GEMEENTEBLAD
Officiële uitgave van de gemeente Westervoort

Subsidieregeling lokale aanpak isolatie gemeente Westervoort
De raad van de gemeente Westervoort,
gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2.1 van de Verordening Welzijnsubsidies Westervoort 2010, gezien het besluit om middelen ter beschikking te stellen voor de subsidieregeling middels de SPUK Lokale Aanpak Isolatie van het Nationaal Isolatie Programma
“lokale aanpak isolatie Westervoort”;
besluiten vast te stellen de:
Subsidieregeling lokale aanpak isolatie Westervoort
Hoofdstuk
1

| Algemene bepalingen
Artikel
1.1

Definities
In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:
- •advies aan huis: activiteit waarbij een onafhankelijk adviseur een woningopname doet inclusief een voorstel voor de best passende isolatiemaatregelen en -materialen. De adviseur offreert vervolgens direct namens deelnemende bedrijven;
- •college: college van burgemeester en wethouders;
- •declaratieformulier: een formulier waarbij bewoners zelfstandig met een eigen installateur aanspraak kunnen maken op de subsidieregeling lokale aanpak isolatie Westervoort conform de voorwaarden voor maatregelen binnen de SPUK lokale aanpak;
- •doe-het-zelf isolatiemaatregelen: isolatiemaatregelen die door de eigenaar-bewoner zelf in de woning worden aangebracht;
- •eigenaar-bewoner: particuliere woningeigenaar van een woning, welke tevens bewoner is van de woning;
- •energiecoaches: energiecoaches adviseren hoe inwoners energiezuiniger kunnen wonen en kunnen besparen op hun energierekening;
- •isolatiemaatregelen: isolatiemaatregelen ten behoeve van het reduceren van aardgasverbruik van de woning, die voldoen aan de voorwaarden van de SPUK lokale aanpak. De isolatiemaatregelen moeten aantoonbaar gebouwgebonden en fysiek zijn aangebracht in de woning van de eigenaar-bewoner waarvoor de subsidie is aangevraagd;
- •kadokaart: voucher voor grote energiebesparende materialen, zoals glaswol, PIR- of houtvezelplaten, specifiek bedoeld voor doe-het-zelf isolatiemaatregelen;
- •
slecht geïsoleerde woning: een woning met een energielabelklasse D, E, F, G of een met die labelklassen vergelijkbare energetische staat, waaronder wordt verstaan een woning waarin ten minste twee van de volgende bestaande bouwdelen niet of slecht geïsoleerd zijn:
  - a.
de vloer en de bodem;
  - b.
de gevel, waaronder de spouwmuur;
  - c.
het dak en de zoldervloer en vlieringvloer;
  - d.
de ramen (glas).
- •
slecht geïsoleerd bouwdeel: Bouwdelen zijn slecht geïsoleerd wanneer ze niet voldoen aan de huidige isolatie-eisen. Voor de verschillende bouwdelen geldt de volgende indicatie als slecht geïsoleerd conform de SPUK lokale aanpak:
  - a.
Dak
    - •Hellend/plat dak: Geen, slechte en matige isolatie (minder dan 9 cm isolatiemateriaal aanwezig / Rc ≤ 2,0)
    - •Zolder-/vlieringvloerisolatie: Als er geen zolder-/vlieringvloerisolatie aanwezig is, als alternatief voor dakisolatie. Alleen toe te passen bij een onverwarmde zolder en gesloten vlieringluik of gesloten toegangsdeur. (Rc ≤ 2,0)
  - b.
Gevel: Geen spouwmuurisolatie, voorzetwand of buitengevelisolatie aanwezig (Rc ≤ 1,1)
  - c.
Vloer-/bodemisolatie: Geen of slechte vloer- en bodemisolatie aanwezig, aanpakken bij matige vloerisolatie niet perse noodzakelijk (minder dan 5 cm isolatiemateriaal aanwezig, Rc ≤ 1,3)
  - d.
Ramen (Glas): Enkel glas, oud dubbelglas en HR glas (Ug waarde ≥ 1,6);
- •SPUK lokale aanpak: Specifieke Uitkering (SPUK) vanuit het Nationaal Isolatie Programma van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor gemeenten. Deze regeling is beschikbaar voor het financieren van lokale isolatieprogramma’s van gemeenten, en bedoeld voor het verbeteren van slecht geïsoleerde woningen van eigenaren die moeite hebben hun woning te verduurzamen;
- •subsidieregeling: de subsidieregeling lokale aanpak isolatie Westervoort;
- •uitvoerende organisatie: Regionaal Energieloket zal de subsidieaanvragen verzorgen binnen de beschreven routes in Artikel 2.1 van deze subsidieregeling en subsidie verstrekken als er aan alle voorwaarden voor de Subsidieregeling lokale aanpak isolatie Westervoort is voldaan;
- •vereniging van eigenaars: vereniging van de eigenaars als bedoeld in artikel 112, eerste lid, onderdeel e, van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek;
- •woning: woongelegenheid als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Woningwet, waaronder tevens wordt begrepen een appartement, en als zodanig bewoond is geweest alvorens een renovatie plaatsvindt en in de basisregistratie als bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen met een woonfunctie is geregistreerd.
Artikel
1.2

Toepassingsbereik
Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 1.6 bedoelde activiteiten.
Artikel
1.3

Doel subsidieregeling
Het doel van de subsidieregeling is om eigenaar-bewoners met een slecht geïsoleerde woning en benedengemiddelde WOZ-waarde te helpen isoleren conform de voorwaarden van de SPUK lokale aanpak.
Artikel
1.4

Subsidieplafond en verdeling
1.
Het subsidieplafond van de subsidieregeling is vastgesteld op: €276.237. Dit is overeenkomstig Specifieke Uitkering (SPUK) vanuit het Nationaal Isolatie Programma van het ministerie van Binnenlandse Zaken;
2.
Als de totale beschikbare subsidie van een jaargang niet volledig benut wordt, zal het overgebleven bedrag bij het einde van de jaargang worden opgeteld bij het subsidieplafond van de volgende jaargang, tenzij het college anders besluit;
3.
Aanvragen zullen door het college gehonoreerd worden in volgorde van de datum van ontvangst van de aanvraag bij de uitvoerende organisatie totdat het subsidieplafond voor de subsidieregeling is bereikt.
Artikel
1.5

Doelgroep subsidieregeling
De subsidie kan worden aangevraagd door eigenaar-bewoners:
- •waarvan de woning binnen de grenzen van gemeente Westervoort ligt;
- •
waarvan de bewoonde woning voldoet aan de voorwaarden van de SPUK lokale aanpak:
  - ○de woning is een slecht geïsoleerde woning.
  - ○de woning bevat een WOZ-waarde gelijk aan of onder de gemiddelde WOZ-waarde van € 306.000.
Artikel
1.6

Subsidiabele activiteiten
Het college verstrekt subsidie als bijdrage in de kosten voor in ieder geval de volgende uitgevoerde isolatiemaatregelen (deze activiteiten worden verder gespecificeerd in artikel 2.2):
- •spouwmuurisolatie
- •gevelisolatie
- •vloerisolatie
- •bodemisolatie
- •dakisolatie
- •zolder/vliering-vloerisolatie
- •glas en kozijnpanelen (met isolatiewaarde van U ≤ 1,2 W/m2K,)
- •glas en kozijnpanelen (met isolatiewaarde van U ≤ 0,7 W/m2K)
- •isolerende deuren (met isolatiewaarde van U ≤ 1,5 W/m2K)
- •isolerende deuren (met isolatiewaarde van U ≤ 1,0 W/m2K i.c.m.nieuwe isolerende kozijnen, U ≤ 1,5 W/m2K)
Hoofdstuk
2

| Subsidie voor slecht geïsoleerde woningen
Artikel
2.1

Subsidieaanvraag routes voor de doelgroep
1.
Het college kan een eenmalige subsidie verlenen voor het treffen van de zoals in artikel 1.6 beschreven gebouwgebonden isolatiemaatregelen. Een subsidieaanvraag, -verlening en -uitkering kunnen via de volgende routes verlopen:
- a.
Collectieve advies- en inkoopactie;
- b.
Kadokaart voor Doe-het-zelf isolatiemaatregelen;
- c.
Eigen aanvraag indienen middels declaratieformulier.
2.
Eigenaar-bewoners die voldoen aan de doelgroep beschreven in artikel 1.5 kunnen zich melden bij de één of meerdere routes zoals beschreven in artikel 2.1, eerste lid opengesteld voor de desbetreffende eigenaar-bewoners.
Artikel
2.2

Voorwaarden subsidiabele activiteiten
1.
De subsidiabele activiteiten zoals gedefinieerd in artikel 1.6 dienen te voldoen aan de volgende minimale isolatiewaarden en oppervlaktes om in aanmerking te komen voor een subsidie-uitkering. Deze voorwaarden zijn in lijn met de nationale investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE):
- •spouwmuurisolatie dient minimaal een isolatiewaarde met een Rd-waarde ≥ 1,1 (m2K/W) en een oppervlakte van minimaal 10m2 te bedragen;
- •gevelisolatie dient minimaal een isolatiewaarde met Rd-waarde ≥ 3,5 (m2K/W) en een oppervlakte van minimaal 10m2 te bedragen;
- •vloerisolatie dient minimaal een isolatiewaarde met een Rd-waarde ≥ 3,5 (m2K/W) en een oppervlakte van minimaal 20m2 te bedragen;
- •bodemisolatie dient minimaal een isolatiewaarde met een Rd-waarde ≥ 3,5 (m2K/W) en een oppervlakte van minimaal 20m2 te bedragen;
- •dakisolatie dient minimaal een isolatiewaarde met een Rd-waarde ≥ 3,5 (m2K/W) en een oppervlakte van minimaal 20m2 te bedragen;
- •zolder/vliering-isolatie dient minimaal een isolatiewaarde met een Rd-waarde ≥ 3,5 (m2K/W) en een oppervlakte van minimaal 20m2 te bedragen;
- •glas en/of kozijnpanelen dienen minimaal een isolatiewaarde met een U-waarde ≤ 1,2 (W/m2K) en een oppervlakte van minimaal 8m2 te bedragen (eventueel in combinatie met isolerende deuren);
- •isolerende deuren dienen minimaal een isolatiewaarde met een U-waarde ≤ 1,5 (W/m2K/) en een oppervlakte van minimaal 8 m2 te bedragen in combinatie met glas en/of kozijnpanelen.
2.
De subsidiabele activiteiten zoals gedefinieerd in artikel 1.6 zijn alleen subsidiabel als de isolatiemaatregel wordt aangebracht op een slecht geïsoleerd bouwdeel van de woning.
Artikel
2.3

Hoogte van de subsidie
Eigenaar-bewoners kunnen voor maximaal €1.460 aan subsidie aanvragen voor de woning.
Artikel
2.4

Aanvullende voorwaarden, verplichtingen en verantwoording
1.
Eigenaar-bewoners moeten in de volgende gevallen kiezen tussen twee isolatiemaatregelen zoals beschreven in artikel 1.6:
- •De eigenaar-bewoner kiest tussen vloerisolatie en bodemisolatie en kan dus slechts voor één van deze maatregelen subsidie ontvangen;
- •De eigenaar-bewoner kiest tussen dakisolatie en zolder/vlieringisolatie en kan dus slechts voor één van deze maatregelen subsidie ontvangen.
2.
Eigenaar-bewoners ontvangen alleen subsidie voor isolerende deuren en/of isolerende panelen in kozijnen als zij dat in combinatie met HR++, triple- of vacuümglas toepassen;
3.
Eigenaar-bewoners kunnen per woning, per isolatiemaatregel, slechts eenmaal subsidie aanvragen. Subsidieaanvragen kunnen wel per isolatiemaatregel via verschillende routes worden aangevraagd zoals beschreven in artikel 2.1.
Artikel
2.5

Subsidievaststelling & -verlening
1.
Een aanvraag voor een subsidie wordt bij de uitvoerende organisatie ingediend middels één van de aanvraag routes vastgesteld in artikel 2.1;
2.
Eigenaar-bewoners dienen per aanvraagroute zoals beschreven in artikel 2.1 de volgende gegevens aan te leveren bij de uitvoerende organisatie:
- a.
Voor het aanvragen van subsidie middels de routes collectieve advies- en inkoopactie, aangeduid in artikel 2.1, eerste lid, onder a, leveren bewoners ten minste de volgende gegevens aan:
  - i.
Voornnaam + achternaam
  - ii.
Adresgegevens
  - iii.
Gegevens over de woning
  - iv.
Contactgegevens
- b.
Voor het aanvragen van de subsidie middels de doe-het-zelf route aangeduid in artikel 2.1, eerste lid, onder b, leveren bewoners ten minste de volgende gegevens aan:
  - i.
Voornaam + achternaam
  - ii.
Adresgegevens
  - iii.
Contactgegevens
  - iv.
Inschatting van de oppervlakte van de aan te brengen isolatiemaatregel(en)
  - v.
Foto’s van de te isoleren bouwdelen van de woning voor en ná uitvoering van de isolatiemaatregel(en)
- c.
Voor het aanvragen van subsidie middels de declaratie route aangeduid in artikel 2.1, eerste lid, onder c, leveren bewoners na uitvoering van de isolatiemaatregel, ten minste de volgende gegevens aan:
  - i.
Voornaam + achternaam
  - ii.
Adresgegevens
  - iii.
Contactgegevens
  - iv.
Foto’s van de te isoleren bouwdelen van de woning voor en ná uitvoering van de isolatiemaatregel(en)
  - v.
Betaalbewijs
  - vi.
offerte van de aannemer waaruit de uit te voeren maatregelen, de kosten, de isolatiewaarden inclusief U/Rd-waarde en netto oppervlakte van de isolatiemaatregelen in m2 zijn af te lezen en voldoen aan de door Rijk gestelde eisen.
  - vii.
facturen voor de uitgevoerde subsidiabele activiteiten, waarop het deel van de kosten die subsidiabel zijn voldoende duidelijk uitgesplitst en aangemerkt zijn, inclusief datum van uitvoering.
3.
Het college besluit subsidie toe te kennen als de ingediende aanvraag voldoet aan de subsidieregeling.
Artikel
2.6

Weigeringsgronden
Het college kan geheel of gedeeltelijk weigeren een subsidie te verlenen voor de subsidiabele activiteiten in deze regeling als:
- •de kosten voor de uitvoering van de voorzieningen waarvoor een subsidieaanvraag wordt gedaan naar het oordeel van het college niet in redelijke verhouding staan tot het beoogde resultaat;
- •de subsidieaanvraag de maximale subsidiehoogte overschrijdt;
- •de activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd niet bijdragen aan de realisatie van het doel van de regeling;
- •de subsidie hoger is dan de werkelijk gemaakte kosten na aftrek van andere aangevraagde of verleende subsidies voor dezelfde subsidiabele activiteiten;
- •de maatregel waarvoor subsidie wordt aangevraagd een nieuw element aan de woning toevoegt en niet dient ter vervanging van een verouderde maatregel;
- •de maatregel zonder bijzondere inspanning terug te draaien is;
- •het subsidieplafond is bereikt;
Hoofdstuk
3

| Slotbepalingen
Artikel
3.1

Hardheidsclausule
Het college is bevoegd af te wijken van deze regeling indien bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze regeling naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing.
Artikel
3.2

Inwerkingtreding
1.
Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag nadat deze regeling bekend is gemaakt;
2.
Deze regeling geldt met terugwerkende kracht voor maatregelen die op of vanaf 1 januari 2023 zijn uitgevoerd;
3.
Deze subsidieregeling heeft een looptijd tot en met 31 december 2026. De subsidieregeling vervalt nadien van rechtswege.
Artikel
3.3

Citeertitel
Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling lokale aanpak isolatie Westervoort’.