GEMEENTEBLAD
Officiële uitgave van de gemeente Groningen

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2025
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 1 oktober 2024;
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;
BESLUIT:
de Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2025 vast te stellen.
Artikel
1

Begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
- a.
standplaats : de ruimte die voor de duur van de markt is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel;
- b.
dagplaats : de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld aan een vergunninghouder, omdat deze niet als vaste standplaats is toegewezen dan wel ingenomen;
- c.
tijdelijke standplaats : de standplaats die voor maximaal 15 jaar aan de vergunninghouder beschikbaar is gesteld;
- d.
seizoenplaats : de standplaats die voor een bepaalde termijn jaarlijks aan de vergunning beschikbaar is gesteld;
- e.
standwerken : de activiteit waarbij de vergunninghouder publiek om zich heen verzamelt en dat publiek door een aansprekende uiteenzetting probeert over te halen tot de aankoop van een artikel;
- f.
standwerkersplaats : de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld om te standwerken;
- g.
marktterrein : de openbare ruimte die bij of krachtens artikel 2 van het marktreglement is aangewezen voor het houden van een warenmarkt.
Artikel
2

Belastbaar feit
Onder de naam ‘marktgeld’ worden op grond van deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel rechten geheven voor het ter beschikking stellen van een standplaats en voor het door of vanwege de gemeente verstrekken van diensten ten gunste van een standplaats.
Artikel
3

Belastingplicht
Het marktgeld wordt geheven van degene die een standplaats toegewezen heeft gekregen.
Artikel
4

Maatstaf van heffing en belastingtarief
1.
Het marktgeld wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.
2.
Voor de berekening van het marktgeld wordt de ingenomen oppervlakte naar boven afgerond op een volle eenheid.
Artikel
5

Teruggaaf
Teruggaaf van marktgeld vindt uitsluitend plaats, indien een vergunninghouder op grond van de Marktverordening gedurende het kalenderkwartaal of een gedeelte ervan het recht op het innemen van een standplaats wordt ontnomen. De teruggaaf geschiedt naar evenredigheid van het aantal marktdagen, waarvoor de uitsluiting geldt, ten opzichte van het totale aantal marktdagen.
Artikel
6

Belastingtijdvak
1.
Voor dagplaatsen en standwerkersplaatsen is het belastingtijdvak gelijk aan een marktdag.
2.
Voor vaste standplaatsen, tijdelijke standplaatsen en seizoenplaatsen is het belastingtijdvak gelijk aan een kalendermaand.
Artikel
7

Wijze van heffing
Het marktgeld wordt geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het
gevorderde bedrag is vermeld.
Artikel
8

Termijnen van betaling
1.
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het marktgeld voor:
- a.
een vaste standplaats, tijdelijke standplaats en seizoenplaats binnen één maand na dagtekening van de kennisgeving worden betaald;
- b.
een dagplaats en een standwerkersplaats op het moment van uitreiking van de kennisgeving worden betaald.
2.
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.
Artikel
9

Kwijtschelding
Bij de invordering van marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.
Artikel
10

Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeerartikel
1.
De ‘Verordening marktgelden 2024’ van 8 november 2023, nr. 6c, vervalt met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
2.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2025.
3.
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2025.
4.
Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening marktgelden 2025’.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 13 november 2024.
voorzitter
Mirjam van ’t Veld
griffier
Josine Spier
TARIEVENTABEL MARKTGELDEN 2025
(behorend bij de Verordening marktgelden 2025)
TARIEVEN CATEGORIE A.1, DE MARKT OP DE GROTE MARKT GRONINGEN
- 1.
Het marktgeld bedraagt voor standplaatsen, tijdelijke standplaatsen, dagplaatsen en seizoenplaatsen per ter beschikking gestelde standplaats per marktdag of gedeelte daarvan: 1,28 per m²
De opbouw van het marktgeld is als volgt:
€ 1,28 per m² exclusief BTW (innemen standplaats, inclusief € 0,13 promotiegeld)
Voor het ter beschikking stellen van een standplaats voor een koelwagen wordt in de berekening van het marktgeld geen promotiegeld in rekening gebracht.
- 2.
Stroomgebruik Grote Markt:
Op de Grote Markt zijn in 2024 zogenaamde “slimme stroomkasten” geplaatst. Met de plaatsing van deze stroomkasten zal met ingang van 1 januari 2025 het werkelijke stroomverbruik aanvullend op het marktgeld als omschreven onder punt 1 in rekening worden gebracht.
De opbouw van dit tarief is als volgt:
Start/aansluittarief: € 3,50 per keer exclusief BTW
KWh tarief: € 0,33 per kWh exclusief BTW
- 3.
Het marktgeld bedraagt voor standwerkersplaatsen per strekkende meter ter beschikking gestelde standplaats per marktdag of gedeelte daarvan € 9,95.
TARIEVEN CATEGORIE A.2, DE MARKT BINNEN DE DIEPENRING GRONINGEN ANDERS DAN DE MARKT OP DE GROTE MARKT
- 1.
Het marktgeld bedraagt voor standplaatsen, tijdelijke standplaatsen, dagplaatsen en seizoenplaatsen per ter beschikking gestelde standplaats per marktdag of gedeelte daarvan:
  - a.
kleinverbruik (230V/16A): € 1,33 per m² + € 2,55 per marktdag;
  - b.
kleinverbruik op een krachtstroomaansluiting (400V/16A): € 1,33 per m² + € 7,68 per marktdag;
  - c.
krachtstroom (400V/32A): € 1,33 per m² + € 15,34 per marktdag.
- 2.
Het marktgeld bedraagt voor standwerkersplaatsen per strekkende meter ter beschikking gestelde standplaats per marktdag of gedeelte daarvan € 9,95.
De opbouw van het marktgeld is als volgt:
- a.
kleinverbruik:
€ 1,28 per m² exclusief BTW (innemen standplaats, inclusief € 0,13 promotiegeld)
€ 0,05 per m² exclusief BTW (elektriciteit)
€ 2,55 exclusief BTW per marktdag (vast tarief elektriciteit)
- b.
kleinverbruik op krachtstroomaansluiting:
€ 1,28 per m² exclusief BTW (innemen standplaats, inclusief € 0,13 promotiegeld)
€ 0,05 per m² exclusief BTW (elektriciteit)
€ 7,68 exclusief BTW per marktdag (vast tarief elektriciteit)
- c.
krachtstroom
€ 1,28 per m² exclusief BTW (innemen standplaats, inclusief € 0,13 promotiegeld)
€ 0,05 per m² exclusief BTW (elektriciteit)
€ 15,34 exclusief BTW per marktdag (vast tarief elektriciteit).
Voor het ter beschikking stellen van een standplaats voor een koelwagen wordt in de berekening van het marktgeld geen promotiegeld in rekening gebracht.
TARIEVEN CATEGORIE B, DE MARKT BINNEN EEN STRAAL VAN 7 KILOMETER VAN HET CENTRUM VAN GRONINGEN.
DEELMARKTEN (MAXIMAAL 4 UUR) IN CATEGORIE B BETALEN 2/3 VAN DE CATEGORIE A.2 TARIEVEN
DEELMARKT CATEGORIE B
- 1.
Het marktgeld bedraagt voor tijdelijke standplaatsen, dagplaatsen en seizoenplaatsen per ter beschikking gestelde standplaats per marktdag of gedeelte daarvan:
  - a.
kleinverbruik (230V/16A): € 0,88 per m² + € 1,70 per marktdag;
  - b.
kleinverbruik op een krachtstroomaansluiting (400V/16A): € 0,88 per m² + € 5,12 per marktdag;
  - c.
krachtstroom (400V/32A): € 0,88 per m² + € 10,23 per marktdag.
- 2.
Het marktgeld bedraagt voor standwerkersplaatsen per strekkende meter ter beschikking gestelde standplaats per marktdag of gedeelte daarvan € 6,63.
De opbouw van het marktgeld is als volgt:
- a.
kleinverbruik:
€ 0,85 per m² exclusief BTW (innemen standplaats, inclusief € 0,13 promotiegeld)
€ 0,03 per m² exclusief BTW (elektriciteit)
€ 1,70 exclusief BTW per marktdag (vast tarief elektriciteit)
- b.
kleinverbruik op krachtstroomaansluiting:
€ 0,85 per m² exclusief BTW (innemen standplaats, inclusief € 0,13 promotiegeld)
€ 0,03 per m² exclusief BTW (elektriciteit)
€ 5,12 exclusief BTW per marktdag (vast tarief elektriciteit)
- c.
krachtstroom
€ 0,85 per m² exclusief BTW (innemen standplaats, inclusief € 0,13 promotiegeld)
€ 0,03 per m² exclusief BTW (elektriciteit)
€ 10,23 exclusief BTW per marktdag (vast tarief elektriciteit).
Voor het ter beschikking stellen van een standplaats voor een koelwagen wordt in de berekening van het marktgeld geen promotiegeld in rekening gebracht.
TARIEVEN CATEGORIE C, DE MARKT BUITEN EEN STRAAL VAN 7 KILOMETER VAN HET CENTRUM VAN GRONINGEN.
DEELMARKTEN (MAXIMAAL 4 UUR) IN CATEGORIE C BETALEN 1/3 VAN DE CATEGORIE A.2 TARIEVEN
DEELMARKT CATEGORIE C
- 1.
Het marktgeld bedraagt voor tijdelijke standplaatsen, dagplaatsen en seizoenplaatsen per ter beschikking gestelde standplaats per marktdag of gedeelte daarvan:
  - a.
kleinverbruik (230V/16A): € 0,45 per m² + € 0,85 per marktdag;
  - b.
kleinverbruik op een krachtstroomaansluiting (400V/16A): € 0,45 per m² + € 2,56 per marktdag;
  - c.
krachtstroom (400V/32A): € 0,45 per m² + € 5,11 per marktdag.
- 2.
Het marktgeld bedraagt voor standwerkersplaatsen per strekkende meter ter beschikking gestelde standplaats per marktdag of gedeelte daarvan € 3,32.
De opbouw van het marktgeld is als volgt:
- a.
kleinverbruik:
€ 0,43 per m² exclusief BTW (innemen standplaats, inclusief € 0,13 promotiegeld)
€ 0,02 per m² exclusief BTW (elektriciteit)
€ 0,85 exclusief BTW per marktdag (vast tarief elektriciteit)
- b.
kleinverbruik op krachtstroomaansluiting:
€ 0,43 per m² exclusief BTW (innemen standplaats, inclusief € 0,13 promotiegeld)
€ 0,02 per m² exclusief BTW (elektriciteit)
€ 2,56 exclusief BTW per marktdag (vast tarief elektriciteit)
- c.
krachtstroom
€ 0,434 per m² exclusief BTW (innemen standplaats, inclusief € 0,13 promotiegeld)
€ 0,02 per m² exclusief BTW (elektriciteit)
€ 5,11 exclusief BTW per marktdag (vast tarief elektriciteit).
Voor het ter beschikking stellen van een standplaats voor een koelwagen wordt in de berekening van het marktgeld geen promotiegeld in rekening gebracht.