en op de juiste manier zijn uitgevoerd;
Indien uit de controle blijkt dat de subsidie lager had moeten worden vastgesteld of de vaststelling onjuist is geweest doordat uitgevoerde maatregel niet conform de Aanvraag heeft plaats gevonden of niet aan de voorwaarden uit deze subsidieregeling is voldaan, kan de subsidie teruggevorderd worden.
Artikel
18.

Hardheidsclausule
In bijzondere gevallen, met name in gevallen dat de toepassing van deze regeling voor één of meer belanghebbenden onevenredig zou zijn in verhouding tot de met deze regeling te dienen doelen, kan het College afwijken van deze regeling.
Artikel
19.

Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling Isolatie Programma Kaag en Braassem 2024-2026’.
Artikel
20.

Slotbepalingen
Deze subsidieregeling treedt in werking een dag na publicatie;
De subsidieregeling is geldig tot en met 31 december 2026. Na deze datum vervalt zij van rechtswege.
Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem, 3 december 2024.
de gemeentesecretaris,
J.J. Démoed
de burgemeester,
A. Heijstee-Bolt