GEMEENTEBLAD
Officiële uitgave van de gemeente Barneveld

Subsidieregeling lokale aanpak isolatie gemeente Barneveld
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld;
Overwegende dat het noodzakelijk is nadere regels vast te stellen voor het verlenen van subsidie voor de lokale aanpak isolatie Barneveld;
gelet op artikel 156, lid 3 van de Gemeentewet en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Barneveld;
mede gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;
besluit:
vast te stellen de Subsidieregeling lokale aanpak isolatie gemeente Barneveld:
Hoofdstuk
1

Begripsbepalingen en doel regeling
Artikel
1.

Algemene bepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
- a.
ASV: Algemene subsidieverordening gemeente Barneveld;
- b.
bouwbedrijf: bedrijf dat in een handelsregister van een lidstaat van de Europese Unie of een van de overige staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte is ingeschreven in de sectie bouwnijverheid of een vergelijkbare sectie;
- c.
bouwinstallatiebedrijf: bedrijf dat in een handelsregister van een lidstaat van de Europese Unie of een van de overige staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte is ingeschreven in de sectie bouwinstallatiebedrijf of een vergelijkbare sectie;
- d.
collectieve inkoopactie: collectieve inkoopactie namens de gemeente Barneveld voor energiebesparende isolerende maatregelen. Deze actie organiseert de gemeente in samenwerking met een externe partij die op de gemeentelijke website ten behoeve van de actie staat genoemd;
- e.
eigenaar-bewoner: een natuurlijke persoon die eigenaar én bewoner is van een als woning gebruikte onroerende zaak en die een grondgebonden woning in eigendom heeft waarin hij zijn hoofdverblijf heeft of, direct na renovatie van deze woning waaronder mede begrepen de realisatie van de activiteiten waarvoor subsidie op grond van deze regeling is aangevraagd, zal hebben;
- f.
energetisch verbeteren: het nemen van één of meer bouwkundige aanpassingen aan een woning zodat de woning energiezuiniger wordt en meer wooncomfort biedt, te weten het vervangen van enkelglas door minimaal HR++ glas, het isoleren van dak, vloer en/of muurisolatie;
- g.
grondgebonden woning: een woning die rechtstreeks toegankelijk is op het straatniveau en waarvan één van de woonlagen aansluit op het maaiveld;
- h.
maatregelen: maatregelen die de energievraag van een woning reduceren, zoals spouwmuur- of glasisolatie;
- i.
maatregelenlijst: de lijst met voor subsidie in aanmerking komende maatregelen inclusief criteria waaraan deze maatregelen moeten voldoen, zoals weergegeven in bijlage 1 bij deze regeling;
- j.
minimuminkomen: een inkomen tot en met 120% van het sociaal minimum;
- k.
midden of hoger inkomen: een inkomen dat meer bedraagt dan 120% van het sociaal minimum;
- l.
slecht geïsoleerde woning:
  - -een woning met een energielabelklasse D, E, F, of G of;
  - een woning met een voor die labelklassen vergelijkbare energetische staat, waaronder wordt verstaan een woning waarin ten minste twee van de volgende bestaande bouwdelen niet of slecht geïsoleerd zijn op (bijlage 2):
    - -de vloer en de bodem;
    - -de gevel, waaronder de spouwmuur;
    - -het dak en de zoldervloer en vlieringvloer;
    - -de ramen.
- m.
woning: bestaande woongelegenheid in de gemeente Barneveld als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Woningwet, die als zodanig bewoond is geweest alvorens een renovatie plaatsvindt en in de basisregistratie als bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen met een woonfunctie is geregistreerd;
- n.
WOZ-waarde: de waarde van een woning zoals die volgens de Wet waardering onroerende zaken is vastgesteld.
Artikel
2.

Doelstellingen
De gemeente Barneveld zet zich actief in om de CO2-uitstoot te verminderen door inwoners en bedrijven te stimuleren energiebesparende maatregelen in de woning of het bedrijf te nemen. Deze subsidieregeling heeft als doel grondgebonden woningen met de laagste energielabels in Barneveld een sprong te laten maken in de verduurzaming van hun woning door het versneld energetisch verbeteren ervan. Dit door het nemen van energiebesparende isolatiemaatregelen te weten: het aanbrengen van isolerend glas, het isoleren van dak, vloerisolatie, gevelisolatie eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen. De maatregelen worden getroffen in slecht geïsoleerde, grondgebonden woningen van eigenaar-bewoners onder de gestelde WOZ-waarde in de Rijksregeling specifieke uitkering lokale aanpak isolatie.
Artikel
3.

Doelgroepen, subsidiabele kosten en subsidieplafond
1.
De subsidieregeling is opgesteld voor drie verschillende doelgroepen:
- •
Doelgroep 1: Extra ondersteuning. Voor een subsidie van maximaal € 4.000,- , komen in aanmerking Barneveldse eigenaar-bewoners die voldoen aan de volgende voorwaarden:
  - -hun grondgebonden woning is slecht geïsoleerd; en
  - -één van de eigenaar-bewoners van de betreffende woning komt in aanmerking voor een energietoeslag op grond van de Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Barneveld; of
  - -één van de eigenaar-bewoners van de betreffende woning maakt gebruik van schuldhulpverlening als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening; of
  - -jegens één van de eigenaar-bewoners van de betreffende woning is een schuldsaneringsregeling uitgesproken als bedoeld in artikel 284, eerste lid, van de Faillissementswet; of
  - -één van de eigenaar-bewoners van de betreffende woning ontvangt bijzondere bijstand als bedoeld in artikel 35, eerste of vierde lid, van de Participatiewet.
- •
Doelgroep 2a: voor subsidie van maximaal € 1.500,- komen in aanmerking Barneveldse eigenaar-bewoners waarbij voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
  - -de grondgebonden woning is slecht geïsoleerd; en
  - -de betreffende woning had in 2022 een WOZ-waarde lager dan € 439.000.
- •
Doelgroep 2b: voor een gesubsidieerd isolatie adviesgesprek ter waarde van € 300,- komen in aanmerking Barneveldse eigenaar-bewoners waarbij voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
  - -de grondgebonden woning is slecht geïsoleerd; en
  - -de betreffende woning had in 2022 een WOZ-waarde hoger dan €439.000.
2.
Aan doelgroep 1 en doelgroep 2a kan subsidie worden verstrekt als tegemoetkoming voor het nemen van energiebesparende isolatiemaatregelen te weten:
- a.
het isoleren van de vloer en de bodem (minimale rd waarde m2K/w van 3,5);
- b.
het isoleren van de gevel van binnen of buiten (naar een minimale rd waarde m2K/w van 3,5), waaronder de spouwmuur;
- c.
het isoleren van het dak, inclusief het isoleren van de zoldervloer en vlieringvloer (naar een minimale rd waarde m2K/w van 3,5);
- d.
het isoleren van de ramen zoals beschreven in bijlage 1 door het vervangen van enkel, dubbelglas of HR glas door HR++ glas of triple glas;
- e.
het aanbrengen van CO2-gestuurde ventilatie of balansventilatie met warmteterugwinning (WTW)
Bij deze maatregelen worden de definities en waarden uit bijlage 1 gehanteerd die gebaseerd zijn op de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) bij woningeigenaren. De subsidiabele activiteiten dienen te voldoen aan de zoals in bijlage 1 omschreven minimale isolatiewaarden en oppervlaktes om in aanmerking te komen voor een subsidie-uitkering. Deze voorwaarden zijn in lijn met de LAI regeling zoals opgesteld door RVO. Eventuele wijzigingen op de LAI regeling door RVO hebben ook invloed op deze subsidieregeling.
3.
Uitsluitend kosten die naar het oordeel van burgemeester en wethouders noodzakelijk en redelijk zijn voor de aangevraagde activiteiten komen in aanmerking voor subsidie.
4.
Niet subsidiabel zijn:
- -kosten van isolatiemaatregelen aan huurwoningen;
- -extra kosten voor uitbreiding of verplaatsing van de huisvesting;
- -kosten van isolatiemaatregelen die uitgevoerd zijn voor 1 januari 2024;
- -maatregelen die door de eigenaar-bewoner zelf zijn uitgevoerd;
- -maatregelen die alleen worden uitgevoerd aan uitbreidingen van de woning, zoals een schuur, garage of bijgebouw;
- -maatregelen die worden uitgevoerd aan appartementen die lid zijn van een VvE
- -maatregelen die worden uitgevoerd om gebouwen (zoals utiliteitsgebouwen, kantoren, kerken) te transformeren naar huurwoningen.
Artikel
4.

Subsidieplafond
Het subsidieplafond voor deze regeling wordt vastgesteld op € 638.709. Voor zover het subsidieplafond niet toereikend is om alle aanvragen die in aanmerking komen voor een subsidie toe te kennen wordt het beschikbare bedrag verdeeld op volgorde van ontvangst van de aanvragen tot het beschikbare budget is bereikt. De datum van ontvangst is de datum waarop de aanvraag volledig is ingediend.
Artikel
5.

Algemene subsidievoorwaarden
1.
Subsidie wordt alleen verstrekt aan natuurlijke personen, die behoren tot één van de doelgroepen, genoemd in artikel 3, eerste lid.
2.
Het is voor doelgroep 1 en doelgroep 2a mogelijk om subsidie aan te vragen voor maatregelen, uitgevoerd door een gekwalificeerd bedrijf, met inachtneming van de maximale subsidiebedragen zoals gedefinieerd in artikel 4;
3.
De energiebesparende maatregel(en) en/of diensten zijn uitgevoerd/toegepast in, aan of op de bestaande woning van de aanvrager.
4.
De energiebesparende maatregelen moeten zijn uitgevoerd in de bestaande thermische schil van de woning (bv. niet in een nieuwe uitbouw);
5.
Het eindresultaat van de isolatie leidt voor de onderdelen a, b en c van artikel 3 lid 2 tot de minimale gevraagde isolatiewaarde per maatregel zoals aldaar vermeld.
6.
Het te verstrekken subsidiebedrag is gelijk aan de totale kosten van de aangevraagde subsidiabele maatregel(en), met inachtneming van de maximale subsidiebedragen zoals genoemd in artikel 3, eerste lid.
7.
De aanvrager dient, voordat subsidie in het kader van de onderhavige regeling wordt verstrekt, in het bezit te zijn van alle eventueel noodzakelijke vergunningen met betrekking tot de uitvoering van de betreffende maatregelen.
8.
Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan eigenaar-bewoners die een aanvraag hebben ingediend en binnen de beschreven doelgroepen vallen.
9.
Subsidie wordt alleen verstrekt voor maatregelen die voorkomen op de maatregelenlijst en die voldoen aan bijbehorende kwaliteitscriteria zoals beschreven in bijlage 1;
10.
Subsidie kan worden gecombineerd met andere subsidieregelingen die hetzelfde doel dienen als deze regeling (zoals de ISDE).
Artikel
6.

Aanvraagprocedure
1.
Een aanvraag wordt ingediend via www.regionaalenergieloket.nl/isolatieacties middels een ontvangen unieke bewonerscode. Een aanvraag kan worden ingediend tot en met 31 december 2026;
2.
Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend met ingang van 14 oktober 2024;
3.
Aanvragen kunnen worden ingediend voorafgaand aan het treffen van maatregelen. Als de maatregelen tussen 1 januari 2024 en 14 oktober 2024 zijn uitgevoerd dan kunnen aanvragen daarvoor ook achteraf worden ingediend. In dat geval dienen bij het aanvraagformulier de volgende documenten te worden aangeleverd:
- a.
de factuur van het erkende installatiebedrijf met daarop vermeld: KVK nummer bedrijf, factuurbedrag, factuurnummer, gegevens uitvoerend bedrijf, vierkante meters, meldcode;
- b.
een kopie van het betalingsbewijs
- c.
het IBAN-nummer en de tenaamstelling van de eigenaar-bewoner;
- d.
foto’s van de geïsoleerde bouwdelen na uitvoering van de energiebesparende maatregelen;
4.
Indien de inwoner zelf kiest voor een bouwbedrijf, dienen bij het aanvraagformulier na het treffen van de maatregelen de volgende documenten te worden aangeleverd:
- a.
de factuur van het erkende installatiebedrijf met daarop vermeld: KVK nummer bedrijf, factuurbedrag, factuurnummer, gegevens uitvoerend bedrijf, vierkante meters, meldcode;
- b.
een kopie van het betalingsbewijs
- c.
het IBAN-nummer en de tenaamstelling van de eigenaar-bewoner;
- d.
foto’s van de geïsoleerde bouwdelen na uitvoering van de van energiebesparende maatregelen;
5.
Alleen volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvraagformulieren met offerte of koopovereenkomst worden in behandeling genomen.
Artikel
7.

Subsidieverlening
- a.
Het college beslist op een aanvraag om subsidie binnen acht weken na datum van binnenkomst. Deze termijn kan eenmaal met tien weken worden verlengd;
- b.
Het verleningsmoment bij de collectie inkoopactie vindt plaats door middels van het ondertekenen van de offerte door de inwoner.
- c.
Voor aanvragen als bedoeld in artikel 6, derde lid, is de beschikking tot de subsidieverlening tevens de beschikking tot subsidievaststelling.
Artikel
8.

Weigeringsgronden
Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de ASV wordt een aanvraag voor subsidie geweigerd indien:
- a.
op het adres door of namens burgemeester en wethouders reeds eerder subsidie is verleend op grond van deze subsidieregeling;
- b.
niet voldaan wordt aan de algemene subsidievoorwaarden zoals omschreven in artikel 5.
Artikel
9.

Subsidievaststelling
- a.
Het college stelt de subsidie vast na indiening van het daartoe bestemde formulier;
- b.
Het vaststellingsmoment bij de collectieve inkoopactie vindt plaats door middel van betaling van het subsidiebedrag door de uitvoerende organisatie aan het bouwbedrijf.
- c.
Het subsidiebedrag wordt vastgesteld binnen acht weken nadat het vaststellingsformulier is ingediend, en na vaststelling binnen vier weken betaalbaar gesteld.
Hoofdstuk
2

Collectieve inkoop
Artikel
10.

Subsidiabele activiteiten en kosten
Burgemeester en wethouders kunnen subsidie verlenen voor het nemen van energetische verbeteringen aan een grondgebonden woning, eventueel in combinatie met energiezuinige ventilatiemaatregelen zoals aangeboden in de collectieve inkoop die namens de gemeente Barneveld wordt uitgevoerd.
Artikel
11.

Subsidievoorwaarden
Om in aanmerking te komen voor subsidie in het kader van collectieve inkoop dient in aanvulling op het bepaalde in hoofdstuk 1 aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:
- a.
de energiebesparende isolatiemaatregel wordt via de collectieve inkoopactie van de gemeente Barneveld aangeschaft en;
- b.
de uitbetaling van de subsidie vindt plaats rechtstreeks aan het installatiebedrijf na uitvoering van de maatregelen, tenzij maatregelen zijn uitgevoerd tussen 1-1-2024 en 14-10-2024; deze hebben de inwoners zelf al betaald.
Hoofdstuk
3

Zelf gekozen bouwbedrijf of bouwinstallatiebedrijf
Artikel
12.

Subsidiabele activiteiten en kosten
Burgemeester en wethouders kunnen subsidie verlenen voor de energiebesparende isolatiemaatregelen die zijn uitgevoerd door een bouwbedrijf of bouwinstallatiebedrijf, die door de aanvrager gekozen is.
Artikel
13.

Subsidievoorwaarden
1.
Om in aanmerking te komen voor subsidie dient in aanvulling op het bepaalde in hoofdstuk 1 aan de volgende voorwaarde te worden voldaan, als de aanvrager zelf kiest voor een bouwbedrijf of bouwinstallatiebedrijf dat de betreffende maatregelen uitvoert:
het eindresultaat van de isolatie leidt tot de minimale gevraagde isolatiewaarde per maatregel zoals vermeld in artikel 3, tweede lid van deze regeling. Dit dient te worden aangetoond met een factuur, waarin de aannemer of glaszetter verklaart welke energiewaarde bereikt wordt door de maatregelen.
2.
De uitbetaling van de subsidie vindt rechtstreeks aan de aanvrager zelf plaats.
Artikel
14.

Verplichtingen
Steekproefsgewijs worden er controles uitgevoerd op de gerealiseerde maatregelen. De aanvragers die de subsidie hebben ontvangen zijn verplicht hieraan mee te werken.
Hoofdstuk
4

Overige bepalingen
Artikel
15.

Hardheidsclausule
In het geval van doelgroep 1 als bedoeld in artikel 3, eerste lid, kan het college besluiten om in het voordeel van de aanvrager af te wijken van het maximumbedrag van € 4000,- als die afwijking ten hoogste 20% bedraagt.
Artikel
16.

Slotbepaling
- 1.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dag van de bekendmaking ervan.
- 2.
Deze regeling is geldig tot en met 31 december 2026.
- 3.
Deze regeling blijft van toepassing op de afwikkeling van subsidies die voor de vervaldatum op basis van deze regeling zijn verleend en op bezwaar- en beroepsprocedures ten aanzien van die subsidies. Deze regeling blijft eveneens van toepassing op aanvragen om subsidies waarop voor de vervaldatum nog niet is beslist.
- 4.
Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling lokale aanpak isolatie gemeente Barneveld.
Aldus vastgesteld op 17 september 2024,
Het college voornoemd,
de secretaris,
W. Wieringa
de burgemeester,
J. van der Tak
Bijlage
1:

De maatregelenlijst voor isoleren door een erkend installatiebedrijf
De subsidiabele activiteiten zoals gedefinieerd in artikel 3.2 dienen te voldoen aan de volgende minimale isolatiewaarden en oppervlaktes om in aanmerking te komen voor een subsidie-uitkering. Deze voorwaarden zijn in lijn met de LAI regeling zoals op gesteld door het RVO. Eventuele wijzigingen op de LAI regeling door RVO hebben ook invloed op deze subsidieregeling. Zie https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/spuk-lokale-aanpak-isolatie.
Dakisolatie, dan wel zolder- of vlieringsisolatie
- •Ten minste 20m2;
- •Isolatiemateriaal met een Rd-waarde van ten minste 3,5 m2K/W;
- •Lokaal gespoten PIR of PUR gebeurt met HFK-vrije blaasmiddelen;
Gevelisolatie
- •Ten minste 10 m2 van bestaande binnen- of buitengevel;
- •Isolatiemateriaal met een Rd-waarde van ten minste 3,5 m2K/W;
Glas-, kozijnpaneel- of deurisolatie
- •Ten minste 8 m2;
- •Glas, kozijnpanelen of deuren vervangen door HR++ glas, eventueel in combinatie met nieuwe kozijnpanelen of nieuwe isolerende deuren met een Ud- waarde van ten hoogste 1,5 W/m2K, of;
- •Glas, kozijnpanelen of deuren vervangen door triple-glas, in combinatie met nieuw isolerend kozijn met Uf-waarde van ten hoogste 1,5 W/m2K, eventueel in combinatie met nieuwe kozijnpanelen of nieuwe isolerende deuren met Ud-waarde van ten hoogste 1 W/m2K.
Spouwmuurisolatie
- •Ten minste 10 m2 mits natuurvrij gemaakt;
- •Isolatiemateriaal met een Rd-waarde van ten minste 1,1 m2K/W;
- •PIR of PUR alleen met HFK-vrije blaasmiddelen
Vloer- of bodemisolatie
- •Ten minste 20 m2;
- •Isolatiemateriaal met een Rd-waarde van ten minste 3,5 m2K/W;
- •Lokaal gespoten PIR of PUR gebeurt met HFK-vrije blaasmiddelen.
Ventilatiemaatregelen
- •De bovenstaande maatregelen kunnen eventueel gecombineerd worden met het voor de eerste keer aanleggen van een systeem voor een CO2-gestuurde ventilatie, of het voor de eerste keer aanleggen van een systeem voor balansventilatie met warmteterugwinning met een rendement van ten minste 90%.
Bijlage
2:

Slecht geïsoleerde bouwdelen
Een bouwdeel is slecht geïsoleerd als de waardes gelijk of lager zijn dan de waardes in de rechterkolom van de onderstaande tabel.
Bouwdeel | Wanneer aanpakken? | Indicatie dikte of RC of U-waarde
Dak, hellend/plat | Geen, slechte en matige isolatie | Minder dan 9 cm aanwezig / een Rc ≤ 2,0
Dak, zolder- /vlieringvloerisolatie | Als er geen zolder- /vlieringvloerisolatie aanwezig is | Rc ≤ 0,5
Gevel | Geen spouwmuurisolatie, voorzetwand of buitengevelisolatie aanwezig | Rc ≤ 1,1
Vloer-/bodemisolatie | Geen of slechte vloer- en bodemisolatie aanwezig | Minder dan 5cm aanwezig, Rc ≤ 1,3
Glas | Enkel glas, oud dubbelglas en HR glas | Ug waarde ≥ 1,6