GEMEENTEBLAD
Officiële uitgave van de gemeente Dronten

Aansluitverordening riolering 2025
Onderwerp: Aansluitverordening riolering gemeente Dronten 2025
De raad van de gemeente Dronten,
overwegende dat om de tarieven voor rioolaansluitingen te kunnen innen er een vastgestelde aansluitverordening riolering dient te zijn,
gelezen het voorstel van het college van Dronten d.d. 15 oktober 2024, No. 639466
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, en artikel 10.33 van de wet milieubeheer,
BESLUIT:
vast te stellen de volgende verordening (Aansluitverordening riolering 2025)
Afdeling 1. Begripsomschrijvingen
Artikel
1.

Begripsbepalingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
- a.
perceel: een roerende of onroerende zaak of een zelfstandig gedeelte daarvan;
- b.
woning: de kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor woondoeleinden bestemd (gebruiksdoel is woonfunctie) verblijfsobject, ontsloten via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte;
- c.
niet woning: niet-woningen zijn panden die niet of slechts voor een deel voor woondoeleinden worden gebruikt. Denk aan kantoren, winkels en bedrijfspanden, maar ook aan industrie, energiecentrales, agrarische objecten, ziekenhuizen, scholen en hotels;
- d.
gebruiker: degene die krachtens zakelijk of persoonlijk recht gebruik maakt van een perceel;
- e.
rechthebbende: de eigenaar of zakelijk gerechtigde van een perceel, dan wel diens rechtverkrijgende onder algemene of bijzondere titel;
- f.
afvalwater: het water afkomstig van een perceel, uitgezonderd bronneringswater, hemelwater en drainagewater;
- g.
bronneringswater: water aan de grond onttrokken voor tijdelijke verlaging van de grondwaterstand;
- h.
hemelwater: van neerslag afkomstig water;
- i.
drainagewater: grondwater, ingezameld door een ingegraven doorlatend buizenstelsel;
- j.
openbaar riool: buizenstelsel bij de gemeente in eigendom en beheer voor inzameling en transport van afvalwater, hemelwater en drainagewater, met inbegrip van de daartoe behorende rioolgemalen, persleidingen en werken en installaties van overeenkomstige aard, met uitzondering van de aansluitleidingen;
- k.
gemengd stelsel: openbaar riool voor de afvoer van afvalwater en hemelwater;
- l.
gescheiden stelsel: rioolstelsel waarbij het hemelwater, al dan niet door het openbaar riool, gescheiden van het buizenstelsel voor de afvoer van afvalwater wordt afgevoerd;
- m.
aansluitleiding: de buisleiding voor de afvoer van water tussen het openbaar riool en de perceelsafvoerleiding;
- n.
perceelsafvoerleiding:vbinnen de grenzen van een perceel gelegen buisleidingenstelsel voor de afvoer van water;
- o.
lozingstoestel: toestel waardoor afvalwater wordt afgevoerd naar de perceelsafvoerleiding, zoals een put, wasbak of toiletpot.
Afdeling 2. De vergunning
Artikel
2.

Aansluitvergunning
Het is de rechthebbende verboden zonder vergunning een aansluiting van een perceelsafvoerleiding op het openbaar riool te maken, te hebben of te wijzigen.
Artikel
3.

Vergunningaanvraag, termijn beschikking
- 1.
De rechthebbende van het aan te sluiten perceel vraagt de vergunning schriftelijk aan.
- 2.
Het college beslist binnen acht weken op de aanvraag.
- 3.
In afwijking van het bepaalde in het tweede lid, houdt het college de aanvraag aan indien er geen reden is om de vergunning te weigeren:
  - a.
gedurende de tijd die benodigd is voor het afgeven van een vergunning dan wel het nemen van een beslissing op een melding op grond van de Woningwet aangaande op het perceel te verrichten bouwwerkzaamheden;
  - b.
gedurende de tijd die benodigd is voor het afgeven van een vergunning dan wel het nemen van een beslissing op een melding op grond van de Wet milieubeheer aangaande een op het perceel te vestigen of te wijzigen inrichting.
Artikel
4.

Weigering van de aansluitvergunning
- 1.
Een aansluitvergunning kan worden geweigerd in het belang van de bescherming van milieuwaarden, de volksgezondheid of wanneer het om technische redenen bezwaarlijk is de gevraagde aansluiting te realiseren.
- 2.
Er is in elk geval sprake van strijd met het belang van de bescherming van milieuwaarden, indien
  - a.
de aansluiting zou worden gebruikt voor de lozing van water in strijd met regels gesteld bij of krachtens de Wet milieubeheer;
  - b.
door de aansluiting gemeenschappelijke lozing zou plaatsvinden van afvalwater, bronneringswater, hemelwater of drainagewater op een gescheiden stelsel.
- 3.
Er is in elk geval sprake van technische bezwaren indien:
  - a.
realisering van bouwwerkzaamheden op het perceel in strijd zou zijn met regels gesteld bij of krachtens de Woningwet;
  - b.
het verschil tussen de ligging van de binnenonderzijde van de perceelsafvoerleiding en de binnenbovenzijde van het openbaar riool minder is dan 200 mm vermeerderd met het benodigde afschot van de aansluitleiding;
  - c.
de bovenzijde van een lozingstoestel lager ligt dan 150 mm boven de kruin van de weg waaronder het openbaar riool ligt, tenzij maatregelen worden getroffen om terugvloeien van het water in een lozingstoestel te voorkomen;
  - d.
anders dan in een nieuw aangelegde omgeving de capaciteit van het openbaar riool onvoldoende is voor de voorziene lozing;
  - e.
aansluiting wordt aangevraagd voor de permanente lozing van niet-verontreinigd drainage- of bronneringswater in een deel van de gemeente waar het openbaar riool niet is bestemd voor de afvoer van drainage- of bronneringswater;
  - f.
aansluiting wordt gevraagd voor de lozing van hemelwater in een deel van de gemeente waar het openbaar riool niet is bestemd voor de afvoer van hemelwater.
Artikel
5.

Voorschriften
Het college kan aan de vergunning voorschriften verbinden ter bescherming van de in artikel 4 bedoelde belangen.
Afdeling 3. De aansluiting
Artikel
6.

Het verzoek tot aanleg of wijziging aansluitleiding
- 1.
Uitsluitend op schriftelijk verzoek van de rechthebbende aan wie ingevolge afdeling 2 een aansluitvergunning is verleend, verzorgt de gemeente de aanleg of wijziging van een aansluitleiding.
- 2.
De rechthebbende stelt het verzoek ten minste vier weken voor de gewenste uitvoeringsdatum op een door het college vastgesteld formulier.
Artikel
7.

Kosten van de aansluiting
Voor zover de kosten niet zijn verrekend in een eerder met de gemeente aangegane overeenkomst, worden deze bij de aanvrager in rekening gebracht volgens de bij deze verordening behorende bijlage.
Artikel
8.

Uitvoering van de aansluiting
- 1.
Aan het verzoek wordt uitvoering gegeven nadat de kosten van de aanleg of wijziging zijn voldaan.
- 2.
Geen aansluiting of wijziging vindt plaats indien de perceelsafvoerleiding niet voldoet aan de daaraan op grond van het Bouwbesluit te stellen eisen.
Afdeling 4. Beheer en onderhoud
Artikel
9.

Beheer, onderhoud, renovatie en vervanging
- 1.
Reparatie, onderhoud en vervanging van de aansluitleiding geschiedt door en voor rekening van de gemeente. Schade en kosten door onjuist gebruik van de leiding zijn voor rekening van de gebruiker (bewoner en/of eigenaar).
- 2.
Onder onjuist gebruik wordt in ieder geval verstaan:
  - a.
het lozen van stoffen die vanwege hun aard en samenstelling verstoppingen in de aansluitleiding of het openbaar riool kunnen veroorzaken;
  - b.
het lozen van stoffen die door hun aard of concentratie de constructie van de aansluitleiding of het openbaar riool kunnen aantasten.
Artikel
10.

Calamiteiten
- 1.
Bij onvoldoende functioneren van een lozingstoestel onderzoekt de rechthebbende of het een verstopping dan wel een storing betreft in het lozingstoestel dan wel de perceelsafvoerleiding of in de aansluitleiding.
- 2.
Indien uit het onderzoek blijkt dat:
  - •de storing is opgetreden in de aansluitleiding of het openbaar riool en
  - •deze niet veroorzaakt is door onjuist gebruik van de leiding vergoedt de gemeente de kosten van het onderzoek.
Afdeling 5. Onderhoud aansluiting, intrekking vergunning
Artikel
11.

Zorgplicht
- 1.
Bij werkzaamheden op een op het openbaar riool aangesloten perceel, treft de rechthebbende voorzieningen aan de perceelsafvoerleiding ter voorkoming van verzanding van het openbare riool en de aansluitleiding.
- 2.
Indien de rechthebbende niet voldoet aan de in het eerste lid omschreven zorgplicht, kan de gemeente op diens kosten de aansluiting op het openbaar riool afsluiten.
- 3.
De rechthebbende stelt de gemeente op de hoogte van beëindiging van het gebruik van de aansluiting op het riool.
Artikel
12.

Intrekking en vervallen vergunning
- 1.
De vergunning kan worden ingetrokken wanneer daarvan gedurende zes maanden geen gebruik is gemaakt.
- 2.
De vergunning vervalt van rechtswege na ontvangst van de mededeling dat het gebruik van de aansluiting op het riool wordt beëindigd.
- 3.
De kosten van verwijdering van de aansluitleiding worden bij de aanvrager in rekening gebracht volgens de bij deze verordening behorende bijlage.
Afdeling 6. Overgang- en slotbepalingen
Artikel
13.

Strafbepaling
- 1.
Het is verboden bronneringswater, drainagewater of hemelwater te lozen op de voor afvalwater bestemde afvoerbuis van een gescheiden stelsel.
- 2.
Het is verboden om andere stoffen dan niet-verontreinigd hemelwater of niet-verontreinigd grondwater te lozen op de voor hemelwater bestemde afvoerbuis van een gescheiden stelsel.
- 3.
Overtreding van de bepaling van het eerste lid wordt bestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.
Artikel
14.

Toezichthouders
Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de bij besluit van het college aan te wijzen personen of groep van personen.
Artikel
15.

Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2025.
Artikel
16.

Overgangsrecht
- 1.
Aanvragen tot aansluiting of wijziging van een aansluiting die nog niet zijn afgedaan, worden behandeld overeenkomstig de bepalingen van deze verordening.
- 2.
Op aansluitingen die op het moment van de inwerkingtreding van deze verordening tot stand zijn gebracht, zijn de bepalingen van afdelingen 4, 5 en 6 van deze verordening van toepassing.
- 3.
Bij strijd van bepalingen in deze verordening en die in een overeenkomst tussen de gemeente en de rechthebbende, prevaleert het bepaalde in deze overeenkomst.
Artikel
17.

Intrekking
De Aansluitverordening riolering Dronten 2024 van 30 november 2023 wordt ingetrokken.
Artikel
18.

Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als: Aansluitverordening riolering Dronten 2025.
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Dronten, gehouden op 28 november 2024.
De griffier,
drs. M. van Bergen
De voorzitter,
drs. J.P Gebben
Bijlage
bij

de Aansluitverordening riolering Dronten 2025
| HOOFDSTUK 1. AANSLUITKOSTEN WONINGEN | |
1. | Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Aansluitverordening riolering en voor het maken van een aansluiting van een woning | |
1.1. | op een gescheiden stelsel | |
1.1.1 | met twee aansluitleidingen met een diameter van 125 mm | € | 2.303,50
1.1.2 1.1.3 1.1.4 | met twee aansluitleidingen met een diameter van 160 mm met één aansluitleiding met een diameter van 125 mm met één aansluitleiding met een diameter van 160 mm | € € € | 2.548,55 1.535,43 1.701,51
1.2. | op een gemengd stelsel | |
1.2.1 | met een aansluitleiding met een diameter van 125 mm | € | 1.535,43
1.2.2 | met een aansluitleiding met een diameter van 160 mm | € | 1.701,51
1.3 | In geval van een PPS-constructie (Publiek-Private Samenwerking), per woning | € | 217,14
| HOOFDSTUK 2. AANSLUITKOSTEN APPARTEMENTENCOMPLEXEN | |
2. | Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Aansluitverordening riolering en voor het maken van een aansluiting van een appartementencomplex, per aansluitleiding | |
2.1 | met een aansluitleiding met een diameter van 125 mm | € | 1.535,43
2.2 | met een aansluitleiding met een diameter van 160 mm | € | 1.701,51
2.3 | met een aansluitleiding met een diameter van 200 mm | € | 2.589,70
| HOOFDSTUK 3. AANSLUITKOSTEN WONINGEN OP BEDRIJVENTERREINEN
3.1 | Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Aansluitverordening riolering voor het maken van een aansluiting van een woning op een bedrijventerrein, welke in het bestemmingsplan ook als bedrijventerrein is bestemd, met een aansluitleiding: de kosten die de aannemer aan de gemeente in rekening brengt, verhoogd met 22,85% met een minimum van € 301,33.
3.2 | De werkelijk kosten worden voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.
3.3 | Indien een begroting als bedoeld in 3.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.
| HOOFDSTUK 4. AANSLUITKOSTEN BEDRIJVEN
4.1 | Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Aansluitverordening riolering en voor het maken van een aansluiting van een bedrijf met een aansluitleiding: de kosten die de aannemer aan de gemeente in rekening brengt, verhoogd met 22,85% met een minimum van € 301,33.
4.2 | De werkelijk kosten worden voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.
4.3 | Indien een begroting als bedoeld in 4.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.
| HOOFDSTUK 5. AANSLUITKOSTEN KETEN | |
5.1 | Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Aansluitverordening riolering en voor het maken van een aansluiting van een keet | € | 1.535,43
| HOOFDSTUK 6. KOSTEN VERWIJDEREN AANSLUITLEIDING
6.1 | Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 12, derde lid, van de Aansluitverordening riolering en voor het verwijderen van een aansluiting: de kosten die de aannemer aan de gemeente in rekening brengt, verhoogd met 22,85% met een minimum van € 301,33.
6.2 | De onderdelen 3.2 en 3.3 zijn van overeenkomstige toepassing.